المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

حالات الاستخدام

منفذ يتيم على محول طرفي في vPC

فشل الوصلة على محول طرفي في vPC

المحولات الطرفية في vPC

عقدة برعم

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند الغرض من الأمر NVE infra-VLANs في بنى شبكة VPN الظاهرية لبروتوكول العبارة الحدودية للشبكة المحلية الموسعة (VPN لبروتوكول BGP الخاص بالشبكة المحلية الظاهرية (VXLAN) استنادا إلى محولات Cisco Nexus 9000 التي تعمل بنظام التشغيل NX-OS.

عند تكوين محولات Nexus 9000 كمحولات طرفية VXLAN المعروفة أيضا باسم نقاط نهاية نفق VXLAN (VTEP) في مجال قناة المنفذ الظاهري (vPC)، يجب أن يكون لديك طبقة نسخ إحتياطي 3 تقوم بالتجاور بينها عبر إرتباط نظير vPC باستخدام شبكة VLAN للواجهة. يجب أن تكون شبكة VLAN هذه محلية بالمحولات، ولا يتم تمديدها عبر بنية VXLAN وتنتمي إلى VRF الافتراضي (جدول التوجيه العام).

تأكد من أن الأمر NVE infra-VLANs موجود على منصات Nexus 9000 مع CloudScale ASIC (Tahoe) مثل محولات Nexus 9300 التي تنتهي في EX و FX و FX2 لتحديد شبكة VLAN يمكن أن تعمل كوصلة وإعادة توجيه الإطارات بشكل صحيح باستخدام تضمين VXLAN عبر إرتباط نظير vPC.

ملاحظة: لا ينطبق هذا المستند على محولات Cisco Nexus 9000 Switches التي تعمل في وضع "البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات" (ACI) وتتم إدارتها بواسطة وحدة التحكم الخاصة بتطبيق سياسة البنية الأساسية (APIC) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- برنامج NX-OS من Nexus

- VXLAN BGP EVPN

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco N9K-C93180YC-EX

- NXOS الإصدار 7.0(3)I7(6)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: يستخدم هذا المستند المصطلحات Leaf Switch و VTEP و ToR بشكل تبادلي.

حالات الاستخدام

تظهر حالات الاستخدام التالية عندما يكون مطلوبا لتكوين أمر النظام دون شبكة VLANs. وفي كل هذه الشبكات، يلزم تعريف شبكة VLAN 777 المخصصة كجزء من أمر الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) للنظام ويتم إستخدامها لإنشاء مثيل لتجاور النسخ الاحتياطي للتوجيه من الطبقة 3 عبر إرتباط نظير vPC. هذا VLAN 777 يحتاج أن يكون جزء من التقصير VRF (شامل تحشد طاولة).

ملاحظة: تصف حالات الاستخدام هذه السيناريو الشائع للمضيف النهائي أو الموجهات المتصلة ماديا مباشرة بالمحولات الطرفية للشبكة المحلية الظاهرية (VXLAN) طراز Cisco Nexus 9000 أو المحولات الطرفية على الحدود. وبالمثل، تنطبق حالات الاستخدام هذه في حالة وجود محول أو جسر من الطبقة 2 بين محولات ورقة Nexus 9000 والموجهات أو المضيف النهائي.

منفذ يتيم على محول طرفي في vPC

تصف حالة الاستخدام هذه مضيف طرفي داخل البنية (Host-A) المتصلة بجزء محول طرفي واحد من Cisco Nexus 9000 VXLAN من مجال vPC. وهذا يعرف باسم اتصال منفذ يتيم. كجزء من التوجيه، يتم توجيه حركة المرور التي يتم إنشاؤها بواسطة مضيف طرفي متصل بأي محول طرفي آخر في البنية، في الجزء السفلي، إلى عنوان IP NVE AnyCast (10.12.12.12) الخاص في نفس الوقت بكل من المحولين الطرفي في vPC (مفتاح ورقة A والمحول ورقة B). وهذا لتحقيق أقصى إستفادة من جميع الوصلات من الورقة إلى العمود الفقري باستخدام التوجيه متعدد المسارات (ECMP) بالتكلفة المتساوية. في هذا السيناريو، بعد المرور عبر العامود الرئيسي، يتم توجيه إطارات VXLAN الموجهة إلى المضيف-A قد تتشابك إلى الصفحة B التي ليس لها اتصال مباشر بالمضيف-A. يلزم توفر شبكات محلية ظاهرية (VLANs) بالنظام وتوجيه النسخ الاحتياطي لحركة مرور البيانات لاجتياز إرتباط نظير vPC.

فشل الوصلة على محول طرفي في vPC

في حالة الاستخدام هذه، يكون المضيف النهائي (المضيف-A) داخل البنية مزدوج الإتجاه إلى كل من المحولات الطرفية Cisco Nexus 9000 VXLAN في مجال vPC. ومع ذلك، في حالة فشل جميع الوصلات على أي من المحولات الطرفية في vPC والتي يمكن أن تعزل ذلك الوصلات تماما من محولات العمود الرئيسي، يكون النظام بحاجة إلى شبكات محلية ظاهرية (VLANs) وتوجيه النسخ الاحتياطي مطلوبا لحركة المرور لاجتياز إرتباط نظير vPC الذي يعد الآن المسار الوحيد الممكن نحو العمود الفقري. على سبيل المثال، يوضح الرسم التخطيطي حركة مرور بيانات المضيف-A قامت بقص إطارها إلى ورقة المحول المعزولة A. يجب أن يجتاز الإطار الآن إرتباط نظير vPC.

المحولات الطرفية في vPC

يمكن أن تكون المحولات الطرفية التي توفر إمكانية الاتصال من بنية VXLAN من خلال تبادل بادئات الشبكة مع الموجهات الخارجية، في vPC.

يمكن إعتبار هذا الاتصال بالموجهات الخارجية بشكل تجريدي كاتصال بشبكة WAN.

يمكن أن ينتهي المطاف بالمحولات الطرفية مع الاتصال بشبكة WAN في حالة فشل الرابط. وفي هذه الحالة، يلزم وجود شبكات محلية ظاهرية (VLANs) بالنظام وتوجيه النسخ الاحتياطي لحركة مرور البيانات لاجتياز إرتباط نظير vPC كما هو موضح في المخطط التالي.

ملاحظة: بالنسبة للأمثلة التالية، بالإضافة إلى شبكة VLAN في جدول التوجيه العام، يجب أن يكون هناك جزء شبكة VLAN من Tenant-VRF الذي يقوم على تبادل بادئات الشبكة باستخدام المسارات الثابتة أو بروتوكول توجيه بين المحولات الطرفية على إرتباط نظير vPC. هذا مطلوب لملء جدول توجيه Tenant-VRF.

كما يمكن لمحولات ورقة الحدود الإعلان عن عمليات إعادة تكوين الواجهة عبر إرتباط نظير vPC باستخدام المسارات الثابتة أو بروتوكول توجيه موجود في Tenant-VRF. سيتم نقل حركة المرور هذه عبر إرتباط نظير vPC أيضا.

أخيرا، الموجهات الخارجية يمكن أن يعلن منزل واحد متصل بمحولات حد طرفية عن بادئات الشبكة التي يمكن طلبها للحصول على إرتباط نظير vPC في مسار حركة مرور الشبكة كما هو موضح في الرسم التخطيطي التالي.

عقدة برعم

في حالة إستخدام عقدة البارود، يمكن أن يكون هناك VTEP مستند إلى الأجهزة أو البرامج متصل بالمحولات الطرفية Cisco Nexus 9000 VXLAN. هذا VTEP يستطيع أرسلت إلى الشق مفتاح VXLAN يغلف حركة مرور. ال VLAN يستعمل أن يربط مع هذا جهاز أو برمجية VTEP ينبغي كنت أضفت إلى النظام يتلقى infra-vlanLANs أمر.

في هذه الحالة، هو VLAN 10 بالإضافة إلى إلى VLAN 777.

التكوين

في هذا السيناريو، تعد الورقة (أ) والورقة (ب) من علامات VTP في الكمبيوتر الشخصي.

تم إختيار شبكة VLAN 777 للمشاركة في بروتوكول التوجيه الأساسي الذي يكون في هذه الحالة أقصر مسار أولا (OSPF).

في كل محولات من الطرازين A و B للورقة، قام OSPF بتكوين تجاور مع محول العمود الرئيسي عبر الوصلة وبينها عبر إرتباط النظير عبر الكمبيوتر.

يمكن أن يكون OSPF أو النظام الوسيط إلى النظام الوسيط (IS-IS) بروتوكول التوجيه المستخدم في الأساس.

ملاحظة: لا يتم تكوين أمر vn-segment ضمن قسم تكوين VLAN 777. هذا يشير إلى أن ال VLAN لا يمدد عبر ال VXLAN بناء وهو محلي في المفتاح.

قم بإضافة الأمر system infra-vlan في وضع التكوين العام واختر شبكة VLAN 777 لأنها هي الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) المستخدمة لتجاور بروتوكول OSPF الأساسي.

ملاحظة: النظام الذي يحتوي على شبكات محلية ظاهرية VLAN مطلوب فقط في Nexus 9000 مع ASIC ASIC CloudScale (Tahoe) مثل Nexus 9300 الذي ينتهي في EX و FX و FX2.

ورقة A

LEAF_A# show ip ospf neighbors

OSPF Process ID 1 VRF default

Total number of neighbors: 2

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

10.255.255.254    1 FULL/ -          00:02:52 10.255.255.254  Eth1/6

10.255.255.2      1 FULL/ -          02:16:10 10.1.2.2        Vlan777

LEAF_A#

LEAF_A# show running-config vlan 777

!Command: show running-config vlan 777

!Running configuration last done at: Tue Jul 16 19:45:24 2019

!Time: Tue Jul 16 19:48:46 2019

version 7.0(3)I7(6) Bios:version 07.65

vlan 777

vlan 777

name BACKUP_VLAN_ROUTING_NVE_INFRA

LEAF_A#

LEAF_A# show running-config interface vlan 777

!Command: show running-config interface Vlan777

!Running configuration last done at: Tue Jul 16 19:45:24 2019

!Time: Tue Jul 16 19:46:33 2019

version 7.0(3)I7(6) Bios:version 07.65

interface Vlan777

no shutdown

no ip redirects

ip address 10.1.2.1/24

no ipv6 redirects

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

LEAF_A#

LEAF_A# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

LEAF_A(config)# system nve infra-vlans ?

<1-3967>  VLAN ID 1-4094 or range(s): 1-5, 10 or 2-5,7-19 (The range of vlans configured must not exceed 512)

LEAF_A(config)# system nve infra-vlans 777

LEAF_A(config)#

ورقة ب

LEAF_B# show ip ospf neighbors

OSPF Process ID 1 VRF default

Total number of neighbors: 2

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

10.255.255.254    1 FULL/ -          02:21:53 10.255.255.254  Eth1/5

10.255.255.1      1 FULL/ -          02:13:51 10.1.2.1        Vlan777

LEAF_B#

LEAF_B# show running-config vlan 777

!Command: show running-config vlan 777

!Running configuration last done at: Tue Jul 16 18:17:29 2019

!Time: Tue Jul 16 19:49:19 2019

version 7.0(3)I7(6) Bios:version 07.65

vlan 777

vlan 777

name BACKUP_VLAN_ROUTING_NVE_INFRA

LEAF_B#

LEAF_B# sh running-config interface vlan 777

!Command: show running-config interface Vlan777

!Running configuration last done at: Tue Jul 16 18:17:29 2019

!Time: Tue Jul 16 19:48:14 2019

version 7.0(3)I7(6) Bios:version 07.65

interface Vlan777

no shutdown

no ip redirects

ip address 10.1.2.2/24

no ipv6 redirects

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

LEAF_B#

LEAF_B# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

LEAF_B(config)# system nve infra-vlans ?

<1-3967>  VLAN ID 1-4094 or range(s): 1-5, 10 or 2-5,7-19 (The range of vlans configured must not exceed 512)

LEAF_B(config)# system nve infra-vlans 777

LEAF_B(config)#

ملاحظة: يجب ألا تقوم بتكوين مجموعات معينة من شبكات VLAN السابقة. على سبيل المثال، 2 و 514، 10 و 522، والتي تفصل 512.

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

ورقة A

configure terminal

!

hostname LEAF_A

!

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature interface-vlan

feature vn-segment-vlan-based

feature nv overlay

feature vpc

feature lacp

!

vlan 10

name VLAN_10_VRF_RED

vn-segment 1000

vlan 100

name L3_VNI_VRF_RED

vn-segment 10000

vlan 777

name BACKUP_VLAN_ROUTING_NVE_INFRA

!

vpc domain 1

peer-keepalive destination 10.82.140.99 source 10.82.140.98 vrf management

peer-switch

peer-gateway

layer3 peer-router

!

interface Ethernet1/1

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

!

interface Port-Channel1

vpc peer-link

no shutdown

!

interface Vlan777

no shutdown

no ip redirects

ip address 10.1.2.1/24

no ipv6 redirects

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

fabric forwarding anycast-gateway-mac 000a.000b.000c

!

vrf context RED

vni 10000

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

!

