المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

ما هو التأثير عند اتباع أفضل ممارسة Cisco؟

القرار

تحذير

الأخطاء المعروفة المتعلقة بمحول النظير

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند للعملاء تأثير توحيد تكوين محول نظير قناة المنفذ الظاهري (vPC) في السيناريوهات التي لا يتبع فيها التوصيات، مثل أولويات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) غير المتطابقة.

تتيح ميزة المحول النظير لزوج من أجهزة Cisco Nexus 7000 Series أن يظهر كجذر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) الواحد في مخطط الطبقة 2. تعمل هذه الميزة على التخلص من الحاجة إلى تثبيت جذر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في المحول الأساسي vPC كما تعمل على تحسين تقارب تقنية vPC في حالة فشل المحول الأساسي vPC. يجب أن تكون القيم التي تقوم بتطبيقها على أولوية الشجرة المتفرعة متطابقة على كل من نظاري vPC.

كانت هناك عمليات نشر حيث لم يتطابق تكوين محول نظير vPC مع أولويات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في بيئة الإنتاج.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بنية Nexus 7000

- ميزة vPC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Nexus 7000 مع الإصدار 6.2.10 والإصدارات الأحدث

- بطاقة الخط M1/F2 Series Line Card

- يتم نشر بروتوكول الشجرة المتفرعة السريعة (RSTP) على جميع المحولات

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

في الرسم التخطيطي للشبكة هذا، يوجد إعداد vPC بسيط معرف بواسطة زوج من Nexus 7000s. يتم تكوين محولات الوصول من الخادم لتكون جزءا من vPC وغير vPC على التوالي. يقوم مولد حركة المرور بدفع حركة مرور البيانات بين شبكات VLAN وشبكة VLAN عبر الشبكة.

لاحظ أن أولويات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) مختلفة للشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) المعرفة عبر بروتوكول vPC حتى وإن كانت المحولات تعمل في وضع محول النظير.

المخرجات الموضحة هنا هي لشبكة VLAN 6.

n7ka# show span vlan 6

VLAN0006

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID   Priority   24582

Address     0023.04ee.be01

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority   24582 (priority 24576 sys-id-ext 6)

Address     0023.04ee.be01

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Interface       Role Sts Cost     Prio.Nbr Type

--------------- ---- --- -------- -------- --------------------------------

Po1             Desg FWD 1         128.4096 (vPC) P2p

Po3             Desg FWD 1         128.4098 (vPC peer-link) Network P2p

Eth4/8          Desg FWD 2         128.520 P2p

n7kb# show span vlan 6

VLAN0006

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID   Priority   24582

Address     0023.04ee.be01

Cost       1

Port       4098 (port-channel3)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority   28678 (priority 28672 sys-id-ext 6)

Address     0023.04ee.be01

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Interface       Role Sts Cost     Prio.Nbr Type

--------------- ---- --- -------- -------- --------------------------------

Po1             Desg FWD 1         128.4096 (vPC) P2p

Po3             Root FWD 1         128.4098 (vPC peer-link) Network P2p

Eth4/7          Desg FWD 2         128.519 P2p

vpc_sw# show span vlan 6

VLAN0006

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID   Priority   24582

Address     0023.04ee.be01

Cost       1

Port       4096 (port-channel1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority   61446 (priority 61440 sys-id-ext 6)

Address     6c9c.ed4e.6f43

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Interface       Role Sts Cost     Prio.Nbr Type

--------------- ---- --- -------- -------- --------------------------------

Po1             Root FWD 1         128.4096 P2p

non_vpc_sw# show span vlan 6

VLAN0006

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID   Priority   24582

Address     0023.04ee.be01

Cost       2

Port       392 (Ethernet3/8)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority   61446 (priority 61440 sys-id-ext 6)

Address     0022.557a.4343

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Interface       Role Sts Cost     Prio.Nbr Type

--------------- ---- --- -------- -------- --------------------------------

Eth3/7           Altn BLK 2         128.391 P2p

Eth3/8           Root FWD 2         128.392 P2p

على الرغم من أن التكوين لا يطابق أفضل ممارسة Cisco الموصى بها، هناك ما من مشاكل مع حركة مرور forwarding بين VLANs (intraVLAN أو interVLAN).

ما هو التأثير عند اتباع أفضل ممارسة Cisco؟

في بيئة الإنتاج، إذا ظهرت الحاجة إلى جعل أولوية بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هي الأولوية نفسها بالنسبة لكل من نظاري تقنية vPC، فإن السؤال الأول الذي يطرح هو ما هو التأثير.

في المخطط المبين هنا، تم إجراء تغييرات على أولوية STP لشبكة VLAN رقم 6 و 7 على كل من Nexus 7000s. ونظرا لأنه في إعداد محول نظير، يقوم كل من Nexus 7000s بإنشاء وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) بشكل مستقل، فإن التغيير يتسبب في قيام واحد من Nexus 7000s بالإعلان عن وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) بنفس سمة النظير.

يمكن الآن لمحول لا يدعم تقنية vPC تلقي وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) فائقة من مسار مختلف والذي يمكن أن يتسبب في تغيير حالة إعادة التوجيه لارتباط محدد. يتم عرض تغيير الحالة في إخراج العينة التالية حيث تم إدخال E3/7 في حالة إعادة التوجيه بعد تغيير محول النظير. بما أن RSTP قيد الاستخدام، فإن تغيير الحالة هذا هو subsecond. ومع ذلك، فإنه ينتج عنه إنشاء إعلام بتغيير المخطط (TCN).

non_vpc_sw# show span vlan 6

VLAN0006

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID   Priority   24582

Address     0023.04ee.be01

Cost       2

Port       391 (Ethernet3/7)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority   61446 (priority 61440 sys-id-ext 6)

Address     0022.557a.4343

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Interface       Role Sts Cost     Prio.Nbr Type

--------------- ---- --- -------- -------- --------------------------------

Eth3/7           Root FWD 2         128.391 P2p  => E3/7 was in Altn BLK state before

Eth3/8           Altn BLK 2         128.392 P2p

non_vpc_sw# show span vlan 6 det

VLAN0006 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 61440, sysid 6, address 0022.557a.4343

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 24582, address 0023.04ee.be01

Root port is 391 (Ethernet3/7), cost of root path is 2

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 14 last change occurred 0:01:37 ago

from Ethernet3/7

Times: hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

n7ka# show span vlan 6 det

VLAN0006 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 24576, sysid 6, address 0023.04ee.be01

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

We are the root of the spanning tree

Topology change flag set, detected flag not set

Number of topology changes 28 last change occurred 0:01:37 ago

from port-channel3

Times: hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 18, notification 0

n7kb# show span vlan 6 det

VLAN0006 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 24576, sysid 6, address 0023.04ee.be01

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

We are the root of the spanning tree

Topology change flag set, detected flag not set

Number of topology changes 20 last change occurred 0:01:37 ago

from Ethernet4/7

Times: hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 28, notification 0

vpc_sw# show span vlan 6 det

VLAN0006 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 61440, sysid 6, address 6c9c.ed4e.6f43

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 24582, address 0023.04ee.be01

Root port is 4096 (port-channel1), cost of root path is 1

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 23 last change occurred 0:01:37 ago

from port-channel1

Times: hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

يسبب ال TCN وحيد تدفق من ال MAC طاولة، غير أن طالما حركة المرور (unicast) ثنائي الإتجاه هناك ما من انقطاع في حركة مرور التدفق. تم إختبار هذا في المختبر مع كل من حركة مرور بين شبكات VLAN وشبكة VLAN الداخلية.

ملاحظة: إذا كان إعدادك يتكون بشكل بحت من محولات vPC، فلا توجد وحدات TCN تم إنشاؤها حيث لا يوجد تغيير في حالات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) للمحولات من الخادم. لن يكون هناك أي تأثير على تدفق حركة المرور.

القرار

لا يؤثر توحيد أولوية بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لمتابعة أفضل ممارسة Cisco على تدفق حركة المرور استنادا إلى الاختبار المعملي.

تحذير

يقدم الاختبار المعملي فقط مجموعة محدودة من المتغيرات التي قد لا تتطابق مع بيئة العالم الحقيقي من وجهة نظر معقدة. توصي Cisco بأن تضمن تنفيذ هذه التغييرات في نوافذ التغيير لتجنب أي مفاجآت.

الأخطاء المعروفة المتعلقة بمحول النظير

- CSCut31625 - التحسين: إستبعاد محول النظير لشبكة VLAN لشبكات VLAN غير الجذرية

- CSCuq57422 - vPC: محول النظير غير مدعوم على الأقران غير الجذر

- CSCub74914 - تم تعيين أولويات STP الظاهرية بشكل غير صحيح على إرتباطات vPC في إعداد محول نظير

- CSCuf35758 - N7K:Peer Switch feature conflict للشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) غير الخاصة ب VPC

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- أفضل الممارسات لقنوات المنافذ الظاهرية (vPC) على محولات Cisco Nexus 7000 Series Switches

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems