المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

VTEP-1

VTEP-2

التحقق من الصحة

مثال للمخرجات

VTEP-1

VTEP-2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين فيضان شبكة LAN الظاهرية الممتدة (VXLAN) والتعلم من المحولات من السلسلة Nexus 7000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مفاهيم توجيه البث المتعدد مثل نقطة الالتقاء (RP) والبث المتعدد المستقل عن النظام الأساسي (PIM).

- مفاهيم VXLAN

ملاحظة: يفترض هذا المستند أنه قد تم إنشاء توجيه IP وتوجيه البث المتعدد قبل تكوين VXLAN.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الطراز N77-C7710

- الطراز N77-F348XP-23

- الطراز N77-F324FQ-25

ملاحظة: تقوم N77K بتشغيل البرنامج الإصدار 7.2(0)D1(1).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

هذه التكوينات محددة لجزء VXLAN من التكوين. تفترض هذه التكوينات إمكانية الوصول الكامل إلى جميع واجهات L3 في المخطط باستخدام بروتوكول التوجيه الذي تختاره. يتم إستخدام التوجيه الثابت في هذا المثال. كما يفترض أنه قد تم إنشاء توجيه البث المتعدد عبر هذه الواجهات نفسها من المستوى الثالث

VTEP-1

feature pim

system bridge-domain 50,75

feature nv overlay

feature interface-vlan

feature vni

vni 5000

vni 7500

ip route 10.10.10.2/32 Ethernet10/1 192.168.1.2

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

bridge-domain 50

bridge-domain 75

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50  vni 5000

encapsulation profile vni VSI_75_TO_7500

dot1q 75  vni 7500

bridge-domain 50

member vni 5000

bridge-domain 75

member vni 7500

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

interface Bdi50

no shutdown

ip address 10.50.50.50/24

interface Bdi75

no shutdown

ip address 10.75.75.75/24

interface Ethernet7/17

no switchport

no shutdown

service instance 1 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_50_TO_5000  default

service instance 2 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_75_TO_7500 default

interface Ethernet10/1

no switchport

ip address 192.168.1.1/30

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback10

ip address 10.10.10.1/32

ip pim sparse-mode

هو مهم أن يلاحظ أن القارن داخلي على ال VTEP (VXLAN نفق نقطة نهاية) شكلت كطبقة 3 ميناء (ما من switchport). ومع ذلك، لم يتم تعيين IP له. ومن المهم أيضا ملاحظة أن قيمة BD المحددة على VTEP لا يجب أن تطابق معرف VLAN الذي يتم إستخدامه لإرسال حركة مرور البيانات إلى هذا الجهاز. مهما، ال dot1q to VNI(VXLAN شبكة معين) يعين في العملية كبسلة التوصيف، أي يكون دعات تحت الخدمة مثال على القارن داخلي، ينبغي طابقت ال VLAN id.

VTEP-2

feature pim

system bridge-domain 50,75

feature nv overlay

feature interface-vlan

feature vni

vni 5000

vni 7500

ip route 10.10.10.1/32 Ethernet10/7 192.168.1.1

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

bridge-domain 50

bridge-domain 75

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50  vni 5000

encapsulation profile vni VSI_75_TO_7500

dot1q 75  vni 7500

bridge-domain 50

member vni 5000

bridge-domain 75

member vni 7500

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

interface Bdi50

no shutdown

ip address 10.50.50.51/24

interface Bdi75

no shutdown

ip address 10.75.75.76/24

interface Ethernet7/30

no switchport

no shutdown

service instance 1 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_50_TO_5000  default

service instance 2 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_75_TO_7500 default

interface Ethernet10/7

no switchport

ip address 192.168.1.2/30

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback10

ip address 10.10.10.2/32

ip pim sparse-mode

هو مهم أن يلاحظ أن القارن داخلي على ال VTEP شكلت كطبقة 3 ميناء (ما من switchport). ومع ذلك، لم يتم تعيين IP له. ومن المهم أيضا ملاحظة أن قيمة BD المحددة على VTEP لا يجب أن تطابق معرف VLAN الذي يتم إستخدامه لإرسال حركة مرور البيانات إلى هذا الجهاز. مهما، ال dot1q إلى VNI يعين في العملية كبسلة مبرد، أي يكون دعات تحت الخدمة مثال على القارن داخلي، ينبغي طابقت ال VLAN id.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

مثال للمخرجات

وهذه النواتج في حالة مستقرة. اكتشف نظراء VTEP بعضهم البعض وقد مرت حركة مرور البيانات بين كلا الاتجاهين في بروتوكول الاتصال (ENCAP) وبروتوكول التحكم في الوصول (DECAP).

VTEP-1

VTEP-1# show nve vni

Codes: CP - Control Plane        DP - Data Plane

UC - Unconfigured         SA - Suppress ARP

Interface VNI      Multicast-group   State Mode Type [BD/VRF]      Flags

--------- -------- ----------------- ----- ---- ------------------ -----

nve1      5000     225.1.1.1         Up    DP   L2 [50]

nve1      7500     227.1.1.1         Up    DP   L2 [75]

VTEP-1# show running-config interface nve 1

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

VTEP-1# show service instance vni detail

VSI: VSI-Ethernet7/17.1

If-index: 0x35310001

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50 vni 5000

Dot1q   VNI     BD

------------------

50      5000    50

VSI: VSI-Ethernet7/17.2

If-index: 0x35310002

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni TEST

dot1q 100 vni 7500

Dot1q   VNI     BD

------------------

100     7500    75

VTEP-1# show bridge-domain

Bridge-domain 50  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain50

Administrative State: UP               Operational State: UP

VSI-Eth7/17.1

vni5000

nve1

Bridge-domain 75  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain75

Administrative State: UP               Operational State: UP

VSI-Eth7/17.2

vni7500

nve1

VTEP-1# show mac address-table dynamic

Note: MAC table entries displayed are getting read from software.

Use the 'hardware-age' keyword to get information related to 'Age'

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, E -

EVPN entry

(T) - True, (F) - False ,  ~~~ - use 'hardware-age' keyword to retrieve

age info

VLAN/BD   MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 50       547f.eeec.af43    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

* 50       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/17.1

* 50       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

* 75       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/17.2

* 75       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

VTEP-1# show ip mroute detail

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

Total number of routes: 7

Total number of (*,G) routes: 2

Total number of (S,G) routes: 4

Total number of (*,G-prefix) routes: 1

(*, 225.1.1.1/32), uptime: 19:51:28, nve(1) ip(0) pim(1)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 19:51:09, pim, (RPF)

nve1, uptime: 19:51:28, nve

(10.10.10.1/32, 225.1.1.1/32), uptime: 19:51:28, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 19/2274 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.1, internal

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/1, uptime: 19:51:09, pim

(10.10.10.2/32, 225.1.1.1/32), uptime: 18:10:06, pim(1) mrib(1) ip(0)

Data Created: Yes

VXLAN Flags

VXLAN Decap

Stats: 9/846 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.2, internal

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 01:00:32, pim, (RPF)

nve1, uptime: 18:10:06, mrib

(*, 227.1.1.1/32), uptime: 12:52:13, nve(1) ip(0) pim(1)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 12:51:52, pim, (RPF)

nve1, uptime: 12:52:13, nve

(10.10.10.1/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:52:13, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 300/39850 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.1, internal

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/1, uptime: 12:51:52, pim

(10.10.10.2/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:51:34, pim(1) mrib(1) ip(0)

Data Created: Yes

VXLAN Flags

VXLAN Decap

Stats: 22/1928 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.2, internal

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 00:52:14, pim, (RPF)

nve1, uptime: 12:51:34, mrib

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 20:56:33, pim(0) ip(0)

Data Created: No

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

VTEP-1# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 4

Address         Age       MAC Address     Interface

10.50.50.1      00:11:32  547f.eeec.af44  Bdi50

10.50.50.2      00:11:14  547f.eeec.af44  Bdi50

10.75.75.1      00:10:45  547f.eeec.af44  Bdi75

10.75.75.2      00:15:04  547f.eeec.af45  Bdi75

192.168.1.2     00:05:39  547f.eeec.af43  Ethernet10/1

VTEP-1# show ip route

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.1, Eth10/1, [0/0], 20:25:13, direct

192.168.1.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.1, Eth10/1, [0/0], 20:25:13, local

10.10.10.1/32, ubest/mbest: 2/0, attached

*via 10.10.10.1, Lo10, [0/0], 20:25:45, local

*via 10.10.10.1, Lo10, [0/0], 20:25:45, direct

10.10.10.2/32, ubest/mbest: 1/0

*via 1.1.1.2, Eth10/1, [1/0], 20:23:42, static

50.50.50.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.50, Bdi50, [0/0], 01:18:47, direct

50.50.50.50/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.50, Bdi50, [0/0], 01:18:47, local

75.75.75.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.75, Bdi75, [0/0], 01:10:05, direct

75.75.75.75/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.75, Bdi75, [0/0], 01:10:05, local

ملاحظة: جمعت جميع هذه النواتج مع شبكة كاملة من حركة المرور المتدفقة بين جميع البيئات المضيفة في الطوبولوجيا.

VTEP-2

VTEP-2# show nve vni

Codes: CP - Control Plane        DP - Data Plane

UC - Unconfigured         SA - Suppress ARP

Interface VNI      Multicast-group   State Mode Type [BD/VRF]      Flags

--------- -------- ----------------- ----- ---- ------------------ -----

nve1      5000     225.1.1.1         Up    DP   L2 [50]

nve1      7500     227.1.1.1         Up    DP   L2 [75]

VTEP-2# show running-config interface nve 1

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

VTEP-2# show service instance vni detail

VSI: VSI-Ethernet7/30.1

If-index: 0x3531d001

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50 vni 5000

Dot1q   VNI     BD

------------------

50      5000    50

VSI: VSI-Ethernet7/30.2

If-index: 0x3531d002

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni TEST

dot1q 100 vni 7500

Dot1q   VNI     BD

------------------

100     7500    75

VTEP-2# show bridge-domain

Bridge-domain 50  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain50

Administrative State: UP               Operational State: UP

vni5000

VSI-Eth7/30.1

nve1

Bridge-domain 75  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain75

Administrative State: UP               Operational State: UP

vni7500

VSI-Eth7/30.2

nve1

VTEP-2# show mac address-table dynamic

Note: MAC table entries displayed are getting read from software.

Use the 'hardware-age' keyword to get information related to 'Age'

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, E -

EVPN entry

(T) - True, (F) - False ,  ~~~ - use 'hardware-age' keyword to retrieve

age info

VLAN/BD   MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 50       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.1

* 50       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/30.1

* 75       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/30.2

* 75       547f.eeec.af48    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.1

VTEP-2# show ip mroute detail

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

Total number of routes: 5

Total number of (*,G) routes: 2

Total number of (S,G) routes: 2

Total number of (*,G-prefix) routes: 1

(*, 225.1.1.1/32), uptime: 19:56:19, nve(1) ip(0) pim(0)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 8/748 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/7, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 1)

nve1, uptime: 19:56:19, nve

(10.10.10.2/32, 225.1.1.1/32), uptime: 19:56:19, nve(0) mrib(0) pim(1) ip(0)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 9/834 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/7, uptime: 18:15:17, pim

(*, 227.1.1.1/32), uptime: 12:57:03, nve(1) ip(0) pim(0)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 10/864 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/7, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 1)

nve1, uptime: 12:57:03, nve

(10.10.10.2/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:57:03, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 30/2648 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/7, uptime: 12:56:45, pim

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 18:20:36, pim(0) ip(0)

Data Created: No

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

VTEP-2# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 4

Address         Age       MAC Address     Interface

10.50.50.1      00:11:30  547f.eeec.af44  Bdi50

10.50.50.2      00:17:07  547f.eeec.af45  Bdi50

10.75.75.1      00:04:14  547f.eeec.af45  Bdi75

10.75.75.2      00:03:24  547f.eeec.af45  Bdi75

192.168.1.1     00:10:52  547f.eeec.af48  Ethernet10/7

VTEP-2# show ip route

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.2, Eth10/7, [0/0], 20:30:24, direct

192.168.1.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.2, Eth10/7, [0/0], 20:30:24, local

10.10.10.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 1.1.1.1, Eth10/7, [1/0], 20:29:48, static

10.10.10.2/32, ubest/mbest: 2/0, attached

*via 10.10.10.2, Lo10, [0/0], 20:29:39, local

*via 10.10.10.2, Lo10, [0/0], 20:29:39, direct

50.50.50.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.51, Bdi50, [0/0], 01:22:50, direct

50.50.50.51/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.51, Bdi50, [0/0], 01:22:50, local

75.75.75.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.76, Bdi75, [0/0], 01:14:50, direct

75.75.75.76/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.76, Bdi75, [0/0], 01:14:50, local

ملاحظة: جمعت جميع هذه النواتج مع شبكة كاملة من حركة المرور المتدفقة بين جميع البيئات المضيفة في الطوبولوجيا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.