المحتويات

المقدمة

الخلفية

خطأ: F199144

البدء السريع لمعالجة خطأ: F199144

1. أمر "show platform internal hal l3 routingthreshold"

2. الأمر "show platform internal hal health-stats"

خطأ الخطوات التالية: F199144

خطأ: F9337

البدء السريع لمعالجة خطأ: F93337

1 - الأمر "moquery -d 'comp/prov-VMware/ctrlr-[ ]- /vm-vm- '"

2. الأمر moquery -c compRsHv | برنامج GREP 'vm-1071'

3. أمر "moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid="host-1068"'"

خطأ الخطوات التالية: F93337

خطأ: F93241

البدء السريع لمعالجة خطأ: F93241

1 - الأمر "moquery -d 'comp/prov-VMware/ctrlr-[ ]- /vm-vm- '"

2. الأمر moquery -c compRsHv | برنامج GREP 'vm-1071'

3. أمر "moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid="host-1068"'"

خطأ الخطوات التالية: F93241

خطأ: F381328

البدء السريع لمعالجة خطأ: F381328

1. تفريغ أعلى واجهات الأرقام باستخدام CRC في البنية

2. تفريغ أعلى عدد من FCS في النسيج

خطأ الخطوات التالية: F381328

Python Script للخطأ: F381328

خطأ: F450296

البدء السريع لمعالجة خطأ: F450296

1. الأمر "show platform internal hal health-stats asic-unit all"

خطأ الخطوات التالية: F450296

المقدمة

تصف هذه الوثيقة خطوات المعالجة لرموز أعطال ACI: F199144، F93337، F381328، F93241، F450296

الخلفية

إذا كان لديك بنية واجهة تحكم في الوصول (ACI) متصلة ب Intersight، فسيتم إنشاء طلب خدمة نيابة عنك للإشارة إلى العثور على مثيل هذا الخطأ داخل بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI) المتصلة ب Intersight.

ويتم مراقبة هذا الأمر بشكل نشط كجزء من مفاوضات واجهة التحكم في الوصول (ACI) الاستباقية.

يوضح هذا المستند الخطوات التالية لمعالجة الخطأ التالي:

خطأ: F199144

"Code" : "F199144",

"Description" : "TCA: External Subnet (v4 and v6) prefix entries usage current value(eqptcapacityPrefixEntries5min:extNormalizedLast) value 91% raised above threshold 90%",

"Dn" : "topology/pod-1/node-132/sys/eqptcapacity/fault-F199144"

يتم رفع هذا الخطأ المحدد عندما يتجاوز الاستخدام الحالي لبادئة الشبكة الفرعية الخارجية 99٪. وهذا يشير إلى وجود قيود على الأجهزة من حيث المسارات التي تتم معالجتها بواسطة هذه المحولات.

البدء السريع لمعالجة خطأ: F199144

1. أمر "show platform internal hal l3 routingthreshold"

module-1# show platform internal hal l3 routingthresholds

Executing Custom Handler function

OBJECT 0:

trie debug threshold                                      : 0

tcam debug threshold                                      : 3072

Supported UC lpm entries                                  : 14848

Supported UC lpm Tcam entries                             : 5632

Current v4 UC lpm Routes                                  : 19526

Current v6 UC lpm Routes                                  : 0

Current v4 UC lpm Tcam Routes                             : 404

Current v6 UC lpm Tcam Routes                             : 115

Current v6 wide UC lpm Tcam Routes                        : 24

Maximum HW Resources for LPM                              : 20480     < ------- Maximum hardware resources

Current LPM Usage in Hardware                             : 20390   < ------------Current usage in Hw

Number of times limit crossed                             : 5198       < -------------- Number of times that limit was crossed

Last time limit crossed                                   : 2020-07-07 12:34:15.947    < ------ Last occurrence,  today  at 12:34 pm

2. الأمر "show platform internal hal health-stats"

module-1# show platform internal hal health-stats

No sandboxes exist

|Sandbox_ID: 0  Asic Bitmap: 0x0

|-------------------------------------

L2 stats:

=========

bds:                          : 249

...

l2_total_host_entries_norm    : 4

L3 stats:

=========

l3_v4_local_ep_entries        : 40

max_l3_v4_local_ep_entries    : 12288

l3_v4_local_ep_entries_norm   : 0

l3_v6_local_ep_entries        : 0

max_l3_v6_local_ep_entries    : 8192

l3_v6_local_ep_entries_norm   : 0

l3_v4_total_ep_entries        : 221

max_l3_v4_total_ep_entries    : 24576

l3_v4_total_ep_entries_norm   : 0

l3_v6_total_ep_entries        : 0

max_l3_v6_total_ep_entries    : 12288

l3_v6_total_ep_entries_norm   : 0

max_l3_v4_32_entries          : 49152

total_l3_v4_32_entries        : 6294

l3_v4_total_ep_entries      : 221

l3_v4_host_uc_entries       : 6073

l3_v4_host_mc_entries       : 0

total_l3_v4_32_entries_norm   : 12

max_l3_v6_128_entries         : 12288

total_l3_v6_128_entries       : 17

l3_v6_total_ep_entries      : 0

l3_v6_host_uc_entries       : 17

l3_v6_host_mc_entries       : 0

total_l3_v6_128_entries_norm  : 0

max_l3_lpm_entries            : 20480  < ----------- Maximum

l3_lpm_entries                : 19528    < ------------- Current L3 LPM entries

l3_v4_lpm_entries           : 19528

l3_v6_lpm_entries           : 0

l3_lpm_entries_norm           : 99

max_l3_lpm_tcam_entries       : 5632

max_l3_v6_wide_lpm_tcam_entries: 1000

l3_lpm_tcam_entries           : 864

l3_v4_lpm_tcam_entries      : 404

l3_v6_lpm_tcam_entries      : 460

l3_v6_wide_lpm_tcam_entries : 24

l3_lpm_tcam_entries_norm      : 15

l3_v6_lpm_tcam_entries_norm   : 2

l3_host_uc_entries            : 6090

l3_v4_host_uc_entries       : 6073

l3_v6_host_uc_entries       : 17

max_uc_ecmp_entries           : 32768

uc_ecmp_entries               : 250

uc_ecmp_entries_norm          : 0

max_uc_adj_entries            : 8192

uc_adj_entries                : 261

uc_adj_entries_norm           : 3

vrfs                          : 150

infra_vrfs                  : 0

tenant_vrfs                 : 148

rtd_ifs                       : 2

sub_ifs                       : 2

svi_ifs                       : 185

خطأ الخطوات التالية: F199144

1. قلل عدد المسارات التي يجب على كل محول معالجتها حتى تتوافق مع قابلية التطوير المحددة لطراز الأجهزة. يرجى التحقق من دليل قابلية التطوير هنا https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/verified-scalability/Cisco-ACI-Verified-Scalability-Guide-412.html

2. النظر في تغيير ملف تعريف مقياس إعادة التوجيه استنادا إلى المقياس. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/all/forwarding-scale-profiles/cisco-apic-forwarding-scale-profiles/m-overview-and-guidelines.html

3. إزالة الشبكة الفرعية 0.0.0.0/0 في L3Out وتكوين الشبكات الفرعية المطلوبة فقط

4. إذا كنت تستخدم الجيل الأول، فقم بترقية أجهزتك من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، حيث إن محولات الجيل الثاني تسمح لما يزيد عن 20000 مسار خارجي للإصدار الرابع.

خطأ: F9337

"Code" : "F93337",

"Description" : "TCA: memory usage current value(compHostStats15min:memUsageLast) value 100% raised above threshold 99%",

"Dn" : "comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071/fault-F93337"

يتم رفع هذا الخطأ المحدد عندما يكون مضيف VM يستهلك ذاكرة أكثر من الحد. يراقب APIC هذا مضيف عن طريق VCenter. Comp:HostStats15min هي فئة تمثل أحدث الإحصائيات للمضيف في فاصل عينة مدته 15 دقيقة. يتم تحديث هذه الفئة كل 5 دقائق.

البدء السريع لمعالجة خطأ: F93337

1. الأمر "moquery -d 'comp/prov-VMware/ctrlr-[<DVS>]-<VCenter>/vm-vm-<VM id من dn الخاص بالخطأ"

هذا أمر يعطي معلومة حول ال VM يتأثر

# comp.Vm

oid          : vm-1071

cfgdOs       : Ubuntu Linux (64-bit)

childAction  :

descr        :

dn           : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071

ftRole       : unset

guid         : 501030b8-028a-be5c-6794-0b7bee827557

id           : 0

issues       :

lcOwn        : local

modTs        : 2022-04-21T17:16:06.572+05:30

monPolDn     : uni/tn-692673613-VSPAN/monepg-test

name         : VM3

nameAlias    :

os           :

rn           : vm-vm-1071

state        : poweredOn

status       :

template     : no

type         : virt

uuid         : 4210b04b-32f3-b4e3-25b4-fe73cd3be0ca

2. الأمر moquery -c compRsHv | برنامج GREP 'vm-1071'

يعطي هذا أمر معلومة حول المضيف حيث VM يكون إستضافتها. في هذا المثال، يقع الجهاز الظاهري على المضيف-347

apic2# moquery -c compRsHv | grep vm-1071

dn           : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071/rshv-[comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/hv-host-1068]

3. أمر "moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid="host-1068"'"

يوفر هذا الأمر تفاصيل حول المضيف

apic2# moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid=="host-1068"'

Total Objects shown: 1

# comp.Hv

oid                  : host-1068

availAdminSt         : gray

availOperSt          : gray

childAction          :

countUplink          : 0

descr                :

dn                   : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/hv-host-1068

enteringMaintenance  : no

guid                 : b1e21bc1-9070-3846-b41f-c7a8c1212b35

id                   : 0

issues               :

lcOwn                : local

modTs                : 2022-04-21T14:23:26.654+05:30

monPolDn             : uni/infra/moninfra-default

name                 : myhost

nameAlias            :

operIssues           :

os                   :

rn                   : hv-host-1068

state                : poweredOn

status               :

type                 : hv

uuid                 :

خطأ الخطوات التالية: F93337

1. تغيير الذاكرة المخصصة ل VM على المضيف.

2. إذا كانت الذاكرة متوقعة، يمكنك ضغط الخطأ عن طريق إنشاء نهج مجموعة الإحصائيات لتغيير قيمة الحد الفاصل.

أ. تحت مستأجر VM، قم بإنشاء سياسة مراقبة جديدة.

ب. بموجب سياسة المراقبة الخاصة بك، حدد سياسة جمع الإحصائيات.

ج. انقر فوق رمز التحرير بجانب مراقبة قائمة الكائنات المنسدلة، ثم تحقق من الجهاز الظاهري (comp.vm) ككائن مراقبة. بعد الإرسال، حدد كائن compVm من مراقبة القائمة المنسدلة للكائن.

د. انقر فوق رمز التحرير بجانب نوع "الحالات"، ثم تحقق من إستخدام وحدة المعالجة المركزية.

ه. من القائمة المنسدلة لنوع الحالات، انقر فوق تحديد مضيف، انقر فوق علامة + وأدخل فترة الاحتفاظ بالحجم وحالة المسؤول والمحفوظات ثم انقر فوق تحديث.

f. انقر فوق علامة + أسفل حد التكوين وأضف "الحد الأقصى لقيمة إستخدام الذاكرة" كخاصية.

ز. قم بتغيير القيمة العادية إلى الحد الذي تفضله.

ح - تطبيق سياسة الرصد على فريق الخبراء

I. لتأكيد ما إذا كان النهج مطبقا على تشغيل VM "moquery -c compVm -f 'comp.Vm.oid = "vm-<vm-id>""

apic1# moquery -c compVm -f 'comp.Vm.oid == "vm-1071"' | grep monPolDn

monPolDn     : uni/tn-692673613-VSPAN/monepg-test <== Monitoring Policy test has been applied

خطأ: F93241

"Code" : "F93241",

"Description" : "TCA: CPU usage average value(compHostStats15min:cpuUsageAvg) value 100% raised above threshold 99%",

"Dn" : "comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071/fault-F93241"

يتم رفع هذا الخطأ المحدد عندما يكون مضيف VM يستهلك وحدة المعالجة المركزية أكثر من الحد الأدنى. يراقب APIC هذا مضيف عن طريق VCenter. Comp:HostStats15min هي فئة تمثل أحدث الإحصائيات للمضيف في فاصل عينة مدته 15 دقيقة. يتم تحديث هذه الفئة كل 5 دقائق.

البدء السريع لمعالجة خطأ: F93241

1. الأمر "moquery -d 'comp/prov-VMware/ctrlr-[<DVS>]-<VCenter>/vm-vm-<VM id من dn الخاص بالخطأ"

هذا أمر يعطي معلومة حول ال VM يتأثر

# comp.Vm

oid          : vm-1071

cfgdOs       : Ubuntu Linux (64-bit)

childAction  :

descr        :

dn           : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071

ftRole       : unset

guid         : 501030b8-028a-be5c-6794-0b7bee827557

id           : 0

issues       :

lcOwn        : local

modTs        : 2022-04-21T17:16:06.572+05:30

monPolDn     : uni/tn-692673613-VSPAN/monepg-test

name         : VM3

nameAlias    :

os           :

rn           : vm-vm-1071

state        : poweredOn

status       :

template     : no

type         : virt

uuid         : 4210b04b-32f3-b4e3-25b4-fe73cd3be0ca

2. الأمر moquery -c compRsHv | برنامج GREP 'vm-1071'

يعطي هذا أمر معلومة حول المضيف حيث VM يكون إستضافتها. في هذا المثال، يقع الجهاز الظاهري على المضيف-347

apic2# moquery -c compRsHv | grep vm-1071

dn           : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071/rshv-[comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/hv-host-1068]

3. أمر "moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid="host-1068"'"

يوفر هذا الأمر تفاصيل حول المضيف

apic2# moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid=="host-1068"'

Total Objects shown: 1

# comp.Hv

oid                  : host-1068

availAdminSt         : gray

availOperSt          : gray

childAction          :

countUplink          : 0

descr                :

dn                   : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/hv-host-1068

enteringMaintenance  : no

guid                 : b1e21bc1-9070-3846-b41f-c7a8c1212b35

id                   : 0

issues               :

lcOwn                : local

modTs                : 2022-04-21T14:23:26.654+05:30

monPolDn             : uni/infra/moninfra-default

name                 : myhost

nameAlias            :

operIssues           :

os                   :

rn                   : hv-host-1068

state                : poweredOn

status               :

type                 : hv

uuid                 :

خطأ الخطوات التالية: F93241

1. ترقية وحدة المعالجة المركزية (CPU) المخصصة ل VM على المضيف.

2. إذا كان من المتوقع وجود وحدة المعالجة المركزية (CPU)، يمكنك ضغط الخطأ من خلال إنشاء سياسة مجموعة الإحصائيات لتغيير قيمة الحد الأدنى.

أ. تحت مستأجر VM، قم بإنشاء سياسة مراقبة جديدة.

ب. بموجب سياسة المراقبة الخاصة بك، حدد سياسة جمع الإحصائيات.

ج. انقر فوق رمز التحرير بجانب مراقبة قائمة الكائنات المنسدلة، ثم تحقق من الجهاز الظاهري (comp.vm) ككائن مراقبة. بعد الإرسال، حدد كائن compVm من مراقبة القائمة المنسدلة للكائن.

د. انقر فوق رمز التحرير بجانب نوع "الحالات"، ثم تحقق من إستخدام وحدة المعالجة المركزية.

ه. من القائمة المنسدلة لنوع الحالات، انقر فوق تحديد مضيف، انقر فوق علامة + وأدخل فترة الاحتفاظ بالحجم وحالة المسؤول والمحفوظات ثم انقر فوق تحديث.

f. انقر فوق علامة + أسفل حد التكوين وأضف "الحد الأقصى لاستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)" كخاصية.

ز. قم بتغيير القيمة العادية إلى الحد الذي تفضله.

ح - تطبيق سياسة الرصد على فريق الخبراء

I. لتأكيد ما إذا كان النهج مطبقا على تشغيل VM "moquery -c compVm -f 'comp.Vm.oid = "vm-<vm-id>""

apic1# moquery -c compVm -f 'comp.Vm.oid == "vm-1071"' | grep monPolDn

monPolDn     : uni/tn-692673613-VSPAN/monepg-test <== Monitoring Policy test has been applied

خطأ: F381328

"Code" : "F381328",

"Description" : "TCA: CRC Align Errors current value(eqptIngrErrPkts5min:crcLast) value 50% raised above threshold 25%",

"Dn" : "topology/

/

/sys/phys-<[interface]>/fault-F381328"

يتم رفع هذا الخطأ المحدد عندما تتجاوز أخطاء CRC على واجهة الحد. هناك نوعان شائعان من أخطاء CRC التي تم رؤيتها - أخطاء FCS وأخطاء تكوين CRC. يتم نشر أخطاء CRC بسبب مسار محول للتمرير المباشر وهي نتيجة للأخطاء الأولية في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS). بما أن قائمة التحكم في الوصول (ACI) تتبع عملية التحويل الشاملة لهذه الإطارات تنتهي إلى إجتياز بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI) ونرى أخطاء CRC الخاصة بالجهاز على المسار، فإن هذا لا يعني أن جميع الواجهات مع أخطاء CRC هي أخطاء. تتمثل التوصية في تحديد مصدر إتفاقية حقوق الطفل وإصلاح مشكلة SFP/Port/Fiber.

البدء السريع لمعالجة خطأ: F381328

1. تفريغ أعلى واجهات الأرقام باستخدام CRC في البنية

moquery -c rmonEtherStats -f 'rmon.EtherStats.cRCAlignErrors>="1"' | egrep "dn|cRCAlignErrors" | egrep -o "\S+$" |  tr '\r\n' ' ' | sed -re 's/([[:digit:]]+)\s/\n\1 /g' | awk '{printf "%-65s %-15s\n", $2,$1}' | sort -rnk 2

topology/pod-1/node-103/sys/phys-[eth1/50]/dbgEtherStats          399158

topology/pod-1/node-101/sys/phys-[eth1/51]/dbgEtherStats          399158

topology/pod-1/node-1001/sys/phys-[eth2/24]/dbgEtherStats         399158

2. تفريغ أعلى عدد من FCS في النسيج

moquery -c rmonDot3Stats -f 'rmon.Dot3Stats.fCSErrors>="1"' | egrep "dn|fCSErrors" | egrep -o "\S+$" |  tr '\r\n' ' ' | sed -re 's/topology/\ntopology/g' | awk '{printf "%-65s %-15s\n", $1,$2}' | sort -rnk 2

خطأ الخطوات التالية: F381328

1. في حالة وجود أخطاء في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) في عنوان البنية، فأنه توجد هذه الأخطاء. تشير هذه الأخطاء عادة إلى مشاكل الطبقة 1.

2. إذا كانت هناك أخطاء في واجهة CRC على منفذ القناة الأمامية، فتحقق من الجهاز المتصل على المنفذ وحدد سبب قدوم المكونات من هذا الجهاز.

Python Script للخطأ: F381328

كل هذه العملية يمكن أيضا أن تكون مؤتمتة باستخدام برنامج بيثون نصي. يرجى الرجوع إلى https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/217577-how-to-use-fcs-and-crc-troubleshooting-s.html

خطأ: F450296

"Code" : "F450296",

"Description" : "TCA: Multicast usage current value(eqptcapacityMcastEntry5min:perLast) value 91% raised above threshold 90%",

"Dn" : "sys/eqptcapacity/fault-F450296"

يظهر هذا الخطأ المحدد عندما يتجاوز عدد إدخالات البث المتعدد الحد.

البدء السريع لمعالجة خطأ: F450296

1. الأمر "show platform internal hal health-stats asic-unit all"

module-1# show platform internal hal health-stats asic-unit all

|Sandbox_ID: 0  Asic Bitmap: 0x0

|-------------------------------------

L2 stats:

=========

bds:                          : 1979

max_bds:                      : 3500

external_bds:               : 0

vsan_bds:                   : 0

legacy_bds:                 : 0

regular_bds:                : 0

control_bds:                : 0

fds                           : 1976

max_fds                       : 3500

fd_vlans                    : 0

fd_vxlans                   : 0

vlans                         : 3955

max vlans                     : 3960

vlan_xlates                 : 6739

max vlan_xlates             : 32768

ports                       : 52

pcs                           : 47

hifs                          : 0

nif_pcs                       : 0

l2_local_host_entries         : 1979

max_l2_local_host_entries     : 32768

l2_local_host_entries_norm    : 6

l2_total_host_entries         : 1979

max_l2_total_host_entries     : 65536

l2_total_host_entries_norm    : 3

L3 stats:

=========

l3_v4_local_ep_entries        : 3953

max_l3_v4_local_ep_entries    : 32768

l3_v4_local_ep_entries_norm   : 12

l3_v6_local_ep_entries        : 1976

max_l3_v6_local_ep_entries    : 24576

l3_v6_local_ep_entries_norm   : 8

l3_v4_total_ep_entries        : 3953

max_l3_v4_total_ep_entries    : 65536

l3_v4_total_ep_entries_norm   : 6

l3_v6_total_ep_entries        : 1976

max_l3_v6_total_ep_entries    : 49152

l3_v6_total_ep_entries_norm   : 4

max_l3_v4_32_entries          : 98304

total_l3_v4_32_entries        : 35590

l3_v4_total_ep_entries      : 3953

l3_v4_host_uc_entries       : 37

l3_v4_host_mc_entries       : 31600

total_l3_v4_32_entries_norm   : 36

max_l3_v6_128_entries         : 49152

total_l3_v6_128_entries       : 3952

l3_v6_total_ep_entries      : 1976

l3_v6_host_uc_entries       : 1976

l3_v6_host_mc_entries       : 0

total_l3_v6_128_entries_norm  : 8

max_l3_lpm_entries            : 38912

l3_lpm_entries                : 9384

l3_v4_lpm_entries           : 3940

l3_v6_lpm_entries           : 5444

l3_lpm_entries_norm           : 31

max_l3_lpm_tcam_entries       : 4096

max_l3_v6_wide_lpm_tcam_entries: 1000

l3_lpm_tcam_entries           : 2689

l3_v4_lpm_tcam_entries      : 2557

l3_v6_lpm_tcam_entries      : 132

l3_v6_wide_lpm_tcam_entries : 0

l3_lpm_tcam_entries_norm      : 65

l3_v6_lpm_tcam_entries_norm   : 0

l3_host_uc_entries            : 2013

l3_v4_host_uc_entries       : 37

l3_v6_host_uc_entries       : 1976

max_uc_ecmp_entries           : 32768

uc_ecmp_entries               : 1

uc_ecmp_entries_norm          : 0

max_uc_adj_entries            : 8192

uc_adj_entries                : 1033

uc_adj_entries_norm           : 12

vrfs                          : 1806

infra_vrfs                  : 0

tenant_vrfs                 : 1804

rtd_ifs                       : 2

sub_ifs                       : 2

svi_ifs                       : 1978

Mcast stats:

============

mcast_count                   : 31616   <<<<<<<

max_mcast_count               : 32768

Policy stats:

=============

policy_count                  : 127116

max_policy_count              : 131072

policy_otcam_count            : 2920

max_policy_otcam_count            : 8192

policy_label_count                : 0

max_policy_label_count            : 0

Dci Stats:

=============

vlan_xlate_entries            : 0

vlan_xlate_entries_tcam       : 0

max_vlan_xlate_entries        : 0

sclass_xlate_entries          : 0

sclass_xlate_entries_tcam     : 0

max_sclass_xlate_entries      : 0

خطأ الخطوات التالية: F450296

1. فكر في نقل بعض حركة مرور البث المتعدد إلى منشورات أخرى.

2. استكشف ملف تعريف مقياس إعادة التوجيه لزيادة نطاق البث المتعدد. ارجع إلى الارتباط https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/all/forwarding-scale-profiles/cisco-apic-forwarding-scale-profiles/m-forwarding-scale-profiles-523.html