المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الأجهزة والبرامج القابلة للتطبيق

تاريخ إصدار نهاية صيانة البرامج

إجراءات العميل المتوفرة

إجراءات العميل غير المتوفرة

آخر يوم من تاريخ الدعم

إجراءات العميل المتوفرة

إجراءات العميل غير المتوفرة

الإجراء الموصى به

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تفاصيل حول نهاية صيانة البرامج وتاريخ آخر يوم من دعم نظام التشغيل NX-OS 6.2(x) الإصدار الثانوي لبرنامج NX-OS الذي يعمل على المحولات من السلسلة Nexus 7000 و 7700. يصف هذا المستند أيضا الإجراءات الموصى بها للعملاء الذين لديهم محولات من السلسلة Nexus 7000 أو 7700 Series تشغل الإصدار الثانوي من برنامج NX-OS 6.2(x).

يتم عرض المراحل الهامة التي يجب أن تكون على دراية بها هنا:

- تاريخ انتهاء إصدارات صيانة البرامج: 15 سبتمبر 2020

- تاريخ اليوم الأخير من الدعم: 30 سبتمبر 2024

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى محولات السلسلة Cisco Nexus 7000 و 7700 المدرجة في قسم الأجهزة والبرامج القابلة للتطبيق في هذا المستند الذي يشغل الإصدار الثانوي من برنامج NX-OS 6.2(x) من برنامج NX-OS.

معلومات أساسية

يصف إعلان نهاية البيع ونهاية العمر الافتراضي لمستند Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2 المنشور في 18 مارس 2019 التواريخ الرئيسية المحيطة بمرحلتي نهاية البيع ونهاية العمر الافتراضي لنظام التشغيل NX 6.2(x) الإصدار البسيط لبرنامج NX-OS داخل دورة حياة برنامج NX-OS. وفي إطار الإعلان، يتم الإعلان عن تاريخين لمرحلتين هامتين:

- تاريخ انتهاء إصدارات صيانة البرامج: 15 سبتمبر 2020

- تاريخ اليوم الأخير من الدعم: 30 سبتمبر 2024

يصف هذا المستند التفاصيل التي تحيط بهذين المرحلين، بما في ذلك ما يمكن للعملاء توقعه من محولات السلسلة Nexus 7000 أو 7700 التي تشغل الإصدار الثانوي من برنامج NX-OS 6.2(x).

الأجهزة والبرامج القابلة للتطبيق

ينطبق هذا المستند على الأجهزة التالية:

- سلسلة مبدلات Nexus 7000

- n7k-c7004

- n7k-c7009

- N7K-C7010

- N7K-C7018

- سلسلة مبدلات Nexus 7700

- الطراز N77-C7706

- الطراز N77-C7710

- الطراز N77-C7718

يمكن تطبيق الأجهزة المذكورة أعلاه إذا كانت تشغل إصدارات برامج NX-OS التالية:

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(2)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(2a)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(6)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(6b)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(8)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(8a)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(8b)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(10)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(12)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(14)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(16)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(18)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(20)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(20a)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(22)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(24)

- برنامج NX-OS، الإصدار 6.2(24a)

تاريخ إصدار نهاية صيانة البرامج

نهاية تاريخ صيانة البرامج (15 سبتمبر، 2020) هو آخر تاريخ قد تقوم Cisco بإصدار أي إصدارات نهائية لصيانة البرامج أو إصلاح الأخطاء. بعد هذا التاريخ، لن تعد Cisco تطوير برنامج المنتج أو إصلاحه أو صيانته أو إختباره. علاوة على ذلك، لن يتم إصدار أي إصدارات صيانة برامج أخرى لإصلاح إرشادات الأمان أو الثغرات التي تم اكتشافها بعد تاريخ انتهاء صيانة البرامج.

إجراءات العميل المتوفرة

بعد انتهاء تاريخ صيانة البرامج، سيتمكن العملاء من تنفيذ الإجراءات الموضحة هنا:

- افتح حالات الدعم مع Cisco TAC واستلم دعم لمحول من السلسلة Nexus 7000 أو 7700 Series مرفق بعقد دعم صالح أثناء تشغيل الإصدار الثانوي من برنامج NX-OS 6.2(x).

- قم بتنزيل إصدارات برنامج NX-OS السارية على محولات Nexus 7000 أو 7700 Series Switches من موقع تنزيل برامج Cisco على الويب.

إجراءات العميل غير المتوفرة

بعد تاريخ إصدار صيانة البرامج، لن يتمكن العملاء من تنفيذ الإجراءات الموضحة هنا:

- لن يتمكن العملاء من الحصول على ميزات جديدة أو إصلاح الأخطاء أو تصحيحات الثغرات التي لم يتم تضمينها بشكل صريح في أحدث إصدار صيانة لبرنامج NX-OS 6.2(x)، وهو برنامج NX-OS الإصدار 6.2(24a).

آخر يوم من تاريخ الدعم

آخر يوم من تاريخ الدعم (30 سبتمبر/أيلول 2024) هو آخر تاريخ للحصول على الخدمة والدعم الساريين للمنتج كما هو مستحق بموجب عقود الخدمة السارية أو بموجب بنود وشروط الضمان. بعد هذا التاريخ، لا تتوفر جميع خدمات الدعم للمنتج، ويصبح المنتج قديما.

إجراءات العميل المتوفرة

بعد اليوم الأخير من تاريخ الدعم، سيتمكن العملاء من تنفيذ الإجراءات الموضحة هنا:

- قم بتنزيل إصدارات برنامج NX-OS السارية على محولات Nexus 7000 أو 7700 Series Switches من موقع تنزيل برامج Cisco على الويب.

إجراءات العميل غير المتوفرة

بالإضافة إلى إجراءات العميل غير المتاحة المدرجة في قسم تاريخ إصدار نهاية صيانة البرامج في هذا المستند، لن يتمكن العملاء من تنفيذ الإجراءات الموضحة هنا بعد آخر يوم من تاريخ الدعم:

- لن يتمكن العملاء من فتح حالات الدعم باستخدام برنامج Cisco TAC وتلقي الدعم لمحول Nexus 7000 أو 7700 Series Switch أثناء تشغيل الإصدار الثانوي من برنامج NX-OS 6.2(x) NX-OS، حتى إذا كان المحول مرتبطا بعقد دعم صالح ونشيط.

الإجراء الموصى به

توصي Cisco بأن يقوم العملاء الذين لديهم محولات من السلسلة Nexus 7000 أو 7700 التي تشغل نظام التشغيل NX-OS 6.2(x) الإصدار الثانوي من برنامج NX-OS المتأثر بنهاية إصدارات صيانة البرامج واليوم الأخير من تواريخ الدعم بالنظر في الترقية إلى إصدار برنامج NX-OS الموصى به حاليا من Cisco NX-OS للمحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000 و 7700 Series Switches. يتم توثيق إصدار برنامج NX-OS الموصى به حاليا للمحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000 و 7700 في إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco لمستند محولات Cisco Nexus 7000 Series Switches.

يمكن للعملاء العثور على تعليمات ترقية برنامج NX-OS ومسارات الترقية المدعومة الموثقة في ملاحظات الإصدار المدرجة في مستند ملاحظات إصدار محول Cisco Nexus 7000 و 7700 Series. يمكن للعملاء العثور على كل من مسارات الترقية (ISSU) و ISSU غير المدعومة (ترقية البرامج أثناء الخدمة) لاستهداف إصدارات برامج NX-OS داخل كل ملاحظة إصدار فردية.

وفيما يلي قائمة بملاحظات الإصدار:

- ملاحظات إصدار Cisco Nexus 7000 Series NX-OS، الإصدار 8.4

- ملاحظات إصدار Cisco Nexus 7000 Series NX-OS، الإصدار 8.3

- ملاحظات إصدار Cisco Nexus 7000 Series NX-OS، الإصدار 8.x

- ملاحظات إصدار Cisco Nexus 7000 Series NX-OS، الإصدار 7.3

معلومات ذات صلة

- سياسة نهاية العمر الافتراضي للمنتج من Cisco

- إعلان نهاية البيع ونهاية العمر ل Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2

- نهج الثغرات الأمنية من Cisco

- ملاحظات إصدار المحول سلسلة Cisco Nexus 7000

- إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 7000 Series Switches