interface Ethernet1/6

description TO SPINE

no switchport

medium p2p

ip unnumbered loopback1

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

no shutdown

!

interface Ethernet1/54

description TO HOST-A

switchport

switchport access vlan 10

spanning-tree port type edge

no shutdown

!

interface loopback0

description NVE LOOPBACK

ip address 10.1.1.1/32

ip address 10.12.12.12/32 secondary

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

interface loopback1

description OSPF & BGP ID

ip address 10.255.255.1/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

interface Vlan100

no shutdown

vrf member RED

no ip redirects

ip forward

no ipv6 redirects

!

interface Vlan10

no shutdown

vrf member RED

ip address 192.168.1.1/24

fabric forwarding mode anycast-gateway

!

interface nve1

host-reachability protocol bgp

source-interface loopback0

member vni 1000

ingress-replication protocol bgp

member vni 10000 associate-vrf

no shutdown

!

router ospf 1

router-id 10.255.255.1

!

router bgp 65535

router-id 10.255.255.1

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

neighbor 10.255.255.254

remote-as 65535

update-source loopback1

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

vrf RED

address-family ipv4 unicast

advertise l2vpn evpn

!

evpn

vni 1000 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

!

end

ورقة ب

configure terminal

!

hostname LEAF_B

!

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature interface-vlan

feature vn-segment-vlan-based

feature nv overlay

feature vpc

feature lacp

!

vlan 10

name VLAN_10_VRF_RED

vn-segment 1000

vlan 100

name L3_VNI_VRF_RED

vn-segment 10000

vlan 777

name BACKUP_VLAN_ROUTING_NVE_INFRA

!

vpc domain 1

peer-keepalive destination 10.82.140.98 source 10.82.140.99 vrf management

peer-switch

peer-gateway

layer3 peer-router

!

interface Ethernet1/1

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

!

interface Port-Channel1

vpc peer-link

no shutdown

!

interface Vlan777

no shutdown

no ip redirects

ip address 10.1.2.2/24

no ipv6 redirects

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

fabric forwarding anycast-gateway-mac 000a.000b.000c

!

vrf context RED

vni 10000

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

!

interface Ethernet1/5

description TO SPINE

no switchport

medium p2p

ip unnumbered loopback1

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

no shutdown

!

interface loopback0

description NVE LOOPBACK

ip address 10.2.2.2/32

ip address 10.12.12.12/32 secondary

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

interface loopback1

description OSPF & BGP ID

ip address 10.255.255.2/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

interface Vlan100

no shutdown

vrf member RED

no ip redirects

ip forward

no ipv6 redirects

!

interface Vlan10

no shutdown

vrf member RED

ip address 192.168.1.1/24

fabric forwarding mode anycast-gateway

!

interface nve1

host-reachability protocol bgp

source-interface loopback0

member vni 1000

ingress-replication protocol bgp

member vni 10000 associate-vrf

no shutdown

!

router ospf 1

router-id 10.255.255.2

!

router bgp 65535

router-id 10.255.255.2

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

neighbor 10.255.255.254

remote-as 65535

update-source loopback1

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

vrf RED

address-family ipv4 unicast

advertise l2vpn evpn

!

evpn

vni 1000 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

!

end

ورقة C

configure terminal

!

hostname LEAF_C

!

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature interface-vlan

feature vn-segment-vlan-based

feature nv overlay

!

vlan 10

name VLAN_10_VRF_RED

vn-segment 1000

vlan 100

name L3_VNI_VRF_RED

vn-segment 10000

vlan 777

name BACKUP_VLAN_ROUTING_NVE_INFRA

!

fabric forwarding anycast-gateway-mac 000a.000b.000c

!

vrf context RED

vni 10000

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

!

interface Ethernet1/1

description TO SPINE

no switchport

medium p2p

ip unnumbered loopback1

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

no shutdown

!

interface Ethernet1/49

description TO HOST-A

switchport

switchport access vlan 10

spanning-tree port type edge

no shutdown

!

interface loopback0

description NVE LOOPBACK

ip address 10.3.3.3/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

interface loopback1

description OSPF & BGP ID

ip address 10.255.255.3/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

interface Vlan100

no shutdown

vrf member RED

no ip redirects

ip forward

no ipv6 redirects

!

interface Vlan10

no shutdown

vrf member RED

ip address 192.168.1.1/24

fabric forwarding mode anycast-gateway

!

interface nve1

host-reachability protocol bgp

source-interface loopback0

member vni 1000

ingress-replication protocol bgp

member vni 10000 associate-vrf

no shutdown

!

router ospf 1

router-id 10.255.255.3

!

router bgp 65535

router-id 10.255.255.3

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

neighbor 10.255.255.254

remote-as 65535

update-source loopback1

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

vrf RED

address-family ipv4 unicast

advertise l2vpn evpn

!

evpn

vni 1000 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

!

end

عمود فقري

configure terminal

!

hostname SPINE

!

