المحتويات

المقدمة

المشكلة: فشل SpineControlBus

الحل

المشكلة: تم العثور على كتل غير صحيحة على NVRAM

الحل

مشكلة: فشل ذاكرة Compact Flash للوحدة النمطية 9

الحل

المشكلة: فشل إختبار المنفذ N7K-M132XP-12 Linecard PortLoopback

الحل

المشكلة: N7K-M132XP-12 Linecard Module-4-MOD_WARNING

الحل

المشكلة: خطأ في فقدان مزامنة خادم تشيكو N7K-M224XP-23L

الحل

المشكلة: حالات فشل الاختبار N7K-F248XP-25 PrimaryBootROM و SecondaryBootROM

الحل

المشكلة: فشل مستشعر درجة الحرارة

الحل

مشكلة: خطأ Xbar/C7010-FAB-1 في حالة انخفاض الطاقة

الحل

المشكلة: وحدة المروحة المعطلة N7K-C7010-FAN-F

الحل

المشكلة: تنبيه مصدر الطاقة ٪PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE

الحل

المشكلة: ٪PLATFORM-5-PS_STATUS: تنبيه PowerSupply X PS_FAILED

الحل

المشكلة: مشكلة في وحدة التزويد بالطاقة على FEX

الحل

المشكلة: تم الإبلاغ عن تعطل وحدات التزويد بالطاقة N7K-AC-6.0KW

الحل

المشكلة: عمليات إسقاط حزم البرامج

الحل

المشكلة: خطأ في نظام فشل الاختبار الذاتي ل FIPS USER-2-SYSTEM_MSG

الحل

المقدمة

يقدّم هذا المستند شرحًا موجزًا وحلولاً لمشكلات الأجهزة والبُنى التقنية الشائعة لمُبدّلات Cisco Nexus 7000 Series التي تعمل ببرنامج نظام Cisco NX-OS.

ملاحظة: يمكن أن يختلف التنسيق الدقيق لنمط syslog ورسائل الخطأ التي يصفها هذا المستند إختلافا طفيفا. يعتمد التباين على إصدار البرنامج الذي يتم تشغيله على Supervisor Engine (محرك المشرف).

المشكلة: فشل SpineControlBus

يفشل إختبار التحكم في العمود الفقري للمشرف Nexus 7000:

Nexus7000# show module internal exceptionlog module 5

...

System Errorcode  : 0x418b0022 Spine control test failed

Error Type        : Warning

PhyPortLayer      : 0x0

Port(s) Affected  : none

Error Description : Module 10 Spine Control Bus test Failed

...

11) SpineControlBus E

Error code ------------------> DIAG TEST ERR DISABLE

Total run count -------------> 1597800

Last test execution time ----> Mon May 27 21:57:17 2013

First test failure time -----> Sun Nov 20 00:30:55 2011

Last test failure time ------> Mon May 27 21:57:17 2013

Last test pass time ---------> Mon May 27 21:56:47 2013

Total failure count ---------> 33

Consecutive failure count ---> 1

Last failure reason ---------> Spine control test failed

الحل

يتعلق هذا الأمر بمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuc72466. ارجع إلى الأسئلة المتداولة حول Nexus 7000: ما هو الإجراء الموصى باتخاذه عند فشل إختبار SpineControlBus؟.

المشكلة: تم العثور على كتل غير صحيحة على NVRAM

تظهر أخطاء NVRAM في أحداث التشخيص:

Nexus7000#show diagnostic events

1) Event:E_DEBUG, length:97, at 9664 usecs after Wed Dec  5 01:03:42 2012

[103] Event_ERROR: TestName->NVRAM TestingType->health monitoring module->5

Result->fail Reason->

#show diagnostic result module 5 test NVRAM detail

4) NVRAM-------------------------> E

Error code ------------------> DIAG TEST ERR DISABLE

Total run count -------------> 52596

Last test execution time ----> Wed Dec  5 01:03:41 2012

First test failure time -----> Tue Dec  4 23:28:45 2012

Last test failure time ------> Wed Dec  5 01:03:42 2012

Last test pass time ---------> Tue Dec  4 23:23:41 2012

Total failure count ---------> 20

Consecutive failure count ---> 20

Last failure reason ---------> Bad blocks found on nvram

إما أن تكون هذه مشكلة في الأجهزة أو عطل في "محرك المشرف" أو أنها مشكلة مؤقتة.

الحل

1. أعد تشغيل إختبار NVRAM لمعرفة ما إذا كان هذا تنبيه خاطئ. دخلت هذا أمر in order to أعجزت وأعدت الاختبار تشخيصي (مثال إن يعطي ل مشكلة وحدة نمطية 5):

- لا يوجد إختبار NVRAM لوحدة التحكم التشخيصية 5

- إختبار وحدة المراقبة التشخيصية 5 NVRAM

دخلت العرض تشخيصي نتيجة وحدة نمطية 5 إختبار NVRAM تفصيل أمر in order to رأيت النتائج من الاختبار أمر.

2. إذا فشل إختبار NVRAM مرة أخرى، فقم بإعادة تركيب الوحدة النمطية 5. لاحظ نتيجة أوامر show diagnostic result module 5 وshow module.

3. إذا فشلت الوحدة النمطية مرة أخرى، فقم برفع طلب ترخيص المواد المسترجعة (RMA) للمشرف في فتحة المشكلة.

مشكلة: فشل ذاكرة Compact Flash للوحدة النمطية 9

رأيت واحد أو كل هذا على المشرف 2/المشرف 2E:

- رسالة الخطأ:
DEVICE_TEST-2-COMPACT_FLASH_FAIL: Module 5 has failed test CompactFlash

20 times on device Compact Flash due to error The compact flash power test failed.

- يتعذر حفظ التكوين.

- حالات فشل إختبار التشخيص:
Test results: (. = Pass, F = Fail, I = Incomplete,

U = Untested, A = Abort, E = Error disabled)

7) CompactFlash E

Error code ------------------> DIAG TEST ERR DISABLE

Total run count -------------> 23302

Last test execution time ----> Sun Apr 13 10:07:30 2014

First test failure time -----> Sun Apr 13 00:37:41 2014

Last test failure time ------> Sun Apr 13 10:07:40 2014

Last test pass time ---------> Sun Apr 13 00:07:41 2014

Total failure count ---------> 20

Consecutive failure count ---> 20

Last failure reason ---------> The compact flash power test

failed

Next Execution time ---------> Sun Apr 13 10:37:30 2014

سبب جذري

يتم شحن الجيل الثاني من مشرفي Nexus 7000 مع ومضي eUSB متطابقين لإتاحة إمكانية التكرار. توفر ومضات الذاكرة المؤقتة مستودعا لذاكرة Bootflash والتكوينات والمعلومات الأخرى ذات الصلة. ويتم إعادة تكوين هاتين المروحتين كصفيف مكرر من الأقراص المستقلة (RAID) 1 يقوم بتنفيذ النسخ المتماثل الداخلي. مع التكرار، يمكن أن يعمل المشرف مع فقد أحد ومضات الشاشة وليس كليهما.

هناك بعض الأمثلة في الحقل حيث يتم وضع علامة غير صحيحة على أحد هذه الومضات أو كليهما بواسطة برنامج RAID على مدى فترة زمنية تبلغ عدة أشهر أو سنوات في الخدمة. تقوم إعادة ضبط/إعادة تشغيل اللوحة باكتشاف هذه الوميض الفاشلة بشكل صحيح في عملية التمهيد التالية.

الحل

أتمت هذا steps in order to دققت إن يكون هذا أو ليس جهاز إصدار:

1. أعدت المشكلة مشرف، إن أمكن.

2. إن رأيت المشكلة بعد reload، أنت تحتاج جهاز بديل.

3. إن يثبت الإصدار ب reload، الجذر سبب يرتبط إلى cisco بق id CSCus22805.

