المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نموذجا لتكوين بروتوكول وقت الشبكة (NTP) على محولات Cisco Nexus 7000 Series Switches.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- لديهم معرفة أساسية بالتكوين على سلسلة مبدلات Nexus 7000

- معرفة أساسية ب NTP

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى المحول Nexus 7000 Series Switch.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجعها للحصول على مزيد من المعلومات حول الاصطلاحات الواردة في المستند.

معلومات أساسية

يقوم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) بمزامنة الوقت من اليوم بين مجموعة من خوادم الوقت الموزعة والعملاء حتى يمكنك ربط الأحداث عند تلقي سجلات النظام والأحداث الأخرى الخاصة بالوقت من أجهزة الشبكة المتعددة. يستخدم NTP بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) كبروتوكول النقل الخاص به. تستخدم جميع إتصالات NTP التوقيت العالمي المنسق (UTC).

cisco يوصي أن يستعمل أنت العامة NTP نادل يتوفر على الإنترنت. إذا كانت الشبكة معزولة عن الإنترنت، فإن Cisco NX-OS يسمح لك بتكوين الوقت كما لو كان قد تمت مزامنته بالفعل من خلال خادم NTP.

التكوين

في هذا القسم، تقدم لك معلومات تكوين ميزات NTP الموضحة في هذا المستند.

in order to شكلت NTP على nexus 7000 مفتاح، أنت ينبغي يتلقى موصولية إلى على الأقل واحد نادل أن يكون يركض NTP.

يجب تكوين NTP في سياق الجهاز الظاهري الافتراضي (VDC). لا يمكن تكوينه في أي VDC آخر.

إن يشكل أنت NTP في VRF، ضمنت أن ال NTP نادل وطبقة يستطيع بلغت بعضهم بعضا من خلال ال يشكل VRFs.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

المحول Nexus 7000 Switch

Nexus_7000#configure terminal

!--- Form an association with a server. Use the prefer keyword to make this

!--- server as preferred NTP server.

Nexus_7000(config)#ntp server 129.6.15.28 prefer

Nexus_7000(config)#ntp server 129.6.15.29

!--- Configure the source interface for all NTP packets.

Nexus_7000(config)#ntp source-interface  vlan1

!--- Configure the device as an authoritative NTP server.

Nexus_7000(config)#ntp master 1

Nexus_7000(config)#interface vlan1

Nexus_7000(config-if)#no shutdown

Nexus_7000(config-if)#no ip redirects

Nexus_7000(config-if)#ip address 172.20.100.34/24

Nexus_7000(config-if)#ip address 172.20.100.30/24 secondary

!--- Save the configurations in the device.

Nexus_7000(config)#copy running-config startup-config

Nexus_7000(config)#exit

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

يدعم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (للعملاء المسجلين فقط) أوامر show معينة. استخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show.

أستخدم الأمر show ntp peers لعرض جميع نظراء NTP.

على سبيل المثال:

Nexus_7000#show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

127.127.1.0                   Server (configured)

129.6.15.28                   Server (configured)

129.6.15.29                   Server (configured)

أستخدم الأمر show ntp peer-status لعرض حالة جميع خوادم NTP والأقران.

على سبيل المثال:

Nexus_7000#show ntp peer-status

Total peers : 3

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

=127.127.1.0            172.20.100.34           1   64       0   0.00000

*129.6.15.28            172.20.100.34           1   64     377   0.03938 default

=129.6.15.29            172.20.100.34           1   64     377   0.01804 default

أستخدم الأمر show ntp logging-status لعرض حالة تسجيل NTP.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دعم المحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000

- دعم NTP

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems