المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة حاليا غير مدعوم VxLAN مشترك تصميم.

المشكلة

بافتراض أن لديك مركزين للبيانات، حيث يحتوي كل واحد على بعض محولات nexus تعمل كورقة/عمود فقري VxLAN وتقوم بتكوين الورقة كبوابة AnyCast.

الآن، تريد توصيل مركزي البيانات معا باستخدام تقنية Ethernet أو تقنية Data Center Interconnect (DCI) الأخرى مثل Overlay Transport Virtualization (OTV).

إذا قمت بتمكين قمع ARP تحت معرف شبكة VXLAN (VNI)، فستواجه على الأرجح مشكلة في الاتصال عندما يحاول مضيفان في شبكات VLAN مختلفة الاتصال عبر مركز البيانات.

الحل

تحدث هذه المشكلة بسبب التسلسل التالي.

1. يرسل جهاز افتراضي محلي حزمة إلى جهاز vm عن بعد من خلال عبارة AnyCast المحلية، والتي هي ورقة الشبكة المحلية.

2. يستلم ال nexus ورقة الربط ويتحقق الغاية عنوان، أي يكون مباشرة يربط. ثم يرسل مصدر طلب ARP من AnyCast IP، والذي يتم تكوينه عادة بنفس الطريقة على كل من مركز البيانات.

3. بما أن كلا ARP مكنت قمع و SVI يكون فوق، البعيد nexus سيعترض طلب ARP. بسبب التحقق من تكرار ARP، يعتبر طلب ARP هذا تكرارا لبروتوكول الإنترنت المحلي ويتم إسقاطه بصمت.

تسبب هذا المنطق في انقطاع الاتصال بين مركز البيانات عندما يحاول المضيفان في شبكة VLAN مختلفة الكلام.

تدرك Cisco هذه المشكلة وتعمل على حل لحل هذه المشكلة في الإصدار المستقبلي. ال workaround ل الآن أن يعجز ARP قمع تحت VNI.