المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

يفهم خطوة سبب رفرفة

تعريف رفرفة الرابط

تعريف رفرفة إرتباط الطبقة 1 أو رفرفة إرتباط متفرعة عن بروتوكول

مثال رفرفة الطبقة 1

مثال رفرفة LACP

أستكشاف أخطاء الطبقة 1 وإصلاحها

إصدار الطبقة 1 على NX-OS 10.2.1 والإصدارات الأحدث

ربط فطيرة الرفرفة

ربط الكعكة

فطيرة بصرية

مثال الدائرة: جنيح الارتباط الناتج عن إيقاف التشغيل ثم إعادة تمكين المنفذ على جانب النظير

مثال الدائرة: الارتباط لأسفل بسبب إيقاف تشغيل المنفذ على جانب النظير

إستبدال الأجزاء المعيبة

إصدار الطبقة 1 على نظام التشغيل NX-OS 10.1.2 والإصدارات الأقدم

التحقق من محفوظات حدث Port-Client

التحقق من أحداث ASIC

فحص معلومات المراقبة الضوئية الرقمية (DOM) على كلا الجانبين

إختبار التبادل واستبدال الأجزاء المعيبة

معلومات ذات صلة

المقدمة

هذا المستند dإسكريبات كيفية أستكشاف أخطاء رفرفة الطبقة 1 وإصلاحها على محولات Nexus 9000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصيك Cisco بأن تكون لديك معرفة بنظام تشغيل Cisco Nexus (NX-OS) وبنية Nexus الأساسية قبل المتابعة بالمعلومات الموضحة في هذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- N9K-C93180YC-FX

- nxos64-cs.10.2.6.m

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

يفهم خطوة سبب رفرفة

خطوة رفرفة هو مشكلة شبكة حيث قارن طبيعي على مفتاح، مثل Nexus 9000، يتعدد باستمرار بين الأعلى والأسفل. ويمكن أن يؤدي هذا السلوك المخل إلى تدهور أداء الشبكة وزعزعة إستقرار الشبكة وقطع الاتصال، وبالتالي التسبب في حدوث مضايقات كبيرة. تنشأ نقاط الارتباط بشكل عام من الطبقات المادية المعيبة أو مشاكل مزامنة البروتوكول.

- جنيح الارتباط الذي تم تشغيله للبروتوكول

تحدث عمليات تفريغ الارتباط التي يتم تشغيلها بواسطة البروتوكول عندما تكون هناك مشكلة في مزامنة البروتوكول. وقد يتضمن ذلك بروتوكولات مثل بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) والمنافذ الافتراضية Port-Channel وغيرها. يمكن أن تنشأ المشكلة من تكوين البروتوكول غير الصحيح أو الحزم المفقودة، مما يؤدي إلى عدم إستقرار الارتباط. يمكن أن تساعد عمليات المراقبة المنتظمة وتحديثات البرامج في الوقت المناسب على منع هذا النوع من جنيح الارتباط.

- المشكلة المادية للطبقة 1

يمكن أيضا أن تنبثق جروف الارتباط من الطبقة 1، الطبقة المادية للشبكة. وغالبا ما يتضمن ذلك مكونات مادية مثل الكابلات والواجهات. يمكن أن تتسبب الكابلات التالفة أو غير المحكم أو القديمة والواجهات المعطلة في رفرفة الارتباط. إن عمليات الفحص والصيانة المادية المنتظمة، بما في ذلك فحوصات الكبلات واختبارات الواجهة، يمكن أن تساعد على تحديد هذه المشكلات وتصحيحها قبل أن تؤدي إلى نقاط الربط.

تركز هذه المقالة على أستكشاف المشكلات المادية وإصلاحها من الطبقة 1.

تعريف رفرفة الرابط

يمكن التعرف على نقاط الوصول إلى الارتباطات بسهولة من السجلات. يعرض المثال حدث رفرفة إرتباط على المنفذ E1/5، حيث يذهب المنفذ إلى أسفل ثم يعود مرة أخرى إلى الأعلى لاحقا.

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel100: first operational port changed from Ethernet1/5 to none

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel100: Ethernet1/5 is down

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100 is down (No operational members)

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100,bandwidth changed to 100000 Kbit

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/5 is down (Link failure)

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100 is down (No operational members)

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/5, operational speed changed to 10 Gbps

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/5, operational duplex mode changed to Full

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/5, operational Receive Flow Control state changed to off

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/5, operational Transmit Flow Control state changed to off

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-SPEED: Interface port-channel100, operational speed changed to 10 Gbps

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface port-channel100, operational duplex mode changed to Full

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface port-channel100, operational Receive Flow Control state changed to off

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface port-channel100, operational Transmit Flow Control state changed to off

2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel100: Ethernet1/5 is up

2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel100: first operational port changed from none to Ethernet1/5

2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100,bandwidth changed to 10000000 Kbit

2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/5 is up in mode access

2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_UP: Interface port-channel100 is up in mode access

تعريف رفرفة إرتباط الطبقة 1 أو رفرفة إرتباط متفرعة عن بروتوكول

مدير منفذ الإيثرنت (ETHPM) هو عملية تقوم بإدارة واجهات الإيثرنت. يمكن إستخدام سجل حدث ETHPM لتحديد سبب رفرفة الرابط.

مثال رفرفة الطبقة 1

يواجه E1/5 فشل إرتباط في 05:28:35، مع نقل ETHPM الذي يتم تشغيله بواسطة ETH_PORT_FSM_EV_LINK_DOWN. هذا يشير إلى رفرفة الطبقة 1.

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100 is down (No operational members)

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100,bandwidth changed to 100000 Kbit

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/5 is down (Link failure)

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100 is down (No operational members)

N9K-C93180YC-FX# show system internal ethpm event-history interface e1/5

[143] 2024-01-21T05:26:02.100255000+00:00 [-] FSM:<Ethernet1/5> Transition:

Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_WAIT_BUNDLE_MEMBER_BRINGUP]

Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_FIRST_BRINGUP_BUNDLE_MEMBER_DONE]

Next state: [ETH_PORT_FSM_ST_BUNDLE_MEMBER_UP]

[144] 2024-01-21T05:27:35.783495000+00:00 [-] FSM:<Ethernet1/5> Transition:

Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_BUNDLE_MEMBER_UP]

Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_LINK_DOWN]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

مثال رفرفة LACP

يدخل E1/8 حالة بدء في 07:40:07، مع انتقال ETHPM الذي تم تشغيله بواسطة ETH_PORT_FSM_EV_EXTERNAL_REINIT_NO_FLAP_REQ. وهذا يشير إلى رفرفة إرتباط يتم تشغيلها بواسطة بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP).

2024 Jan 21 07:37:20 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_UP: Interface port-channel200 is up in Layer3

2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel200 is down (No operational members)

2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel200: first operational port changed from Ethernet1/8 to none

2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel200: Ethernet1/8 is down

2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel200,bandwidth changed to 100000 Kbit

2024 Jan 21 07:40:07 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/8 is down (Initializing)

N9K-C93180YC-FX# show system internal ethpm event-history interface e1/8

[218] 2024-01-21T07:37:20.551880000+00:00 [-] FSM:<Ethernet1/8> Transition:

Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_WAIT_BUNDLE_MEMBER_BRINGUP]

Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_FIRST_BRINGUP_BUNDLE_MEMBER_DONE]

Next state: [ETH_PORT_FSM_ST_BUNDLE_MEMBER_UP]

[219] 2024-01-21T07:40:07.104339000+00:00 [-] FSM:<Ethernet1/8> Transition:

Previous state: [ETH_PORT_FSM_ST_BUNDLE_MEMBER_UP]

Triggered event: [ETH_PORT_FSM_EV_EXTERNAL_REINIT_NO_FLAP_REQ]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

أستكشاف أخطاء الطبقة 1 وإصلاحها

توفر Cisco مجموعة واسعة من الوحدات الضوئية لاستيعاب مجموعة كبيرة من السرعات والوسائط والمسافات. قبل توصيل إرتباط ب Nexus 9000، تأكد من توافق SFP والكبل مع البرامج والأجهزة الحالية. يمكنك التحقق من ذلك من خلال:

