المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

سيناريو

معرفات الأخطاء ذات الصلة من Cisco

المقدمة

يناقش هذا المستند سيناريو عاما ل Overlay Transport Virtualization (OTV)، حيث لا يأتي موقع شبكة VLAN عبر الإنترنت أو لا يقوم جهاز Authoralized Edge (AED) بإعادة توجيه مجموعة من شبكات VLAN، والخطوات اللازمة لاستكشاف أخطاء هذا السيناريو وإصلاحها.

معلومات أساسية

يفترض هذا المستند إعداد AED متعدد للبث الأحادي أو البث المتعدد OTV.

سيناريو

لا يصبح AED نشط ل VLAN.

1. أدخل الأمر show otv وتحقق من وجود أخطاء. على سبيل المثال، "عدم تطابق معرف الموقع" يمثل مشكلة.

2. أدخل الأمر show otv site وتأكد من 'System-ID'.
استعملت هذا in order to انتخبت ال AED لذلك أنت تعرف ما ينبغي أن يكون نشط ل كل VLAN.

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. أكدت أن ال site-VLAN ال نفس على كلا OTV جهاز سياق (VDCs) في أن موقع.
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

أفضل ممارسة هي إستخدام شبكات VLAN مختلفة خاصة بالموقع الواحد.

4. دققت ال يجسر - شجرة بروتوكول (STP) دولة من ال site-VLAN على كل مفتاح في الممر بين OTV VDCs. يجب إعادة توجيهها على منافذ الطبقة 2 (من المستوى الثاني) إلى المجموعة الاستشارية، كما يجب أن يكون لدى المجموعة الدائمة موانئها المعاد توجيهها بين نقاط الوصول الخاصة (VDCs) أيضا.
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. تحقق من محفوظات الحدث للتحقق من أن مرتادي الحدث يأتون من AED الآخر في الموقع المحلي من خلال كل من التغشية وشبكة VLAN الخاصة بالموقع وأن AED المحلي يرسل إثنين.
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

ملاحظة: إذا كانت شبكة VLAN الخاصة بالموقع هي نفسها على كلا الموقعين وتم تحويل حزم الترحيب من موقع إلى آخر، عندئذ يكتشف OTV معرف الموقع المختلف ويلغي تنشيط شبكات VLAN لإيقاف تشغيل موقع واحد. ويتم إكمال هذا لتجنب تكرار حلقي L2. أدخل الأمر show otv output للتحقق. يجب عرض 'Site-ID mismatch' عند حدوث ذلك. أنت يستطيع غيرت ال site-VLAN أو أوقفت الحلقة قبل ال site-VLAN in order to صححت الإصدار. عندها يمكن أن تنشأ AED.

6. تحقق من الإحصائيات للتحقق مما إذا كان قد تم إستلام قائمة الضيوف في العدادات أم لا.
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. تحقق من الأرقام الترتيبية للتأكد من تعيينها بشكل صحيح:
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

ملاحظة: تذكر معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCur30401 عند النظر إلى الأوامر التناظرية!

معرفات الأخطاء ذات الصلة من Cisco

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCum54509 - الإصدار 6.2(6)، يتم علق تجاور الموقع في حالة جزئية لأن حزم بطاقة الخط من السلسلة F الموجهة إلى 0100.0cdf.dfdf لا يتم فضت إلى مجال الجسر (BD)

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCur30401 - ترتيبي في "show otv site detail" هو 0 لجميع المحولات