المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل بعيد يحول محلل أيسر (RSPAN) جلسة على nexus 7000 sery مفتاح أن يراقب الحركة مرور بين إثرنيت ميناء على إثنان مختلف Nexus 7000 sery مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- لديهم معرفة أساسية بالتكوين على سلسلة مبدلات Nexus 7000

- يتلقى معرفة الأساسية من بعيد يحول محلل أيسر (RSPAN)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى أجهزة NX-OS من السلسلة Nexus 7000.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

أنت يستطيع استعملت يحول ميناء محلل (فسحة بين دعامتين) in order to حللت الشبكة حركة مرور أن يمر عبر ميناء أو VLANs من المفتاح، أي يرسل نسخة من الحركة مرور إلى غاية ميناء حيث الشبكة محلل يربط إلى المفتاح.

in order to مددت فسحة بين دعامتين، RSPAN يمكن رصد عن بعد من يتعدد مفتاح عبر شبكتك. ال nexus 7000 sery مفتاح محدود في ما هو يستطيع عملت مع RSPAN. RSPAN VLAN يستطيع لا يكون استعملت كفسحة بين دعامتين غاية. لذلك، ال nexus 7000 مفتاح يستطيع فقط استعملت RSPAN كعبور VLAN أو مصدر VLAN وسحب معطيات من ال RSPAN VLAN. أنت يستطيع لا يضع أي شيء داخل ال RSPAN VLAN من ال nexus 7000 مفتاح.

التكوين

يستخدم مثال التكوين هذا منافذ المصدر على محولين مختلفين من سلسلة Nexus 7000 ومنفذ وجهة على محول Nexus 7000 واحد حيث قام محلل الشبكة بالاتصال. setup منفصل إثرنيت 1/1 خطوة بين الإثنان أداة: واحد خطوة كفسحة بين دعامتين غاية والآخر خطوة كمنفذ إلى ال RSPAN VLAN.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

يستعمل هذا مثال الميناء يعدد في هذا طاولة:

في المثال التالي

منفذ المصدر

غاية ميناء

Nexus 1

إيثرنت 2/15 و 2/16

إيثرنت 1/1

Nexus 2

شبكة إيثرنت من 1/1 ومن 2/26 إلى 2/28

إيثرنت من 2/37 إلى 2/40

من ال nexus 1 مفتاح، الفسحة بين دعامتين حركة مرور من المصدر إلى الغاية ميناء ونسخت إلى ال RSPAN VLAN. تتم إعادة توجيه حركة مرور البيانات بعد ذلك عبر الارتباط إلى المحول Nexus 2 switch على واجهة Ethernet 1/1. بعد ذلك، RSPAN VLAN أرسلت حركة مرور إلى الغاية ميناء حيث الأداة، مثل SwitchProbe أداة أو آخر رصد عن بعد (RMON) تحقيق أو أمن أداة، يستطيع إستلمت وحللت الربط.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- Nexus 1

- Nexus 2

Nexus 1

Nexus1#configure terminal

!--- Configure the interface VLAN 15 as RSPAN VLAN.

Nexus1(config)#vlan 15

Nexus1(config-vlan)#remote-span

Nexus1(config-vlan)#exit

!--- Configure the switchport interface as a SPAN destination.

Nexus1(config)#interface ethernet 1/1

Nexus1(config-if)#switchport monitor

Nexus1(config-if)#no shutdown

Nexus1(config-if)#exit

!--- Configure the SPAN session.

Nexus1(config)#monitor session 1

!---Configure the source port.

Nexus1(config-monitor)#source interface ethernet 2/15-16

!--- Configure the destination port.

Nexus1(config-monitor)#destination interface ethernet 1/1

!--- Enable the SPAN session (by default the session is in shutdown state).

Nexus1(config-monitor)#no shut

Nexus1(config-monitor)#exit

Nexus 2

Nexus2#configure terminal

!--- Configuration of interface VLAN 15 as RSPAN VLAN.

Nexus2(config)#vlan 15

Nexus2(config-vlan)#remote-span

Nexus2(config-vlan)#exit

!--- Configure the switchport interface to access in RSPAN VLAN.

Nexus2(config)#interface ethernet 1/1

Nexus2(config-if)#switchport mode access

Nexus2(config-if)#switchport access vlan 15

Nexus2(config-if)#no shutdown

Nexus2(config-if)#exit

!--- Configure the switchport interfaces as a SPAN destination.

Nexus2(config)#interface ethernet 2/37-40

Nexus2(config-if)#switchport monitor

Nexus2(config-if)#exit

!--- Configure the SPAN session.

Nexus2(config)#monitor session 1

!--- Configure the source port.

Nexus2(config-monitor)#source interface ethernet 2/26-28

Nexus2(config-monitor)#source vlan 15

!--- Configure the destination port.

Nexus2(config-monitor)#destination interface ethernet 2/37-40

!--- Enable the SPAN session (by default the session is in shutdown state).

Nexus2(config-monitor)#no shut

Nexus2(config-monitor)#exit

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

هنا بعض من الفسحة بين دعامتين و RSPAN تدقيق أمر:

Nexus 1:

- استعملت العرض مدرب أمر in order to عرضت الحالة من ال RSPAN جلسة.

Nexus1# show monitor

Session  State        Reason                  Description

-------  -----------  ----------------------  --------------------------------

1        up           The session is up

- استعملت العرض مدرب جلسة [session_number] أمر in order to عرضت ال ERSPAN جلسة تشكيل.

Nexus1# show monitor session 1

session 1

---------------

type              : local

state             : up

source intf       :

rx            : Eth1/15       Eth1/16

tx            : Eth1/15       Eth1/16

both          : Eth1/15       Eth1/16

source VLANs      :

rx            :

tx            :

both          :

filter VLANs      : filter not specified

destination ports : Eth1/1

Legend: f = forwarding enabled, l = learning enabled

- استعملت العرض مدرب جلسة all أمر in order to عرضت كل ERSPAN جلسة تشكيل في الأداة.

Nexus 2:

- استعملت العرض مدرب أمر in order to عرضت الحالة من ال ERSPAN جلسة.

Nexus2# show monitor

Session  State        Reason                  Description

-------  -----------  ----------------------  --------------------------------

1        up           The session is up

- استعملت العرض مدرب جلسة [session_number] أمر in order to عرضت ال ERSPAN جلسة تشكيل.

Nexus2# show monitor session 1

session 1

---------------

type              : local

state             : up

source intf       :

rx            : Eth1/21       Eth1/22       Eth1/23

tx            : Eth1/21       Eth1/22       Eth1/23

both          : Eth1/21       Eth1/22       Eth1/23

source VLANs      :

rx            : 15

tx            : 15

both          : 15

filter VLANs      : filter not specified

destination ports : Eth1/27       Eth1/28       Eth1/29       Eth1/30

Legend: f = forwarding enabled, l = learning enabled

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم محلل المنفذ المحول

- صفحة دعم محلل المنفذ المحول عن بعد (RSPAN)

- صفحة دعم المحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems