المحتويات

المقدمة

ما هو الأمر المستخدم للتحقق من "حالة HSRP النشطة" على محول من السلسلة Nexus 7000؟

على Nexus 7018، عند محاولة تنفيذ "عدم إيقاف التشغيل" على الإيثرنت 1/3، لا يسمح بتكوين: حيث يتم تلقي رسالة خطأ مخصصة للمنفذ الأول في بروتوكول GRP.

ما هي تقنية vPC وما هي فوائدها؟

لماذا لا يقوم vPC بحظر أي من وصلات vPC؟

كيف يمكنني إنشاء إرتباط نظير ل VDC وارتباط keepalive لكل VDC؟

ماذا تعني ٪IM_ACTION-6-INFORM: الحزم التي تم إسقاطها بسبب طول فحص المعرفات المتسق على رسالة الوحدة النمطية؟

كيف يمكنني التحقق من الميزات الممكنة على محول Nexus 7000 Series Switch بنظام التشغيل NX-OS 4.2؟

هل هناك أداة متوفرة لتحويل التكوين على سلسلة Cisco 6500 إلى النظام الأساسي Nexus؟

كم عدد خوادم syslog التي يمكن إضافتها إلى محول Nexus 7000 Series Switch؟

هل تتوافق ميزة Nexus 7010vPC (تمكين LACP) مع ميزة Cisco ASA EtherChannel ومع ACE 4710 EtherChannel؟

ما هي منافذ الأيتام؟

كم عملية OSPF يمكن تشغيلها في سياق الجهاز الظاهري (VDC)؟

ما هي وحدات Nexus 7000 التي تدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)؟

ما هو الحد الأدنى لإصدار NX-OS المطلوب لدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) في محولات Nexus 7000 Series Switches؟

في Nexus، هل الكلمة الأساسية للنوع المتري غير متوفرة في الأمر "default-information origin"؟

كيف يمكنني إعادة توزيع المسارات المتصلة إلى مثيل OSPF على Nexus 7010 باستخدام قياس محدد؟

ما هو الأمر NX-OS المكافئ لأمر IOS "ip multicast-routing"، وهل تدعم Nexus 7000 وضع PIM-Sparse؟

عندما أصدر الأمر "show ip route bgp"، أرى أن المسارات الخاصة بي يتم تعلمها عبر OSPF و BGP. كيف يمكنني التحقق من NX-OS الذي سيتم إستخدامه دائما وأي واحد هو نسخة إحتياطية؟

كيف يمكنني تجنب إستلام صورة Failed to Kickstart؟ فشل التحقق من قبل الترقية" رسالة خطأ عند ترقية الصورة على محول من السلسلة Nexus 7000؟

كيف يمكنني تجنب إستلام رسالة الخطأ "Configuration لا يطابق قدرة المنفذ" عند تمكين "switchport mode fex-fabric"؟

عندما أصدر الأمر show interface counters"، أرى أن إحدى الواجهات تقوم بنشر الأخطاء بشكل متسق. ماذا يكون ال FCS-Err و Rcv-Err في الإنتاج من العرض قارن خطأ" أمر؟

كيف يمكنني تمكين/تعطيل حالة إرتباط التسجيل لكل منفذ على محول من السلسلة Nexus 7000؟

على Nexus 7000 التي تشغل NX-OS 5.1(3)، هل يمكن ربط DecNet على شبكة VLAN؟

كيف يمكنني التحقق من حالة بروتوكول وقت الشبكة (NTP) على محول من السلسلة Nexus 7000؟

كيف يمكنني التقاط مخرجات تفاصيل الدعم الفني للبرنامج؟

هل يمكن أن يكون Nexus 7000 خادم DHCP ويمكن أن يقوم بترحيل طلبات DHCP إلى خوادم DHCP مختلفة لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN)؟

كيف يمكنني التحقق من تمكين وضع XL على جهاز Nexus 7000؟

كيف أنا طبقت VTP في nexus 7000 sery مفتاح حيث VLANs يكون شكلت يدويا؟

هل هناك أفضل ممارسة لموازنة حمل قناة المنفذ بين سلسلة Nexus 1000V ومحولات Nexus 7000 Series؟

أثناء ترقية Nexus 7010 من 5.2.1 إلى 5.2.3 رمز، تظل وحدة X-bar في slot 4 في حالة إيقاف التشغيل. قام ٪MODULE-2-XBAR_DIAG_FAILED: قام Xbar 4 بالإبلاغ عن فشل بسبب فقدان مزامنة الوحدة النمطية (وحدات) ASIC (DevErr هو LinkNum). يتم تلقي رسالة خطأ محاولة إعادة المزامنة في الجهاز 88 (خطأ الجهاز 0x0).

ماذا تعني رسالة الخطأ ٪OC_USD-SLOT18-2-RF_CRC: OC2 استلم الحزم بخطأ CRC من MOD 6 عبر XBAR slot 5/inst 1؟

كيف يمكنني التحقق من حالات إسقاط الحزم على محول Nexus 7000؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتناول هذا المستند الأسئلة الأكثر شيوعا (FAQ) المرتبطة بمحولات Cisco Nexus 7000 Series Switches.

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

س. ما هو الأمر المستخدم للتحقق من "حالة HSRP النشطة" على محول من السلسلة Nexus 7000؟

a. الأمر هو show hsrp active أو show hsrp brief .

Nexux_7K# show hsrp br

P indicates configured to preempt.

|

Interface Grp Prio P State    Active addr   Standby addr   Group addr

Vlan132   32  90   P Standby  10.101.32.253 local          10.101.32.254  (conf)

Vlan194   94  90   P Standby  10.101.94.253 local          10.101.94.254  (conf)

Vlan2061  61  110  P Active   local         10.100.101.253 10.100.101.254 (conf)

Nexus_7K# show hsrp standb br

P indicates configured to preempt.

|

Interface  Grp Prio  P State    Active addr    Standby addr Group addr

Vlan132    32  90    P Standby  10.101.32.253  local        10.101.32.254 (conf)

Vlan194    94  90    P Standby  10.101.94.253  local        10.101.94.254 (conf)

Vlan196    96  90    P Standby  10.101.96.253  local        10.101.96.254 (conf)

q. على nexus 7018، عند محاولة تنفيذ "ما من إيقاف تشغيل" على الإيثرنت 1/3، لا يسمح ب Ethernet1/3: التكوين، حيث يتم تلقي رسالة خطأ مخصصة للمنفذ الأول في بروتوكول Port-GRP.

a. يعتقد الأداة أن الميناء أول في ال port-grp يكون في أسلوب مخصص بدلا من يشارك أسلوب. عندما يكون المنفذ الأول من port-grp في الوضع مخصص، لا يمكن إستخدام المنافذ الأخرى من port-grp.

س. ما هي تقنية vPC وما هي فوائدها؟

a. Virtual PortChannel (vPC) هو مفهوم توجيه المنفذ الذي يوسع تجميع الارتباط إلى محولين فيزيائيين منفصلين.

تتضمن مزايا تقنية vPC ما يلي:

- يستخدم جميع عرض نطاق الوصلات المتاح

- يتيح إنشاء مخططات مرنة من المستوى الثاني استنادا إلى تجميع الارتباطات

- يزيل تبعية بروتوكول الشجرة المتفرعة في طبقة (طبقات) توزيع الوصول للطبقة 2

- يتيح إمكانية تنقل فائقة للخادم وقطاعات عالية التوفر للخادم (HA)

- النطاق الترددي العريض للطبقة 2 من المقاييس المتوفرة

- تعمل على تبسيط تصميم الشبكة

- يمكن أن تعمل الملقمات الثنائية في الوضع النشط

- إمكانية تقارب أكثر سرعة عند فشل الارتباط

- يعمل على تحسين وقت التجميع عند فشل جهاز واحد

- طراز يعمل على تقليل المصروفات الرأسمالية والنفقات المكتبية (OPEX)

Q. لماذا لا يقوم vPC بحظر أي من الوصلات vPC؟

يحتوي A. Nexus 7000 على طريقة منع تكرار حلقي تقوم بإسقاط حركة مرور البيانات التي تجتاز إرتباط النظير (الموجه لارتباط نظير vPC) عند عدم وجود منافذ أو إرتباطات vPC فاشلة. القاعدة بسيطة: إذا كانت الحزمة تعبر إرتباط نظير vPC، فقد لا تخرج أي منفذ في vPC حتى إذا لم يكن vPC هذا يحتوي على شبكة VLAN الأصلية.

س. كيف يمكنني إنشاء رابط نظير ل VDC ورابط keepalive لكل VDC؟

ج.  تكوين الارتباط والرسائل الخاصة برسائل keepalive الخاصة بالكمبيوتر الشخصي vPC

يوضح هذا المثال كيفية تكوين الوجهة وعنوان IP المصدر و VRF للارتباط vPC-peer-keepalive:

switch# configure terminal

switch(config)# feature vpc

switch(config)# vpc domain 100

switch(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 172.168.1.2 source

172.168.1.1 vrf vpc-keepalive

إنشاء إرتباط نظير vPC

يوضح هذا المثال كيفية تكوين إرتباط نظير باستخدام vPC:

switch# configure terminal

switch(config)# interface port-channel 20

switch(config-if)# vpc peer-link

switch(config-vpc-domain)#

س. ماذا تعني ٪IM_ACTION-6-INFORM: الحزم التي سقطت بسبب طول فحص المعرفات المتسق على رسالة الوحدة النمطية؟

أ. يدعم NX-OS من Cisco نظام اكتشاف الاقتحام (IDS) للتحقق من صحة حزم IP لضمان التنسيق المناسب. هذا تحسين يبدأ في 5.x. يتم تسجيل رسالة IM لأنه يتم إستلام حزمة بواسطة المحول حيث يكون حجم إطار الإيثرنت أقل من الطول المتوقع لتضمين طول حزمة IP بالإضافة إلى رأس الإيثرنت. يتم إسقاط الحزمة بواسطة الجهاز بسبب هذا الشرط.

للتحقق من حدوث عمليات إسقاط المعرفات منذ آخر إعادة تمهيد للمحول، قم بإصدار show hardware forwarding ip verify module [#] ".

س. كيف يمكنني التحقق من الميزات الممكنة على المحول Nexus 7000 Series Switch مع NX-OS 4.2؟

a. أصدرت العرض سمة أمر in order to دققت.

switch-N7K# show feature

Feature Name          Instance  State

--------------------  --------  --------

tacacs                1         enabled

scheduler             1         enabled

isis                  2         disabled

isis                  3         disabled

isis                  4         disabled

ospf                  1         enabled

ospf                  2         disabled

ospf                  3         disabled

switch-N7K# show run | I feature

feature vrrp

feature tacacs+

feature scheduler

feature ospf

feature bgp

feature pim

feature pim6

feature eigrp

feature pbr

feature private-vlan

feature udld

feature interface-vlan

feature netflow

feature hsrp

feature lacp

feature dhcp

feature tunnel

س. هل هناك أداة متوفرة لتحويل التكوين على سلسلة Cisco 6500 إلى النظام الأساسي Nexus؟

أ. طورت Cisco أداة الترحيل IOS-NXOS لتحويل التكوين السريع على سلسلة Cisco 6500 إلى نظام تشغيل Nexus Series.

س. كم عدد خوادم syslog التي يمكن إضافتها إلى محول من السلسلة Nexus 7000؟

أ. الحد الأقصى لعدد خوادم syslog التي تم تكوينها هو 3.

q. هل تتوافق ميزة Nexus 7010vPC (تمكين LACP) مع ميزة Cisco ASA EtherChannel ومع ACE 4710 EtherChannel؟

أ. فيما يتعلق ب vPC، يكون أي جهاز يشغل LACP (وهو قياسي) متوافقا مع Nexus 7000، بما في ذلك ASA/ACE.

ق. ما هي منافذ المهملات؟

أ. المنافذ المهملة هي أجهزة متصلة مفردة لا يتم توصيلها عبر جهاز كمبيوتر شخصي، ولكنها لا تزال تحمل شبكات VLAN الخاصة بأجهزة vPC. في حالة إيقاف اتصال نظير-link أو استعادته، قد يتم ربط اتصال المنفذ المهمل بفشل vPC أو عملية الاستعادة. أصدرت العرض vpc homan-ports أمر in order to عينت ال VLANs متأثر.

س. كم عدد عمليات OSPF التي يمكن تشغيلها في سياق الجهاز الظاهري (VDC)؟

أ. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى أربع (4) حالات من OSPFv2 في VDC.

س. ما هي وحدات Nexus 7000 التي تدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)؟

a. تدعم الوحدة النمطية Cisco Nexus 7000 Series 32-Port 1 and 10 Gigabit Ethernet Module تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE). رقم جزء المنتج هو N7K-F132XP-15.

س. ما هو الحد الأدنى لإصدار NX-OS المطلوب لدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) في محولات Nexus 7000 Series Switches؟

يتم دعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) على الأنظمة من السلسلة Cisco Nexus 7000 Series التي تشغل الإصدار 5.2 من Cisco NX-OS أو إصدار أحدث.

س. في nexus، هل الكلمة الأساسية من النوع المتري غير متوفرة في الأمر "default-information origin"؟

أ. على nexus، أستخدم الأمر route-map مع عبارة مجموعة من النوع المتري-[½] للحصول على نفس الوظائف كما هو الحال في IOS باستخدام المعلومات الافتراضية التي تنشأ دائما الأمر metric-type [½].

على سبيل المثال:

switch(config)#route-map STAT-OSPF, permit, sequence 10

switch(config-route-map)#match interface ethernet 1/2

switch(config-route-map)#set metric-type {external | internal | type-1 | type-2}

س. كيف يمكنني إعادة توزيع المسارات المتصلة إلى مثيل OSPF على Nexus 7010 باستخدام قياس محدد؟

أ. في NX-OS، يلزم دائما خريطة مسار عند إعادة توزيع المسارات إلى مثيل OSPF، وستستخدم أيضا خريطة المسار هذه لتعيين المقياس. كذلك، تكون إعادة توزيع الشبكة الفرعية بشكل افتراضي، لذلك لا يتعين عليك إضافة الكلمة الأساسية الشبكات الفرعية.

على سبيل المثال:

switch(config)#access-list 101 permit ip

any

switch(config)#access-list 101 permit ip

any

switch(config)#access-list 101 permit ip

any

switch(config)#access-list 101 deny any

!

Router(config)# route-map direct2ospf permit 10

Router(config-route-map)# match ip address 101

Router(config-route-map)# set metric <100>

Router(config-route-map)# set metric-type type-1

!

switch(config)#router ospf 1

switch(config-router)#redistribute direct route-map direct2ospf

س. ما هو الأمر المكافئ NX-OS لأمر IOS "ip multicast-routing"، وهل تدعم Nexus 7000 وضع PIM-Sparse؟

أ. الأمر هو ميزة PIM. في NX-OS، يتم تمكين البث المتعدد فقط بعد تمكين ميزة PIM أو PIM6 على كل موجه ثم تمكين الوضع المتناثر PIM أو PIM6 على كل واجهة تريد المشاركة فيها في البث المتعدد.

على سبيل المثال:

switch(config)#feature pim

switch(config)#interface Vlan[536]

switch(config-if)#ip pim sparse-mode

راجع دليل تكوين التوجيه متعدد البث Cisco Nexus 7000 Series NX-OS، الإصدار 5.x للحصول على دليل تكوين كامل.

س. عندما أصدر الأمر "show ip route bgp"، أرى أن المسارات الخاصة بي يتم تعلمها عبر OSPF و BGP. كيف يمكنني التحقق من NX-OS الذي سيتم إستخدامه دائما وأي واحد هو نسخة إحتياطية؟

ألف - إليك ما يرد:

Nexus_7010#show ip route bgp

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

172.20.62.0/23, ubest/mbest: 1/0

*via 10.194.160.2, [20/0], 18:53:35, bgp-[AS-Number], internal, tag [Number]

via 10.194.16.5, Vlan116, [110/1043], 18:43:51, ospf-1, intra

172.20.122.0/23, ubest/mbest: 1/0

*via 10.194.160.2, [20/0], 18:53:35, bgp-[AS-Number], internal, tag [Number]

via 10.194.16.5, Vlan116, [110/1041], 18:43:51, ospf-1, intra

وبشكل افتراضي، يقوم BGP بتحديد أفضل مسار فقط ولا يقوم بتنفيذ موازنة الأحمال. ونتيجة لذلك، سيتم دائما إستخدام المسار الذي تم وضع علامة عليه ب *، ما لم يتم حذفه، وعند تلك النقطة فإن أي مسارات متبقية ستصبح المسار المفضل.

س. كيف يمكنني تجنب إستلام صورة Failed to Kickstart. فشل التحقق من قبل الترقية" رسالة خطأ عند ترقية الصورة على محول من السلسلة Nexus 7000؟

أ. أحد الأسباب المحتملة لتلقي رسالة الخطأ هذه هو إذا كان اسم الملف المحدد غير صحيح.

على سبيل المثال:

switch#install all kickstart bootflash:n7000-sl-kickstart.5.1.1a.bin system

bootflash:n7000-sl-dk9.5.1.1a.bin

في هذا المثال، يحتوي اسم الملف على "sl" (حرف صغير l) بدلا من "s1" (رقم 1).

س. كيف يستطيع أنا أتجنب إستلام "لا يطابق تشكيل القدرة أيسر" خطأ رسالة عندما يمكن "switchport mode fex-fabric"؟

أ. يتم إنشاء رسالة الخطأ هذه لأن المنفذ غير قادر على FEX:

N7K-2(config)#interface ethernet 9/5

N7K-2(config-if)#switchport mode fex-fabric

ERROR: Ethernet9/5: Configuration does not match the port capability

لحل هذه المشكلة، تحقق من إمكانيات المنفذ باستخدام الأمر show interface ethernet.

على سبيل المثال:

N7K-2#show interface ethernet 9/5 capabilities

Ethernet9/5

Model:                 N7K-M132XP-12

Type (SFP capable):    10Gbase-(unknown)

Speed:                 10000

Duplex:                full

Trunk encap. type:     802.1Q

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off/on),tx-(off/on)

Rate mode:             shared

QOS scheduling:        rx-(8q2t),tx-(1p7q4t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

SPAN:                  yes

UDLD:                  yes

Link Debounce:         yes

Link Debounce Time:    yes

MDIX:                  no

Pvlan Trunk capable:   no

Port Group Members:    1,3,5,7

TDR capable:           no

FabricPath capable:    no

Port mode:             Routed,Switched

FEX Fabric:            no

dot1Q-tunnel mode:     yes

من هذا المخرج من الأمر show interface ethernet 9/5 capabilities، يمكنك أن ترى FEX Fabric: لا. يتحقق هذا من أن المنفذ غير قادر على FEX. لحل هذه المشكلة، قم بترقية صور EPLD إلى Cisco NX-OS، الإصدار 5.1(1) أو إصدار أحدث.

Q. عند إصدار الأمر show interface counters"، أرى أن إحدى الواجهات تقوم بنشر الأخطاء بشكل متسق. ماذا يكون ال FCS-Err و Rcv-Err في الإنتاج من العرض قارن خطأ" أمر؟

ألف - إليك ما يرد:

Nexus-7000#show interface counters errors

----------------------------------------------------------------------------

Port      Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

----------------------------------------------------------------------------

Eth1/1            0         26          0         26          0           0

مع FCS-Err و Rcv-Err، هو عادة إشارة أن أنت تتلقى ربط فاسد.

q. كيف يمكنني تمكين/تعطيل حالة إرتباط التسجيل لكل منفذ على محول من السلسلة Nexus 7000؟

يمكن تكوين أ. يتم تسجيل جميع رسائل حالة إرتباط الواجهة (لأعلى/لأسفل) بشكل افتراضي. أحداث حالة الارتباط بشكل عام أو لكل واجهة. يتيح أمر الواجهة رسائل تسجيل حالة الارتباط لواجهة معينة.

على سبيل المثال:

N7k(config)#interface ethernet x/x

N7k(config-if)#logging event port link-status

س. في Nexus 7000 التي تشغل NX-OS 5.1(3)، هل يمكن ربط DecNet على شبكة VLAN؟

أ. تدعم جميع منصات Nexus تمرير إطارات DecNet عبر الجهاز من منظور الطبقة 2. ومع ذلك، لا يوجد دعم لتوجيه DecNet على Nexus.

س. كيف يمكنني التحقق من حالة بروتوكول وقت الشبكة (NTP) على محول من السلسلة Nexus 7000؟

a. من أجل عرض حالة أقران NTP، قم بإصدار الأمر show ntp peer-status:

switch#show ntp peer-status

Total peers : 1

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

*10.1.10.5              0.0.0.0                 1   64     377   0.00134 default

س. كيف يمكنني التقاط مخرجات تفاصيل الدعم الفني للبرنامج؟

أ. قم بإصدار TAC-PAC bootflash://<filename> أمر in order to يعيد الإنتاج من العرض technologie أمر إلى مبرد، وبعد ذلك gzip المبرد.