المشكلة: فشل إختبار المنفذ N7K-M132XP-12 Linecard PortLoopback

يبلغ الخط فشل تشخيصي بسبب إخفاق إختبار PortLoopback 10 مرة بالتتابع:

DIAG_PORT_LB-2-PORTLOOPBACK_TEST_FAIL  Module:16 Test:PortLoopback

failed 10 consecutive times. Faulty module:Module 16 affected ports:5,7

Error:Loopback test failed. Packets lost on the LC at the Queueing engine ASIC

MODULE-4-MOD_WARNING  Module 16 (serial: XXXX) reported warning on

ports 16/5-16/5 (Ethernet) due to Loopback test failed.

Packets lost on the LC at the Queueing engine ASIC in device 78

(device error 0x41830059)

سبب جذري

هذه رسالة تحذير وفي معظم الحالات تشير إلى مشكلة في الجهاز مع المنفذ.

الحل

تحقق من معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtn81109 ومعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCti95293 أولا، لأن هذا يمكن أن يكون مشكلة برنامج.

قم بإعادة تركيب الوحدة النمطية أولا لإعادة تهيئة البطاقة وإعادة تشغيل إختبارات سلامة الأجهزة. إذا كانت إختبارات التشخيص لا تزال تظهر فشلا للبطاقة نفسها، فاستبدل البطاقة.

قم بإعادة تحميل البطاقة في الوقت المناسب وتجميع مخرجات هذه الأوامر:

- show logging log

- show module

- إظهار الوحدة النمطية للنتائج التشخيصية كل التفاصيل

بدلا من ذلك، يمكنك إعادة تشغيل هذا الاختبار المحدد فقط ولا تحتاج إلى إعادة تحميل البطاقة. يوضح هذا المثال الوحدة النمطية 16:

show diagnostic result module 16

diagnostic clear result module all

(config)# no diagnostic monitor module 16 test 5

(config)# diagnostic monitor module 16 test 5

diagnostic start module 16 test 5

show diagnostic result module 16 test 5

المشكلة: N7K-M132XP-12 Linecard Module-4-MOD_WARNING

تظهر هذه الأخطاء وهناك إعادة تحميل وحدة نمطية محتملة:

2013 Mar 27 00:40:23 DC3-7000-PRODD2-A23  MODULE-4-MOD_WARNING

Module 9 (serial: XXX) reported warning on ports 9/1-9/3 (Unknown)

due to BE2 Arbiter experienced an error in device 65 (device error 0xc410f613)

سبب جذري

هذا عطل في الأجهزة بسبب أخطاء التماثل أو مشاكل في الأجهزة على البطاقة التابعة.

الحل

1. فحصت الإنتاج من هذا أمر:

- show version

- show system reset-reason module X

- إظهار سبب إعادة التعيين الداخلي للتسجيل على اللوحة

- إظهار الوحدة النمطية الداخلية لمحفوظات الأحداث الوحدة النمطية X

- إظهار السجل

2. إذا كان إصدار Cisco NS-OX الخاص بك أقدم من الإصدار 4.2، فيمكنك الترقية إلى إصدار جديد لضمان دمج عمليات الإصلاح الخاصة بعيوب البرامج هذه (تقليل إمكانية حدوث أخطاء التماثل إلى الحد الأدنى):

- تم تمكين معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCso72230 L1 D-Cache 8541 لتعطل وحدة المعالجة المركزية (CPU) مع أخطاء تماثل L1 D-Cache

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsr90831 - L1 D-cache الذي تم تمكين 8541 تعطل وحدة المعالجة المركزية (CPU) مع أخطاء التماثل في دفع ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى L1

3. إذا حدثت الأخطاء بشكل متكرر، فقم بإعادة تركيب البطاقة وجهاز العرض.

4. إذا كانت الأخطاء ما زالت متكررة، استبدل الوحدة النمطية للمشكلة.

عيب إضافي معروف في البرامج

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtb98876

المشكلة: خطأ في فقدان مزامنة خادم تشيكو N7K-M224XP-23L

تظهر هذه الأخطاء على الوحدة النمطية:

%MODULE-4-MOD_WARNING: Module # (Serial number: XXXX) reported warning

Ethernet#/# due to chico serdes sync loss in device DEV_SKYTRAIN

(device error 0xc9003600)

سبب جذري

تشير هذه الأخطاء إلى وجود مشكلة في فقدان المزامنة بين الوحدة النمطية # و Xbar/ASIC. في معظم الحالات يكون السبب هو عطل في أجهزة الوحدة النمطية.

إذا كان إصدار Cisco NS-OX الخاص بك أقدم من 6.1(4) ولم تظهر الرسالة باستمرار، يمكن أن تتأثر بمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCud91672. وسبب هذا العيب هو أن إعدادات خوادم NX-OS تختلف عن إعدادات التشخيص على القناتين بين SKT <—>SAC.

الحل

يجمع الإنتاج من هذا أمر:

- show version

- show module

- تشغيل العرض

- إظهار الوحدة النمطية الداخلية لمحفوظات الأحداث الوحدة النمطية X

- show module داخلي نشاط وحدة نمطية X

- show module داخلي إستثناء-log وحدة نمطية X

- إظهار أخطاء محفوظات أحداث الوحدة النمطية الداخلية

- إظهار التسجيل في آخر 200

- show logging nvram

قم بترقية المحول إلى NS-OX الإصدار 6.1(4) أو إصدار أحدث لعزل سبب الخلل.

قم بإجراء هذا الاختبار للتأكد من وجود خطأ في البطاقة بدلا من فتحة xbar أو الهيكل:

1. قم بنقل وحدة المشكلة إلى فتحة حرة أخرى في الهيكل.

2. إذا كان لديك وحدة نمطية إحتياطية، فأضعها في فتحة مشكلة.

3. إذا لم تظهر الأخطاء بعد الخطوة 1، فأدخل الوحدة النمطية مرة أخرى في فتحة المشكلة وتحقق من ذلك.

المشكلة: حالات فشل الاختبار N7K-F248XP-25 PrimaryBootROM و SecondaryBootROM

تفشل الوحدة النمطية N7K-F248XP-25 في كل من الاختبارات PrimaryBootROM و SecondaryBootROM:

show module internal exceptionlog module 1 | i Error|xception

********* Exception info for module 1 ********

exception information --- exception instance 1 ----

Error Description : Secondary BootROM test failed

exception information --- exception instance 2 ----

Error Description : Primary BootROM test failed

سبب جذري

وعادة ما يحدث ذلك بسبب تلف ملف BIOS أو عطل في أجهزة Linecard.

الحل

يضيف معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuf82089 تعليما لإظهار مزيد من المعلومات الوصفية حول مثل هذه الإخفاقات من أجل تشخيصات أفضل. على سبيل المثال، يظهر مكون فاشل بدلا من قيمة خالية حاليا.

وفي بعض الحالات تكون المشكلة ناجمة عن تلف في نظام BIOS على الوحدة. دخلت ال install وحدة نمطية X bios فرض أمر in order to حللت هذا. لاحظ أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على الخدمة. والتوصية هي عدم تنفيذه إلا أثناء فترة الصيانة.

أتمت هذا steps in order to حللت الإصدار:

1. قم بجدولة نافذة صيانة وأدخل الأمر install module x bios الذي يفرض كحل بديل ممكن. أدخل هذا الأمر فقط أثناء نافذة الصيانة لتجنب تأثير الخدمة المحتمل.

2. إذا لم تساعد الخطوة 1 أو كان من غير الممكن أن يكون لديك نافذة صيانة لهذا الإجراء، فاستبدل الوحدة النمطية. يوضح إخراج المثال التالي محاولة فاشلة:

Nexus7000# install module 1 bios forced

Warning: Installing Bios forcefully...!

Warning: Please do not remove or power off the module at this time

Upgrading primary bios

Started bios programming .... please wait

[#                            0%                             ]

BIOS install failed for module 1, Error=0x40710027(BIOS flash-type verify failed)

BIOS is OK ...

Please try the command again...

المشكلة: فشل مستشعر درجة الحرارة

يظهر هذا خطأ على النظام الأساسي:

%PLATFORM-4-MOD_TEMPFAIL: Module-2 temperature sensor 7 failed

سبب جذري

وهذه مسألة متقطعة مع كتلة الحرارة/الجهد الكهربي في دائرة الضغط الكهربي في ظل ظروف معينة بسبب التوقيت الداخلي لوحدة قياس الضغط الكهربي. يصف Cisco بق id CSCtw79052 السبب المعروف ل هذا إصدار.

هذه هي مشكلة التوقيت بين ASIC الذي يقوم بسحب الحرارة داخليا والبرنامج الذي يأخذ عينة البت الصحيح. الإصدار هو أن هو يستطيع ضربت على أي من ال 12 مثال قصاصة. ولا يوجد سبب محدد لهذه المشكلة وهي متقطعة. لا تؤثر هذه المشكلة على الخدمة وتنشأ بسبب أن منطق قراءة درجة الحرارة لديه مشكلة تتطلب المزيد من عمليات إعادة المحاولة في برنامج التشغيل.

الحل

جمعت الإنتاج من هذا أمر وفحصت ضد cisco بق id CSCtw79052:

- show version

- إظهار درجة الحرارة

- show sprom module <module #>

- الوحدة النمطية Nexus# Attach Module <module #>

- <module#>#show أخطاء محفوظات أحداث المستشعر الداخلي للأجهزة

مشكلة: خطأ Xbar/C7010-FAB-1 في حالة انخفاض الطاقة

يوجد C7010-FAB-1 في حالة انخفاض طاقة وتظهر هذه الأخطاء:

%PLATFORM-3-EJECTOR_STAT_CHANGED: Ejectors' status in slot 13 has changed,

Left Ejector is OPEN, Right Ejector is CLOSE

%PLATFORM-3-EJECTOR_STAT_CHANGED: Ejectors' status in slot 13 has changed,

Left Ejector is OPEN, Right Ejector is OPEN

%PLATFORM-2-XBAR_REMOVE: Xbar 3 removed (Serial number XXX)

Xbar Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

3    0      Fabric Module                       N/A                powered-dn

?

Xbar Power-Status  Reason

---  ------------  ---------------------------

3    powered-dn     failure(powered-down) since maximum number of bringups were exceeded

بدلا من ذلك، تظهر أخطاء ASIC xbar:

%MODULE-4-MOD_WARNING: Module 15 (serial: XXX) reported warning due to

X-bar Interface ASIC Error in device 70 (device error 0xc4600248)

%OC_USD-SLOT15-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 15

through XBAR slot 3/inst 2

سبب جذري

ترجع هذه المشكلة إما إلى وحدة نمطية xbar غير صحيحة أو إلى فتحة هيكل غير صحيحة.

الحل

1. فحصت الإنتاج من هذا أمر:

- show version

- show module

- show logging

- show logging nvram

- إظهار سجل الاستثناء الداخلي للوحدة النمطية

- إظهار سجل الأحداث الداخلي للوحدة النمطية

- show core

- إظهار سبب إعادة تعيين النظام

- بيئة العرض | في xbar

- إظهار شريط التاريخ-الحدث الداخلي للنظام الأساسي الداخلي X هو xbar #

- إظهار أخطاء محفوظات الأحداث الداخلية الخاصة ب xbar-client للنظام

- إظهار xbar داخلي للنظام الكل

- إظهار أخطاء محفوظات أحداث xbar الداخلية للنظام

2. قم بإجراء إعادة بيع صعبة لوحدة Xbar النمطية وتحقق من الحالة.

3. في حالة فشل إعادة التدوير، قم باختبار xbar في فتحة أخرى أو اختبر نفس الفتحة باستخدام وحدة Xbar أخرى لضمان سلامة الهيكل.

4. استبدل الجهاز المعيب استنادا إلى الاختبارات التي يتم إجراؤها في الخطوتين 2 و 3.

المشكلة: وحدة المروحة المعطلة N7K-C7010-FAN-F

وقد لوحظ واحد أو أكثر من أعراض فشل المروحة هذه:

%PLATFORM-5-FAN_STATUS: Fan module 3 (Serial number XXX)

Fan3(fab_fan1) current-status is  FAN_FAIL

Nexus 7000#show environment fan

Fan3(fab_fan1)  N7K-C7010-FAN-F    1.1     Failure (Failed Fanlets: 2 6 7 8 9 10 14 15 )

Fan4(fab_fan2)  N7K-C7010-FAN-F    1.1     Ok

...

#show hardware

----------------------------------

Chassis has 4 Fan slots

----------------------------------

Fan3(fab_fan1) failed

Model number is N7K-C7010-FAN-F

...

سبب جذري

وفي معظم الحالات، يكون ذلك نتيجة عطل في فتحة المروحة أو الهيكل.

الحل

1. فحصت الإنتاج من هذا أمر:

- show version

- show module

- إظهار المخزون

- إظهار السجل

- show log nvram

- إظهار مروحة البيئة

2. قم باختبار هذا الطراز N7K-C7010-FAN-F في هيكل آخر رائع.

3. استبدل المروحة أو الهيكل بناء على نتائج الخطوات 1 و 2.

المشكلة: تنبيه مصدر الطاقة ٪PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE

تشاهد التنبيهات لتغيرات السعة، في بعض الأحيان بشكل متكرر جدا.

%PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE: Power supply PS2 changed its capacity.

possibly due to On/Off or power cable removal/

2013 Oct 17 17:06:40 ... last message repeated 14 times

سبب جذري

ترجع هذه المشكلة إما إلى وجود كبل طاقة معيب أو منقطع الاتصال، أو إلى فشل في وحدة إمداد الطاقة.

الحل

تحقق من إخراج الأمر show env power detail وابحث عن حالة وحدة إمداد الطاقة. في هذا المثال إخراج البيانات، يتم توصيل كلا الجهازين ولكن العرض الثاني يظهر فقط سعة 1200 وات بدلا من 3000 وات ويلزم أن يكون للتيار المتردد بقوة 220 فولت على الطراز N7K-AC-6.0KW. تم إختبار مصدر الطاقة بشكل صحيح. استبدل وحدة إمداد الطاقة.

PS_2 total capacity:    4200 W   Voltage:50Vchord 1    capacity:    3000 W chord 1

connected to 110v AC chord 2    capacity:    1200 W chord 2    connected to 220v AC

المشكلة: ٪PLATFORM-5-PS_STATUS: تنبيه PowerSupply X PS_FAILED

يظهر هذا التنبيه على النظام الأساسي:

%PLATFORM-5-PS_STATUS: PowerSupply 3 current-status is PS_FAIL

%PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply 3 failed or shut down (Serial number xxxxx)

سبب جذري

يرجع سبب هذا التنبيه إلى وجود عطل في كابل الطاقة أو إلى قطع إتصاله أو إلى فشل في وحدة إمداد الطاقة.

الحل

1. فحصت الإنتاج من هذا أمر:

- إظهار تفاصيل الطاقة للبيئة

- إظهار القوة

2. أعد تركيب وحدة إمداد الطاقة التي فشلت. أستخدم مصدر الطاقة الاحتياطي للتأكد من عدم عمل الطاقة دون اتصال.

3. تقديم ترخيص المواد المسترجعة لمصدر الطاقة. أستخدم مصدر الطاقة الاحتياطي للتأكد من عدم عمل الطاقة دون اتصال.

المراجع

تكرار وحدة إمداد الطاقة من السلسلة Cisco Nexus 7000

المشكلة: مشكلة في وحدة التزويد بالطاقة على FEX

تظهر هذه الإنذارات لمصدر طاقة FEX:

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Module 1: Runtime diag detected major event:

Voltage failure on power supply: 1

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 System minor alarm on power

supply 1: failed

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Recovered: System minor alarm

on power supply 1: failed

الحل

تحقق من وجود مشكلات تتعلق بالأجهزة والطاقة. إذا كانت لديك مشكلة في البرنامج، تستمر رسائل الخطأ حتى بعد تبديل الأجهزة.

وتتضمن طرق حل هذه المشاكل ما يلي:

1. أعد تركيب وحدة إمداد طاقة FEX. أستخدم مصدر الطاقة الاحتياطي للتأكد من عدم عمل الطاقة دون اتصال.

2. إرسال RMA لوحدة إمداد طاقة FEX. أستخدم مصدر الطاقة الاحتياطي للتأكد من عدم عمل الطاقة دون اتصال.

3. كرر هذه الخطوات لمصدر الطاقة الثاني.

قم بمراجعة هذه الأسئلة والإجابة عنها للمساعدة على تحديد ظروف الفشل:

1. ما هو عدد وحدات التزويد بالطاقة عبر نظام FEX التي تأثرت؟

2. بالنسبة لمنبه صغير، هل قمت بتبديل مصدر الإدخال، وهل أحدث ذلك أي فرق؟

3. هل لديك مصادر طاقة أخرى تعمل بنظام FEX بها مشكلات؟

4. هل لديك أي صناديق أخرى لها نفس مصدر الطاقة؟

5. هل استبدلت سلك الطاقة؟

6. هل كان هناك زيادة في الطاقة أو خلل في البيئة؟

جمعت إنتاج من هذا أمر in order to استعملت الفشل:

- show sprom fex 100 all

- show logging log | لا مزيد

- show tech fex 100 | لا مزيد

- إلحاق fex 100

- إظهار تتبع قاعدة بيانات برامج النظام الأساسي

عيب برمجي معروف

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtr77620

المشكلة: تم الإبلاغ عن تعطل وحدات التزويد بالطاقة N7K-AC-6.0KW

تم الإبلاغ عن وحدات إمداد الطاقة Emerson Power Supply N7K-AC-6.0KW على أنها معطلة/متوقفة عن العمل، ولكن المحول يعمل بشكل جيد ويتم مشاهدة الإخراج الفعلي بخلاف 0 الخاص بوحدة إمداد الطاقة التي بها مشكلة.

سبب جذري

في وحدة تزويد تعمل كلا مدخلي الطاقة، وعند فصل الإدخال أو إعادة توصيله أو قطع إتصاله مرة أخرى في غضون 1.5 ثانية، يمكن أن يتسبب المورد في حدوث عطل أقل من الجهد الكهربائي وقد يقوم NX-OS بوضع علامة على وحدة إمداد الطاقة على أنها فاشلة. في تباين آخر، على مورد يحتوي على مدخلين، قم بإزالة إدخال واحد وانتظر من 20 إلى 30 ثانية. قد يؤدي هذا الإمداد إلى تعيين تنبيه الأعطال الداخلي على نحو متقطع بينما يقوم NX-OS بالإعلام عن فشل مصدر الطاقة.

يجري معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCty78612 تغييرات على البرنامج الثابت على وحدات وحدة إمداد الطاقة من أجل إصلاح المشكلة.

يضيف Cisco بق id CSCuc86262 تحسين برمجية in order to إستردت من هذا خطأ إخفاق. ويعمل نظام التشغيل NX الآن على مراقبة حالة وحدة التزويد بالطاقة (PSU) بشكل مستقل وتعديلها إلى الحالة المناسبة إذا كانت الحالة التي تم الإبلاغ عنها تختلف عن الحالة الحقيقية.

