المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين الوصول إلى المنفذ التسلسلي إلى NX-OSv 9000 على VMware ESXi. NX-OSv 9000 هو نظام تحويل أساسي ظاهري يمكن إستخدامه لمحاكاة العديد من جوانب L2 من Cisco Nexus 9000. يدعم NX-OSv 9000 العديد من عمليات مستوى التحكم الخاصة ب Nexus 9000 مع دعم مجموعة فرعية من وظائف مستوى البيانات التي تتضمن وظائف أساسية من المستوى الثاني/المستوى الثالث مثل بروتوكولات التوجيه (بروتوكول التوجيه المحسن للعبارة الداخلية (EIGRP) وفتح أقصر مسار أولا (OSPF) وبروتوكول معلومات التوجيه (RIP) وبروتوكول العبارة الحدودية (BGP)) وإنشاء خط الاتصال والواجهة الظاهرية للمحول (SVI) والشبكة المحلية الظاهرية الظاهرية (VXLAN (الفيضان والتعلم) وقنوات المنافذ القياسية (غير الخاصة بالكمبيوتر الشخصي).

ملاحظة: اعتبارا من 7.0(3)I5(1) قد يكون لبعض ميزات نظام التشغيل NX مثل قنوات المنفذ الظاهرية (vPC) و OTV و ACL و VXLAN (BGP EVPN) واجهة سطر الأوامر (CLI) موجودة وسيقبل المحول التكوين ولكن هذه الميزات غير مختبرة أو مدعومة. لمزيد من التفاصيل حول الوظائف المعتمدة والقيود المفروضة، انقر فوق إرتباط دليل التكوين هذا ضمن الجدول 1 ميزات الطبقة 2 المدعومة والطبقة 3 (البرنامج) وميزات NXOS للجدول 2 غير المدعومة (لم يتم إختبارها).

يمكن إدارة NX-OSv 9000 بطريقة مماثلة كمحول طبيعي يستخدم واجهات داخل النطاق (SVI)، واجهات الإدارة (mgmt0) أو اتصال وحدة التحكم. الغرض من هذه المقالة هو وصف كيفية توصيل NX-OSv 9000 التي تعمل على برنامج ESXi Hypervisor من VMware بواجهة تسلسلية افتراضية مدعومة بالشبكة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- vSphere/ESXi يستضيفان أساسيات التكوين.

- إدارة الجهاز الظاهري (VM).

- معرفة شبكة النقل.

تحذير: يشير مثال التكوين هذا إلى برامج جهة خارجية غير المدعومة مباشرة من Cisco. ويمكن الحصول على مساعدة إضافية في هذا المجال من برنامج ESXi/vSPhere مباشرة من برنامج VMware: http://www.vmware.com/support.html.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- NX-OSv 9000 الإصدار ESXi المنشور ( 6. 0.0 [Build 3620759] ).

- تتوفر سمات أساسية كافية على مضيف ESXi (المدار المستقل أو vCenter) والجهاز الظاهري NX-OSv 9000.

- إمكانية الوصول إلى الشبكة من محطة عمل الإدارة كافية للسماح لمنفذ TCP الخاص بالمنفذ التسلسلي الظاهري إلى واجهة ESXi VMkernel.

- تتطلب وظيفة المنفذ التسلسلي الظاهري ترخيص ESXi Enterprise أو Enterprise Plus.

- المحول الموزع من VMware (vDS) غير مدعوم مع NX-OSv 9000 ويتطلب محول vSwitch قياسي.

ملاحظة: لا يتم دعم vMotion بعنوان URL مباشر للمنفذ التسلسلي الظاهري المدعوم بالشبكة.  إذا كانت هناك حاجة إلى vMotion، فيمكن نشر مركز Virtual Serial Port Concentrator (vSPC). تفاصيل تكوين vSPC خارج نطاق هذا المستند ولكن يمكن العثور عليها ضمن مركز توثيق vSphere من VMware.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

1. قم بتكوين جدار حماية مضيف ESXi للسماح بالاتصال بالمنفذ التسلسلي البعيد. يمكن القيام بذلك من كل من واجهة المستخدم الرسومية (مثل عميل vSphere أو عميل الويب) أو واجهة سطر الأوامر. كلا المثالين مذكورين.

من واجهة سطر أوامر SSH على مضيف ESXi:

!By default the Remote Serial Port service is disabled:

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort

remoteSerialPort false

!Enable the  remoteSerialPort ruleset:

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset set --enabled true --ruleset-id=remoteSerialPort

!Validate that the remoteSerialPort service is now enabled.

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort

remoteSerialPort             true

من واجهة المستخدم الرسومية (VShare Web Client):

2. تحت قائمة تحرير إعدادات VM"، أضف منفذا تسلسليا مدعوما بالشبكة إلى الجهاز الظاهري NX-OSv 9000. يجب إيقاف تشغيل NX-OSv 9000 VM لإضافة هذا.

ملاحظة: يجب أن يكون عنوان IP للواجهة المحدد لمعرف فئة المورد (URI) الخاص بالمنفذ هو عنوان IP الخاص بواجهة VMkernel الذي يتم إستخدامه لخدمات الإدارة على مضيف ESXi الموجود حاليا على VM. قد يكون رقم المنفذ أي منفذ TCP أعلى من 1024 لا يكون قيد الاستخدام حاليا.  تأكد من إختيار منفذ غير مستخدم لأي خدمة VMkernel أخرى مثل vMotion، وما إلى ذلك.

ملاحظة: لا يتم دعم vMotion مع URI مباشر للمنفذ التسلسلي الظاهري المدعوم بالشبكة.  إذا كانت هناك حاجة إلى vMotion، فيمكن نشر مركز Virtual Serial Port Concentrator (vSPC). تفاصيل تكوين vSPC خارج نطاق هذا المستند ولكن يمكن العثور عليها ضمن مركز توثيق vSphere من VMware.

3. قم بتحميل NX-OSv 9000 VM وانتظر حتى انتهاء أداة تحميل التمهيد. ابحث عن رسالة مغادرة المنطقة على وحدة تحكم ESXi VM:

4. يمكنك الآن إستخدام المحاكي الطرفي للاتصال بوحدة التحكم الخاصة ب NX-OSv 9000 VM.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

وبمجرد الاتصال بواجهة وحدة التحكم، يمكنك المتابعة إلى تكوين واجهات الإدارة ومستوى البيانات.

ملاحظة: يتم دائما تعيين mgmt0 على واجهة شبكة VM 1، وواجهة شبكة إيثرنت 1/1 = واجهة شبكة VM 2، وما إلى ذلك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

الإصدار: تمهيد NX-OSv 9000 VM لمطالبة أداة التحميل:

loader > dir

Setting listing for bootflash:

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Going to print files for device bootflash:

.rpmstore

nxos.7.0.3.I5.1.bin

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Clearing listing for bootflash:

loader >

الحل: أستخدم صياغة التمهيد لتمهيد صورة النظام:

loader > boot nxos.7.0.3.I5.1.bin

قم بمجرد التمهيد بتكوين بيان التمهيد وحفظ التكوين الجاري تشغيله:

N9k#configure

N9k(config)# boot nxos nxos.7.0.3.I5.1.bin

N9k#(config)# end

N9k# copy running-config startup-config