مصفوفة التوافق مع الأجهزة الضوئية من Cisco

مصفوفة التوافق بين الألياف والبصريات من Cisco

إصدار الطبقة 1 على NX-OS 10.2.1 والإصدارات الأحدث

وبدءا من NX-OS 10.2.1، يتم دعم محرك رؤى النظام الأساسي (PIE) على جميع الأنظمة الأساسية CloudScale ToR و EoR. PIE هو تطبيق لتحليل الأسباب الجذرية في الوقت الفعلي على المحول.

يمكن أن تساعدك ثلاثة PIEs في معالجة طبقة 1 خطوة رفرفة إصدار.

ربط فطيرة الرفرفة

يقوم Link Pie Flap PIE بتحليل أحداث رفرفة الارتباط التي يتم نشرها بواسطة برامج تشغيل مساحة المستخدم (USDs) ويحدد السبب الرئيسي للرفرفة الخاصة بالارتباط. تقوم PIE بنشر رؤية تحليل السبب الجذري للوسيط. يتم نشر أحداث رفرفة الارتباط بواسطة USs (عميل PIE) عند رفرفة إرتباط. ويقوم الدولار الأمريكي بجمع كافة البيانات ذات الصلة من ASIC و USD المطلوبة لتحليل السبب الجذري ونشر البيانات إلى الوسيط. يحلل رفرفة الرابط البيانات ويصل إلى السبب الجذري الأكثر إحتمالا للرفرفة.

ربط الكعكة

تقوم دائرة الارتباط لأسفل بالبحث عن السبب الرئيسي لعدم ظهور الارتباط. يقوم USD بجمع بيانات حول واجهة عند تكوين الواجهة ليتم تشغيلها، ولكن حالة تشغيل الواجهة ليست قيد التشغيل. يتم نشر هذه البيانات إلى تطبيق PIE. وتشارك PIE المنسدلة في هذه الأحداث، وتستلم البيانات من الوسيط، وتحلل البيانات للعثور على السبب الجذري.

فطيرة بصرية

Optics PIE هو محرك مراقبة مستمر يقوم بإجراء تحليل سلسلة زمنية لبيانات DOM التي يتم تجميعها في فواصل زمنية منتظمة. عن طريق تتبع عدة معلمات في DOM على مدى فترة، تصل PIE إلى مقياس لوصف حالة البصريات لكل منفذ بصري. والمقياس عبارة عن نظرة ثاقبة إلى صحة جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مستند الدائرة هذا:

دليل محرك رؤى النظام الأساسي Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 10.2(x)

مثال الدائرة: جنيح الارتباط الناتج عن إيقاف التشغيل ثم إعادة تمكين المنفذ على جانب النظير

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel100: first operational port changed from Ethernet1/5 to none

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel100: Ethernet1/5 is down

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100 is down (No operational members)

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100,bandwidth changed to 100000 Kbit

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/5 is down (Link failure)

2024 Jan 21 05:27:35 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100 is down (No operational members)

2024 Jan 21 05:27:58 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/5, operational speed changed to 10 Gbps

<snip>

2024 Jan 21 05:28:02 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel100: Ethernet1/5 is up

N9K-C93180YC-FX# show pie interface ethernet 1/5 link-flap-rca

2024-01-21 05:27:35 Event Id: 00000068 Ethernet1/5 Source Id: 436209664 RCA Code: 41   >>>PIE event time

Reason: Link flapped/down due to Local Fault, check peer                               >>>PIE link flap reason

N9K-C93180YC-FX# show pie interface ethernet 1/5 transceiver-insights

2024-01-21 05:30:12 Event Id: 00000080 Event Class: xcvr DOM DB Event Interface: Ethernet1/5 Health Metric: --------GOOD------- Mod: 01

2024-01-21 05:28:12 Event Id: 00000072 Event Class: xcvr DOM DB Event Interface: Ethernet1/5 Health Metric: --------GOOD------- Mod: 01