الحل

أدخل الأمر show env power detail وتحقق من الإخراج الفعلي للتحقق من الفشل الخاطئ:

Nexus7000# show env power

Power Supply:

Voltage: 50 Volts

Power Actual Total

Supply Model Output Capacity Status

(Watts ) (Watts )

------- ------------------- ----------- ----------- --------------

1 N7K-AC-6.0KW 0 W 0 W Shutdown

2 N7K-AC-6.0KW 3888 W 6000 W Fail/Shut

يتم مسح حالة الفشل/الإيقاف الخطأ عند إيقاف تشغيل/على وحدة التزويد بالطاقة (PSU).

يجري معرف الأخطاء من Cisco CSCty78612 تغييرات على البرنامج الثابت في وحدة التزويد بالطاقة (PSU). تم تحسين البرنامج من خلال معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuc86262 الذي يسترد من إعلامات فشل/إيقاف تشغيل خاطئة مع تصحيح وحدات بت خاطئة إذا كان مصدر الطاقة في وقت التشغيل يعمل بشكل طبيعي. تتوفر في الإصدارات 5.2(9) و 6.1(3) و 6.2(2) من نظام التشغيل NX والإصدارات اللاحقة ميزات التحسين الحالية التي تمنع ترخيص المواد المسترجعة.

المشكلة: عمليات إسقاط حزم البرامج

يتم إسقاط جزء من الحزم الكبيرة الحجم عندما يكون هناك معدل مرتفع من حزم IP بطول أطول من وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) التي تم تكوينها على واجهة مخرج الحزمة.

سبب جذري

وهذا هو السلوك المتوقع. عندما يستقبل النظام حزمة IP بطول أطول من وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) التي تم تكوينها على واجهة مخرج الحزمة، يرسل النظام هذه الحزمة إلى مستوى التحكم، الذي يهتم بالتجزئة. في NX-OS 4.1.3 والإصدارات الأحدث، يتم تطبيق محدد المعدل على هذه الحزم المثقبة. هذا الحد الأقصى هو 500 صفحة في الثانية بشكل افتراضي.

الحل

هذا معروف خلل برمجية في cisco بق id CSCsu01048.

المشكلة: خطأ في نظام فشل الاختبار الذاتي ل FIPS USER-2-SYSTEM_MSG

يعرض خطأ "user-2-system_msg FIPS self-test failure في DCOs_rand - netstack".

سبب جذري

كلما تم إنشاء رقم عشوائي، يعمل الاختبار الذاتي لمولد الرقم العشوائي المشروط (CRNG). إذا فشل الاختبار، فسيتم تسجيل رسالة syslog. ويتم ذلك وفقا لتوصية المعايير الاتحادية لتجهيز المعلومات. ومع ذلك، فإن تأثير هذا الإجراء غير ضار حيث يتم إنشاء الرقم العشوائي مرة أخرى.

هناك نوعان من مولدات الأرقام العشوائية (RNGs) في NX-OS:

- FIPS RNG الذي يتم تنفيذه في مكتبة تشفير OpenSSL

- RNG غير FIPS وهو Linux RNG

طبقا ل FIPS، يجب أن تنفذ كل RNG إختبار مولد الأرقام العشوائية المشروط (CRNGT). يقوم الاختبار بمقارنة الرقم العشوائي الحالي الذي تم إنشاؤه مع الرقم السابق. إذا كانت الأرقام هي نفسها، فعندئذ يتم إنشاء رسالة syslog ويتم إنشاء رقم عشوائي إضافي.

يتم تشغيل الاختبار لضمان تفرد الرقم العشوائي. لا يوجد تأثير وظيفي عند إعادة إنشاء الرقم.

الحل

هذه الرسالة غير ضارة بعملية النظام. من الإصدار 5.2x من Cisco NX-OS والإصدارات الأحدث، يتم خفض خطورة الرسالة من 2، وبالتالي لم تعد ترى باستخدام تكوين التسجيل الافتراضي. يحدث هذا التسجيل كجزء من الاختبارات الذاتية ل NX-OS الداخلية لمختلف الوظائف على المحول.

هذا معروف برمجية خلل في cisco بق id CSCtn70083.