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature nv overlay

!

interface Ethernet1/5

description TO LEAF A

no switchport

medium p2p

ip unnumbered loopback1

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

no shutdown

!

interface Ethernet1/6

description TO LEAF B

no switchport

medium p2p

ip unnumbered loopback1

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

no shutdown

!

interface Ethernet1/1

description TO LEAF C

no switchport

medium p2p

ip unnumbered loopback1

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

no shutdown

!

interface loopback1

description OSPF & BGP ID

ip address 10.255.255.254/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

router ospf 1

router-id 10.255.255.254

!

router bgp 65535

router-id 10.255.255.254

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

retain route-target all

neighbor 10.255.255.1

remote-as 65535

update-source loopback1

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

route-reflector-client

neighbor 10.255.255.2

remote-as 65535

update-source loopback1

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

route-reflector-client

neighbor 10.255.255.3

remote-as 65535

update-source loopback1

address-family ipv4 unicast

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

route-reflector-client

!

end

التحقق من الصحة

قم بتشغيل الأمر show system دون شبكات VLAN وتأكد من عرض شبكة VLAN تحت شبكات VLAN النشطة حاليا.

ورقة A

LEAF_A# show system nve infra-vlans

Currently active infra Vlans: 777

Available Infra Vlans : 7-264,266-511,519-776,778-1023,1031-1288,1290-1535,1543-1800,1802-2047,2055-2312,2314-2559,2567-2824,2826-3071,3079-3336,3338-3583,3591-3848,3850-3967

*Configuration of two infra-vlans which are 512 apart is not allowed. Ex: 4, 516 are not allowed to be configured together

LEAF_A#

ورقة ب

LEAF_B# show system nve infra-vlans

Currently active infra Vlans: 777

Available Infra Vlans : 7-264,266-511,519-776,778-1023,1031-1288,1290-1535,1543-1800,1802-2047,2055-2312,2314-2559,2567-2824,2826-3071,3079-3336,3338-3583,3591-3848,3850-3967

*Configuration of two infra-vlans which are 512 apart is not allowed. Ex: 4, 516 are not allowed to be configured together

LEAF_B#

ملاحظة: الواجهات المادية للطبقة 3 هي التوصية التي يجب إستخدامها كوصلات لنقل حركة مرور VXLAN في البنية. الواجهات الفرعية للطبقة 3 غير مدعومة. لاستخدام شبكات VLAN الخاصة بالواجهة لنقل حركة مرور شبكات VXLAN، تأكد من تحديد شبكة VLAN أيضا باستخدام نظام الأوامر عبر شبكات VLAN الداخلية عبر إرتباط نظير vPC.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة معاناة المحول A الطرفي من فشل الوصلة وعدم إتصاله مباشرة بمحول العمود الرئيسي بعد ذلك، يمكن تحقيق إمكانية الوصول باستخدام الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) عبر إرتباط نظير vPC المستخدم كوصلة إحتياطية باتجاه محول العمود الرئيسي.

ورقة A

LEAF_A# show mac address-table vlan 10

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

*   10     0000.0000.000a   dynamic  0         F      F    Eth1/54

C   10     0000.0000.000b   dynamic  0         F      F    nve1(10.3.3.3)

G   10     00be.755b.f1b7   static   -         F      F    sup-eth1(R)

G   10     4c77.6db9.a8db   static   -         F      F    vPC Peer-Link(R)

LEAF_A#

LEAF_A# show ip route 10.3.3.3

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.3.3.3/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.2, Vlan777, [110/49], 00:01:39, ospf-1, intra

LEAF_A#

LEAF_A# show system nve infra-vlans

Currently active infra Vlans: 777

Available Infra Vlans : 7-264,266-511,519-776,778-1023,1031-1288,1290-1535,1543-1800,1802-2047,2055-2312,2314-2559,2567-2824,2826-3071,3079-3336,3338-3583,3591-3848,3850-3967

*Configuration of two infra-vlans which are 512 apart is not allowed. Ex: 4, 516 are not allowed to be configured together

LEAF_A#