مثال الدائرة: الارتباط لأسفل بسبب إيقاف تشغيل المنفذ على جانب النظير

2024 Jan 21 05:48:38 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel100: first operational port changed from Ethernet1/5 to none

2024 Jan 21 05:48:38 N9K-C93180YC-FX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel100: Ethernet1/5 is down

2024 Jan 21 05:48:38 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100 is down (No operational members)

2024 Jan 21 05:48:38 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE: Interface port-channel100,bandwidth changed to 100000 Kbit

2024 Jan 21 05:48:38 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/5 is down (Link failure)

2024 Jan 21 05:48:38 N9K-C93180YC-FX %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel100 is down (No operational members)

N9K-C93180YC-FX# show pie interface ethernet 1/5 link-down-rca

2024-01-21 05:48:48 Event Id: 00000197 Ethernet1/5 Source Id: 436209664 RCA Code: 16           >>>PIE event time

Reason: No PCS alignment detected. Please check Fec, speed, Autoneg configurations with peer   >>>Physical layer failed

N9K-C93180YC-FX# show pie interface ethernet 1/5 transceiver-insights

2024-01-21 05:50:12 Event Id: 00000199 Event Class: xcvr DOM DB Event Interface: Ethernet1/5 Health Metric: ********BAD******** Mod: 01

2024-01-21 05:48:12 Event Id: 00000187 Event Class: xcvr DOM DB Event Interface: Ethernet1/5 Health Metric: --------GOOD------- Mod: 01

إستبدال الأجزاء المعيبة

استنادا إلى إخراج PIE، يوصى باستبدال المكون الذي يحتمل أن يكون معطلا ومتابعة المراقبة. إذا استمر رفرفة الرابط، بعد ذلك يحتاج إختبار مقايضة لتضييق الجزء المعيب. يمكن إجراء إختبار التبديل من خلال تغيير مكون واحد في وقت واحد مع الحفاظ على كل شيء آخر دون تغيير. وفي نهاية المطاف، يستقر الارتباط بعد تبديل المكون المعيب المحدد.

إصدار الطبقة 1 على نظام التشغيل NX-OS 10.1.2 والإصدارات الأقدم

بالنسبة لإصدارات برنامج NX-OS قبل 10.2(1)، لا يتوفر دعم PIE. يلزم إجراء العديد من الخطوات اليدوية للتحقق من رفرفة إرتباط الطبقة 1.

التحقق من محفوظات حدث Port-Client

يسرد هذا الجدول جميع أحداث الارتباط على الوحدة النمطية المرفقة. يشير وقت الخصم إلى المدة التي تنتظرها الواجهة قبل إعلام المشرف بالارتباط الجاري. خلال هذه الفترة، تنتظر الواجهة لمعرفة ما إذا كان الارتباط سيظهر من جديد. يتم إستخدام هذا الخيار لتحديد ما إذا كان الارتباط قد انخفض أو أنه يواجه مجرد رفرفة بسيطة.

N9K-C93180YC-FX# attach module 1

module-1# show system internal port-client link-event

*************** Port Client Link Events Log ***************

---- ------ ----- ----- ------

Time PortNo Speed Event Stsinfo

---- ------ ----- ----- ------

Jan 21 05:48:38 2024 00122142 Ethernet1/5 ---- DOWN Link down debounce timer stopped and link is down

Jan 21 05:48:37 2024 00993003 Ethernet1/5 ---- DOWN Link down debounce timer started(0x40e50006)

Jan 21 05:45:14 2024 00432606 Ethernet1/5 10G UP SUCCESS(0x0)

التحقق من أحداث ASIC

توفر هذه الأحداث معلومات تفصيلية حول كل حدث رابط.

N9K-C93180YC-FX# attach module 1

module-1# show hardware internal tah link-events fp-port 5

324) Jan 21 05:48:37 2024 uSec 992843: Fp 5 : tahusd_isr.c #8469

Port Down with an ASIC interrupt

------------- ASIC MAC/PCS/Serdes REGS (Mac Channel 0) -------------

Link flapped due to Local Fault, check peer          >>>Local Fault means the local device detected the issue on the receive path.

>>>Remote Fault means a Local Fault is detected across the link.

Intr Regs 00:0x0000, 01:0x0000, 02:0x0000, 03:0x0010, 07:0x0000, 11:0x0000, 15:0x0000

sts2.bercount : 0x0f00 sts2.erroredblocks : 0x0000

bercounthi : 0x0000 erroredblockhi : 0x0000

counters0.syncloss : 0x0001 counters0.blocklockloss: 0x0001

counters1.highber : 0x0000 counters1.vlderr : 0x0000

counters2.unkerr : 0x0012 counters2.invlderr : 0x0000

رمز الخطأ

الشرح

كتل STS2.ERROREDREDBLOCKS

كتل معيبة للعدد (وحدات بت أعلى الترتيب).

sts2.bercount

عدد رؤوس المزامنة التالفة (وحدات بت الترتيب الأدنى).

بركانثي

عدد رؤوس المزامنة التالفة (وحدات بت ترتيب أعلى).

إيررودبلوخي

كتل معيبة للعدد (وحدات بت أعلى الترتيب).

counters0.syncloss

فقدان المزامنة

counters0.blocklockloss

منع فقدان التأمين

العدادات 1.high

عالي الأداء

counters1.vlderr

خطأ صالح

counters2.unkerr

خطأ غير معروف

counters2.invlderr

خطأ غير صالح

فحص معلومات المراقبة الضوئية الرقمية (DOM) على كلا الجانبين

هناك العديد من قطع المعلومات الصغيرة القابلة للتوصيل (SFP) في هذا الإخراج. إذا كانت أي قيمة تقع خارج النطاق المقبول في تشخيص SFP، عندئذ يعتبر SFP مكونا يحتمل أن يكون تالفا ويلزم إستبداله. في هذا المثال، كل شيء في حالة جيدة.

N9K-C93180YC-FX# show interface e1/5 transceiver details

Ethernet1/5

transceiver is present

type is 10Gbase-SR                      >>>SFP type

name is CISCO-OPLINK                    >>>SFP vendor

part number is TPP4XGDS0CCISE2G

revision is 02

serial number is OPMXXXXXXXX            >>>SFP SN

nominal bitrate is 10300 MBit/sec       >>>SFP bitrate

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 82 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 26 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 300 m

cisco id is 3

cisco extended id number is 4

cisco part number is 10-2415-03

cisco product id is SFP-10G-SR          >>>SFP PID

cisco version id is V03

SFP Detail Diagnostics Information (internal calibration)

----------------------------------------------------------------------------

Current                Alarms       Warnings

Measurement           High    Low    High    Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature 36.52 C           75.00 C -5.00 C 70.00 C 0.00 C

Voltage     3.28 V             3.63 V  2.97 V  3.46 V 3.13 V

Current     6.61 mA         12.00 mA 0.50 mA 11.50 mA 1.00 mA

Tx Power   -2.70 dBm        1.99 dBm -11.30 dBm -1.00 dBm -7.30 dBm

Rx Power   -2.40 dBm        1.99 dBm -13.97 dBm -1.00 dBm -9.91 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++ high-alarm; + high-warning; -- low-alarm; - low-warning

peer side information is snipped.

إختبار التبادل واستبدال الأجزاء المعيبة

إذا كان كل شيء يبدو على ما يرام مع التحققات السابقة، ثم هناك حاجة إلى إختبار المقايضة لتضييق الجزء المعيب. يمكن إجراء إختبار التبديل من خلال تغيير مكون واحد في وقت واحد مع الحفاظ على كل شيء آخر دون تغيير. وفي نهاية المطاف، يستقر الارتباط بعد تبديل المكون المعيب المحدد.

معلومات ذات صلة

ورقة بيانات Nexus 9000

دليل تكوين الواجهات Nexus 9000

دليل محرك رؤى الأنظمة الأساسية من Nexus 9000 Series NX-OS