المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

مدير حركة مرور الدخول (ITM)

مخزن VoQ المؤقت للإدخال

الجدول والتحكم في التدفق

الأسباب الشائعة

الأجهزة القابلة للتطبيق

أستكشاف أخطاء الإدخال وإصلاحها

السيناريو الشائع - تدفق حركة المرور من الجيل العاشر إلى الجيل الأول - عمليات السقوط المستمرة:

الخطوة 1. تحقق من قائمة الانتظار التي تأثرت بواجهة Input Discards الخاصة بك.

الخطوة 2. تحقق من التمثيل الرسومي للقوائم المستخدمة للتشخيصات في Broadcom:

الخطوة 3. تعرف على ASIC ومنفذ Jericho الذي يصادف منفذ اللوحة الأمامية عمليات إخراج المدخلات الذي ينتمي إليه:

الخطوة 4. تعرف على موصل VOQ و VOQ الذي يحتوي عليه منفذ الدخول.

الخطوة 5. تحقق من منظور BCM، أي قائمة انتظار غير فارغة بشكل خاص، أي مزدحمة.

الخطوة 6. العثور على المنفذ المكتظ عند الخروج من قيمة قائمة الانتظار غير الفارغة:

الخطوة 7. تحقق من منفذ اللوحة الأمامية في ASIC 1 وخرائط إلى ميناء أريحا 9 بناء على اكتشافك السابق.

الأوامر الإضافية

الاختبارات المعملية الإضافية:

الخطوة 1. يتم تجاهل الإدخال باستخدام واجهات متعددة مزدحمة للخروج.

الخطوة 2. يتجاهل الإدخال بسبب الفسحة بين دعامتين.

الخطوة 3. يتم تجاهل الإدخال بسبب السن المميز لشعر حركة المرور.

الخطوة 4. إرسال حزم باستخدام عنوان IP للوجهة غير معروف.

الخطوة 5. يتم رفض الإدخال أثناء عمليات نقل منفذ خط الاتصال/الوصول إلى حالة إعادة توجيه STP

الخطوة 6. يتم رفض الإدخال بسبب تجاوز ETH1/9 لمعدل الخط.

المقدمة

يوضح هذا المستند أسباب عمليات رفض الإدخال وحلول هذه العمليات ل Cisco Nexus 9500-R EoR و Nexus 3000-R ToR. يشير تجاهل الإدخال إلى عدد الحزم التي سقطت في قائمة انتظار الإدخال بسبب الازدحام. يتضمن هذا الرقم حالات السقوط التي تحدث بسبب سقوط الذيل والكشف المبكر العشوائي المرجح (WRED).

إذا واجهت حالات سقوط عشوائي/متفرقة/تاريخية (أي لم تعد تحدث)، فيرجى الاتصال ب Cisco TAC لمزيد من التحقيق. تكون هذه العملية مفيدة عندما يتزايد عدد مرتجعات الإدخال بشكل متكرر.

معلومات أساسية

تستخدم الفئة R بنية VOQ لدخول النظام. تحاكي بنية VOQ قوائم انتظار الخروج في مخزن الدخول المؤقت مع قوائم الانتظار الظاهرية. يحتوي كل منفذ مخرج على ثماني قوائم انتظار لحركة مرور البث الأحادي وثماني قوائم انتظار لحركة مرور البث المتعدد. يمكن تصنيف حركة المرور في فئات حركة المرور استنادا إلى قيمة نقطة رمز الخدمة (CoS) أو نقطة رمز الخدمات المميزة (DSCP) في الحزم ثم قوائم الانتظار في قائمة الانتظار الظاهرية المقابلة لفئة حركة المرور هذه.

تستخدم الفئة R آلية ائتمان موزعة لنقل حركة المرور عبر البنية. قبل أن تتم جدولة الحزمة لترك VOQ، يطلب مجدول المخزن المؤقت للمدخل اعتمادا للمنفذ المحدد والأولوية في مخزن الخروج المؤقت. يتم طلب الائتمان من مجدول ائتمان مدخل لمنفذ الوجهة والأولوية. إذا كانت مساحة التخزين المؤقت متاحة، فإن مجدول الخروج يمنح الوصول ويرسل منحة الائتمان إلى مجدول المخزن المؤقت المدخل. إذا لم تتوفر مساحة عازلة في المخزن المؤقت للمخرج، لا يمنح جدول المخرج ائتمانا، ويتم تخزين حركة المرور مؤقتا في VOQ حتى يتوفر الائتمان التالي.

فيما يلي تدفقات إعادة توجيه الحزمة للنظام الأساسي -R. في هذا المقال، تركز على مكون مدير حركة مرور الدخول. المزيد من التفاصيل حول البنية في هذا الرابط

مدير حركة مرور الدخول (ITM)

مدخل حركة مرور مدير (ITM) كتلة في المدخل خط. حيث تقوم بتنفيذ الخطوات المتعلقة بحركة مرور قائمة الانتظار في VOQ، وجدولة حركة مرور البيانات للبث عبر البنية، وإدارة الاعتمادات.

مخزن VoQ المؤقت للإدخال

تقوم الكتلة المخزن المؤقت ل VOQ المدخل بإدارة كل من المخزن المؤقت للحزمة على الشريحة والمخزن المؤقت للحزم خارج الشريحة. يستخدم كلا المخازن المؤقتة بنية VOQ، ويتم وضع حركة مرور البيانات في قائمة الانتظار استنادا إلى المعلومات الواردة من IRPP (معالج حزمة إستقبال الدخول). يتوفر ما مجموعه 96000 VOQs لحركة مرور البث الأحادي والبث المتعدد.

الجدول والتحكم في التدفق

قبل أن يتم إرسال الحزمة من خط أنابيب المدخل، الربط يحتاج أن يكون مجدول للتحويل عبر البناء. يرسل المجدول المدخل طلب ائتمان إلى المجدول مخرج موجود في المخرج حركة مرور مدير كتلة. عندما المدخل حركة مرور يستلم مدير الائتمان، هو يبدأ يرسل حركة مرور إلى المدخل يبث ربط معالج. إذا كان مخزن الخروج المؤقت ممتلئا، فسيتم تخزين حركة المرور مؤقتا في قائمة الانتظار المخصصة الممثلة بمنفذ المخرج وفئة حركة المرور.

الأسباب الشائعة

بشكل عام، يمكن ملاحظة مرتجعات الإدخال للأسباب التالية عبر أجهزة Nexus المختلفة

- تدفق حركة المرور إزدحام واجهات الخروج (مثل مدخل 10G ومخرج 1G)

- oversubscribed فسحة بين دعامتين غاية ميناء- يطبق على نوع جهاز خاص.

الأجهزة القابلة للتطبيق

PID

N9K-X9636C-R

N9K-X9636Q-R

N9K-X9636C-RX

N9K-X96136YC-R

N3K-C36180YC-R

N3K-C3636C-R

أستكشاف أخطاء الإدخال وإصلاحها

السيناريو الشائع - تدفق حركة المرور من الجيل العاشر إلى الجيل الأول - عمليات السقوط المستمرة:

خلال هذه المقالة، ستتغير قيمة عداد "عمليات رفض الإدخال" وأي عداد داخلي للأجهزة يشير إلى نفس الأخطاء مع زيادة الأخطاء أثناء الاختبار والأوامر ذات الصلة أثناء انتزاعها مباشرة.

الخطوة 1. تحقق من قائمة الانتظار التي تأثرت بواجهة Input Discards الخاصة بك.

هذه الخطوة مفيدة لاحقا.

في حالتنا، تكون قائمة الانتظار 7، قائمة الانتظار الافتراضية - هناك 8 قوائم انتظار إجمالية عند الدخول:

الخطوة 2. تحقق من التمثيل الرسومي للقوائم المستخدمة للتشخيصات في Broadcom:

Nexus-R# bcm-shell mod 1 "diag counters g"

|                                                                      /|\

|           J E R I C H O   N E T W O R K   I N T E R F A C E           |

\|/                                                                      |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                                                                      NBI                                                                                      |

|  RX_TOTAL_BYTE_COUNTER                         = 10,616,663,796                       |  TX_TOTAL_BYTE_COUNTER                         = 41,136                               |

|  RX_TOTAL_PKT_COUNTER                          = 10,659,301                           |  TX_TOTAL_PKT_COUNTER                          = 606                                  |

|  RX_TOTAL_DROPPED_EOPS                         = 0                                    |                                                                                       |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                          IRE                                          |                                         EPNI                                          |

|  CPU_PACKET_COUNTER                            = 606                                  |                                                                                       |

|  NIF_PACKET_COUNTER                            = 10,659,302                           |  EPE_BYTES_COUNTER                             = 41,136                               |

|  OAMP_PACKET_COUNTER                           = 0                                    |  EPE_PKT_COUNTER                               = 606                                  |

|  OLP_PACKET_COUNTER                            = 0                                    |  EPE_DSCRD_PKT_CNT                             = 0                                    |

|  RCY_PACKET_COUNTER                            = 0                                    |                                                                                       |

|  IRE_FDT_INTRFACE_CNT                          = 0                                    |                                                                                       |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                          IDR                                          |                                          EGQ                                          |

|                                                                                       |                                                                                       |

|  MMU_IDR_PACKET_COUNTER                        = 10,659,302                           |  FQP_PACKET_COUNTER                            = 606                                  |

|  IDR_OCB_INTERFACE_COUNTER                     = 0                                    |  PQP_UNICAST_PKT_CNT                           = 606                                  |

|                                                                                       |  PQP_DSCRD_UC_PKT_CNT                          = 0                                    |

|                                                                                       |  PQP_UC_BYTES_CNT                              = 48,408                               |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------|  PQP_MC_PKT_CNT                                = 0                                    |

|                                          IQM                                          |  PQP_DSCRD_MC_PKT_CNT                          = 0                                    |

|                                                                                       |  PQP_MC_BYTES_CNT                              = 0                                    |

|  ENQUEUE_PKT_CNT                               = 1,403,078                            |  EHP_UNICAST_PKT_CNT                           = 606                                  |

|  DEQUEUE_PKT_CNT                               = 1,403,078                            |  EHP_MC_HIGH_PKT_CNT                           = 0                                    |

|  DELETED_PKT_CNT                               = 0                                    |  EHP_MC_LOW_PKT_CNT                            = 0                                    |

|  ENQ_DISCARDED_PACKET_COUNTER                  = 9,256,829                            |  DELETED_PKT_CNT                               = 0                                    |

|   Rejects: PORT_AND_PG_STATUS                                                         |                                                                                       |

|                                                                                       |  RQP_PKT_CNT                                   = 606                                  |

|                                                                                       |  RQP_DSCRD_PKT_CNT                             = 0                                    |

|                                                                                       |  PRP_PKT_DSCRD_TDM_CNT                         = 0                                    |

|                                                                                       |  PRP_SOP_DSCRD_UC_CNT                          = 0                                    |

|                                                                                       |  PRP_SOP_DSCRD_MC_CNT                          = 0                                    |

|                                                                                       |  PRP_SOP_DSCRD_TDM_CNT                         = 0                                    |

|                                                                                       |  EHP_MC_HIGH_DSCRD_CNT                         = 0                                    |

|                                                                                       |  EHP_MC_LOW_DSCRD_CNT                          = 0                                    |

|                                                                                       |  ERPP_LAG_PRUNING_DSCRD_CNT                    = 0                                    |

|                                                                                       |  ERPP_PMF_DISCARDS_CNT                         = 0                                    |

|                                                                                       |  ERPP_VLAN_MBR_DSCRD_CNT                       = 0                                    |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                                                                       |                                          FDA                                          |

|                                                                                       |  CELLS_IN_CNT_P1         = 0              |  CELLS_OUT_CNT_P1        = 0              |

|                                                                                       |  CELLS_IN_CNT_P2         = 0              |  CELLS_OUT_CNT_P2        = 0              |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------|  CELLS_IN_CNT_P3         = 0              |  CELLS_OUT_CNT_P3        = 0              |

|                                          IPT                                          |  CELLS_IN_TDM_CNT        = 0              |  CELLS_OUT_TDM_CNT       = 0              |

|                                                                                       |  CELLS_IN_MESHMC_CNT     = 0              |  CELLS_OUT_MESHMC_CNT    = 0              |

|  EGQ_PKT_CNT                                   = 606                                 --> CELLS_IN_IPT_CNT        = 606            |  CELLS_OUT_IPT_CNT       = 606            |

|  ENQ_PKT_CNT                                   = 1,403,084                            |  EGQ_DROP_CNT                                  = 0                                    |

|  FDT_PKT_CNT                                   = 1,402,472                            |  EGQ_MESHMC_DROP_CNT                           = 0                                    |

|  CRC_ERROR_CNT                                 = 0                                    |  EGQ_TDM_OVF_DROP_CNT                          = 0                                    |

|  CFG_EVENT_CNT                                 = 606 *                                |                                                                                       |

|  CFG_BYTE_CNT                                  = 48,408                               |                                                                                       |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                          FDT                                          |                                          FDR                                          |

|  IPT_DESC_CELL_COUNTER                         = 5,609,892                            |  P1_CELL_IN_CNT                                = 0                                    |

|  IRE_DESC_CELL_COUNTER                         = 0                                    |  P2_CELL_IN_CNT                                = 0                                    |

|                                                                                       |  P3_CELL_IN_CNT                                = 0                                    |

|  TRANSMITTED_DATA_CELLS_COUNTER                = 5,609,892                            |  CELL_IN_CNT_TOTAL                             = 0                                    |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                                                      /|\

|            J E R I C H O   F A B R I C   I N T E R F A C E            |

\|/                                                                      |

يشير QUEUE_DELETED_PACKET_COUNTER الذي يكون أكبر من صفر إلى حذف الحزم بواسطة IQM (مدخل إدارة قوائم الانتظار) بعد Queue. قد يرجع ذلك إلى قائمة انتظار نشطة لا تتلقى أية أرصدة قد تشير إلى تكوين غير صحيح لنظام الجدولة. يمكنك التحقق من ذلك عبر BCM-Shell mod X "getReg IQM_QUEUE_DELETED_PACKET_COUNTER"

يعني ENQ_DISCARD_PACKET_COUNTER أنه تم تجاهل الحزم قبل Enqueue. يمكنك أن ترى مجموعة العداد هذه في BCM أيضا (تم مسح الأمر عند القراءة):

يمكنك دائما ملاحظة ذلك بسرعة باستخدام الوحدة النمطية X للأخطاء الداخلية بالأجهزة (الأمر يمسح عند القراءة):

الخطوة 3. تعرف على ASIC ومنفذ Jericho الذي يصادف منفذ اللوحة الأمامية عمليات إخراج المدخلات الذي ينتمي إليه:

عرض ETH1/33 على هذا المثال. في شبكة فعلي، أنت لن تعرف الزحام ميناء بعد.

الخطوة 4. تعرف على موصل VOQ و VOQ الذي يحتوي عليه منفذ الدخول.

يبدي هذا أمر لنا تفاصيل للتدفق لمدخل VoQ لميناء خاص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يظهر لنا رصيد الائتمان الحالي ل VoQ.

يتم اشتقاق VOQ الخاص بالمنفذ بهذه الطريقة:

قوائم التحكم في الوصول (LC) تستند إلى 0 - الوحدة النمطية 1 هي 0، الوحدة النمطية 2 هي 1، وما إلى ذلك

هناك 256 معرف منفذ نظام لكل LC

ID = (LC * معرف منفذ النظام) + رقم FP

ETH1/9 = (0 * 256) + 9 = 9

معرف VOQ = 32 + (معرف منفذ النظام * 8)

ETH1/9 = 32 + (9 * 8) = 104

بالتالي سيكون VOQ الخاص بنا ل ETH1/9 104 الذي يطابق الناتج الذي تم تجميعه سابقا

الخطوة 5. تحقق من منظور BCM، أي قائمة انتظار غير فارغة بشكل خاص، أي مزدحمة.

الخطوة 6. العثور على المنفذ المكتظ عند الخروج من قيمة قائمة الانتظار غير الفارغة:

إذا كانت قائمة الانتظار 303، فتذكر أن هذه قوائم الانتظار هي في الواقع مدى حتى يمكن أن يكون 303 + 7 أو 303-7 - السؤال هو، أي منفذ له VOQ تطابق على نطاق 296-303 أو بدلا من ذلك، 303-310؟

من المعروف أن الصف 7 على ETH1/9 مزدحم، لذلك 303 في الواقع هو الأعلى في نطاقه لذلك فإن نطاق 296-303 هو تخمين متعلم.

قم بعرض نفس الشيئ على ASIC 0 - غير معروض هنا للإيجاز؛ سوف تلاحظ تحت عمود Voq أن نطاق اهتماماتك ليس في ASIC هذا

لاحظ بعض الأشياء في الإخراج أعلاه:

- لدينا ميناء مزدحم على ASIC 1.

- يحتوي المنفذ المزدحم بالمغادرة على VOQ 296 و 303 الذي يعادل الصف 7 على ذلك المنفذ.

- لاحظ عامود الرصيد الدائن - لم يبق سوى عدد قليل جدا من الأرصدة على هذه الواجهة لمنحها، وهذا هو السبب في بدء إدخال ETH1/9 في التخزين المؤقت.

الخطوة 7. تحقق من منفذ اللوحة الأمامية في ASIC 1 وخرائط إلى ميناء أريحا 9 بناء على اكتشافك السابق.

عند هذه النقطة، تكون قد عثرت على المنفذ المكتظ بالمخرج - حدد ما إذا كان هناك شيء يتم إثارته بشكل غير صحيح في الشبكة، وقد قمت بتكوين فسحة بين دعامتين وميناء الوجهة هو 1G أثناء توفير واجهة واحدة أو أكثر من 10G أو إذا كانت هذه مشكلة في التصميم/الازدحام.

الأوامر الإضافية

هذا أكثر تقدما - لا يحتاج أن يجد مخرج احتقنت ميناء في السيناريوهات العادية.

attach module X

show hardware internal jer-usd tm_debug asic <slot> module <module>

show hardware internal jer-usd info voq [ asic <instance> ] [ port <port> ] [ ]

show hardware internal jer-usd info non-empty voq asic [ <instance> ] [ ]

show hardware internal jer-usd info voq-profile { QueueThreshold drop_p <dp> | OCBThreshold } [ asic <instance> ] [ port<port> ] [ ]

show hardware internal jer-usd info voq-connector front-port <port> [ ]

show hardware internal jer-usd stats vsq { front-port <port> | inband asic <slot> | recycle-port <port> asic <slot> }

show hardware internal jer-usd ingress-vsq buffer-occupancy front-port <port>

show hardware internal jer-usd info IQM { counter | rate } asic <instance> dst-port <port> [ interval <int> ] [ ]

show hardware internal jer-usd info SCH { counter | rate } asic <instance> dst-port <port> [ interval <int> ] [ ]

bcm-shell mod X

diag cosq print_flow_and_up dest_id=<flow_id>

diag cosq voq id=<voqid> detailed=1

diag cosq qpair e2e ps=<id>

cosq conn ing

cosq conn egr

dump IPS_CR_BAL_TABLE <voqID>

getReg IQM_QUEUE_MAXIMUM_OCCUPANCY_QUEUE_SIZE

الاختبارات المعملية الإضافية:

الخطوة 1. يتم تجاهل الإدخال باستخدام واجهات متعددة مزدحمة للخروج.

ضع في الاعتبار هذه الطوبولوجيا التي يرسل فيها مولد حركة المرور 2G من حركة المرور تجاه كل خادم:

تحقق بسرعة من أي قوائم الانتظار غير فارغة - لاحظ أن هناك 4:

حدد الواجهات التي تنتمي إليها قوائم الانتظار هذه - تحقق من ASIC 0 أولا (تظهر فقط مع واجهة واحدة):

كرر نفس العملية للقيم الثلاث الأخرى لقائمة الانتظار: 247 و 303 و 351.

الخطوة 2. يتجاهل الإدخال بسبب الفسحة بين دعامتين.

يثبت ETH1/33 كفسحة بين دعامتين غاية ميناء بينما يثبت ETH1/9 كفسحة بين دعامتين مصدر ميناء في Rx إتجاه

الخطوة 3. يتم تجاهل الإدخال بسبب السن المميز لشعر حركة المرور.

إرسال الحزم باستخدام SRC 10.10.10.10 و DEST 192.168.10.10 حيث يكون ETH1/9 في 10.10.10.1/24 - لا يؤدي هذا إلى تجاهل الإدخال؛ ومع ذلك، فأنت ترى هذا العداد:

Nexus-R# bcm-shell mod 1 "diag counters g"

| /|\

| J E R I C H O N E T W O R K I N T E R F A C E |

\|/ |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

_PACKET_COUNTER = 0 | DELETED_PKT_CNT = 12,027,201 |

| | Discards: INVALID_OTM SRC_EQUAL_DEST

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

الخطوة 4. إرسال حزم باستخدام عنوان IP للوجهة غير معروف.

قم بإرسال الحزم باستخدام SRC 10.10.10.10 و DEST 192.168.10.10 حيث يكون ETH1/9 في 10.10.10.1/24 ويكون ETH1/33 منفذ L3 في الشبكة الفرعية 172.16.0.1/30 - بدون عداد إسقاط، لا يتم تجاهل الإدخال حتى عندما تكون الوجهة غير معروفة.

الخطوة 5. يتم رفض الإدخال أثناء عمليات نقل منفذ خط الاتصال/الوصول إلى حالة إعادة توجيه STP

إرسال الحزم حيث يكون ETH1/9 مجرد خط اتصال واسع (أو منفذ منفذ ميناء) - يتم تسجيل هذا كإدخال تجاهل بينما يتم تحويل المنفذ إلى حالة إعادة توجيه STP.

Nexus-R(config)# int e1/9

Nexus-R(config-if)# switchport mode trunk

Nexus-R# bcm-shell mod 1 "diag counters g" | i i --|IQM|ENQ_DISCARD|Rejects

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

+-------------------------------------------+-------------------------------------------|  PQP_MC_PKT_CNT                                = 1,678,949                            |

|                                          IQM                                          |  PQP_DSCRD_MC_PKT_CNT                          = 11,369,033                           |

|  ENQ_DISCARDED_PACKET_COUNTER                  = 1,289,182                            |  DELETED_PKT_CNT                               = 11,369,081                           |

|   Rejects: QUEUE_NOT_VALID_STATUS                                                     |   Discards: SRC_EQUAL_DEST                                                            |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

Nexus-R# show span int e1/9

Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

VLAN0001 Desg BLK 2 128.9 P2p

VLAN0010 Desg BLK 2 128.9 P2p

<snip>

QUEUE_NOT_VALID_STATUS عبارة عن عملية إسقاط بسبب قرار معالج الحزمة (PP) بالإفلات أو وجهة غير صحيحة تم تلقيها من كتل معالج الحزمة (PP).

الخطوة 6. يتم رفض الإدخال بسبب تجاوز ETH1/9 لمعدل الخط.

إرسال 10G+ إلى ETH1/9 سينتج عنه نوع مختلف من الإسقاط بينما تقوم بتفريغ ETH1/9 في المقام الأول - لا يزال يتم حسابه كنبذ إدخال:

bcm-shell.0> diag counters g

|                                                                      /|\

|           J E R I C H O   N E T W O R K   I N T E R F A C E           |

\|/                                                                      |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                                                                      NBI                                                                                      |

|  RX_TOTAL_BYTE_COUNTER                         = 53,913,106,009                       |  TX_TOTAL_BYTE_COUNTER                         = 1,164,231                            |

|  RX_TOTAL_PKT_COUNTER                          = 54,145,395                           |  TX_TOTAL_PKT_COUNTER                          = 17,029                               |

|  RX_TOTAL_DROPPED_EOPS                         = 0                                    |                                                                                       |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                          IRE                                          |                                         EPNI                                          |

|  CPU_PACKET_COUNTER                            = 17,010                               |                                                                                       |

|  NIF_PACKET_COUNTER                            = 54,145,476                           |  EPE_BYTES_COUNTER                             = 5,721,307                            |

|  OAMP_PACKET_COUNTER                           = 0                                    |  EPE_PKT_COUNTER                               = 50,703                               |

|  OLP_PACKET_COUNTER                            = 0                                    |  EPE_DSCRD_PKT_CNT                             = 0                                    |

|  RCY_PACKET_COUNTER                            = 16,837                               |                                                                                       |

|  IRE_FDT_INTRFACE_CNT                          = 0                                    |                                                                                       |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+

|                                          IDR                                          |                                          EGQ                                          |

|                                                                                       |                                                                                       |

|  MMU_IDR_PACKET_COUNTER                        = 54,128,577                           |  FQP_PACKET_COUNTER                            = 50,703                               |

|  IDR_OCB_INTERFACE_COUNTER                     = 0                                    |  PQP_UNICAST_PKT_CNT                           = 50,683                               |

|                                                                                       |  PQP_DSCRD_UC_PKT_CNT                          = 0                                    |

|                                                                                       |  PQP_UC_BYTES_CNT                              = 5,216,716                            |

+-------------------------------------------+-------------------------------------------|  PQP_MC_PKT_CNT                                = 20                                   |

|                                          IQM                                          |  PQP_DSCRD_MC_PKT_CNT                          = 20                                   |

|                                                                                       |  PQP_MC_BYTES_CNT                              = 2,079                                |

|  ENQUEUE_PKT_CNT                               = 5,463,323                            |  EHP_UNICAST_PKT_CNT                           = 50,683                               |

|  DEQUEUE_PKT_CNT                               = 5,594,400                            |  EHP_MC_HIGH_PKT_CNT                           = 20                                   |

|  DELETED_PKT_CNT                               = 0                                    |  EHP_MC_LOW_PKT_CNT                            = 0                                    |

|  ENQ_DISCARDED_PACKET_COUNTER                  = 48,716,055                           |  DELETED_PKT_CNT                               = 40                                   |

|   Rejects: VOQ_MX_QSZ_STATUS                                                          |                                                              |

<snip>