على سبيل المثال:

switch#tac-pac bootflash://showtech.switch1

قم بإصدار الأمر copy bootflash://showtech.switch1 tftp://<server ip/<path> لنسخ الملف من bootflash إلى خادم TFTP.

على سبيل المثال:

switch#copy bootflash://showtech.switch1 tftp://

ق. يستطيع Nexus 7000 كنت DHCP نادل ويستطيع هو يحيل DHCP طلب إلى مختلف DHCP نادل لكل VLAN؟

أ. لا يدعم Nexus 7000 خادم DHCP، ولكنه يدعم ترحيل DHCP. للترحيل، أستخدم أمر الواجهة ip dhcp relay address x.x.x.x.

راجع دليل تكوين أمان Cisco Nexus 7000 Series NX-OS، الإصدار 5.x للحصول على مزيد من المعلومات حول بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP) على جهاز Cisco NX-OS.

س. كيف يمكنني التحقق من تمكين وضع XL على جهاز Nexus 7000؟

ألف - ترخيص الميزات القابل للتطوير هو ترخيص نظام Nexus 7000 الجديد الذي يتيح أحجام الجداول التزايدية المدعومة في الوحدات النمطية L من الفئة M. بدون الترخيص، سيتم تشغيل النظام في الوضع القياسي، مما يعني عدم إمكانية الوصول إلى أي من أحجام الجداول الأكبر حجما. يتم دعم وجود وحدات XL و XL في النظام، ولكن لكي يعمل النظام في وضع XL، يجب أن تكون جميع الوحدات قادرة على XL، ويلزم تثبيت ترخيص الميزات القابلة للتطوير. يتم دعم وحدات المزج، مع تشغيل النظام في وضع غير XL. إذا كانت الوحدات النمطية في نفس النظام، فإن النظام بأكمله يرجع إلى أقل قيمة مشتركة. إذا تم عزل قائمة التحكم في الوصول (XL) وغير قائمة التحكم في الوصول (XL) باستخدام منافذ VDC، فسيتم إعتبار كل منفذ VDC نظاما منفصلا ويمكن تشغيله في أوضاع مختلفة.

لتأكيد ما إذا كان خيار Nexus 7000 هو XL الذي تم تمكينه، يجب عليك أولا التحقق مما إذا كان ترخيص الميزات القابلة للتطوير مثبتا. كما أن وجود وحدات غير XL و XL في نظام مدعوم، ولكن لكي يعمل النظام في وضع XL، يلزم أن تكون جميع الوحدات النمطية قادرة على XL.

q. كيف أنا طبقت VTP في nexus 7000 sery مفتاح حيث VLANs يكون شكلت يدويا؟

a. لا يوصي cisco يركض VTP في معطيات مركز. إن يربط واحد مفتاح إلى الشبكة مع أعلى مراجعة رقم دون أن يغير ال VTP أسلوب من النادل، هو سيتجاوز ال VLAN تشكيل على المفتاح.

س. هل هناك أفضل ممارسة لموازنة حمل قناة المنفذ بين سلسلة Nexus 1000V ومحولات Nexus 7000 Series؟

أ. لا توجد أفضل الممارسات الموصى بها لموازنة الأحمال بين سلسلة Nexus 1000V ومحولات سلسلة Nexus 7000. يمكنك إختيار إما نموذج مستند إلى التدفق أو نموذج مستند إلى المصدر وفقا لمتطلبات الشبكة.

س. أثناء ترقية Nexus 7010 من 5.2.1 إلى 5.2.3 رمز، تظل وحدة الشريط X في slot 4 في حالة إيقاف التشغيل. قام ٪MODULE-2-XBAR_DIAG_FAILED: قام Xbar 4 بالإبلاغ عن فشل بسبب فقدان مزامنة الوحدة النمطية (وحدات) ASIC (DevErr هو LinkNum). يتم تلقي رسالة خطأ محاولة إعادة المزامنة في الجهاز 88 (خطأ الجهاز 0x0).

أ. تتوافق رسالة الخطأ هذه مع حالات فشل التشخيص على الوحدة النمطية 2. قد يكون اتصال شريط X من بطاقة الخط غير صحيح، مما يؤدي إلى عدم قدرة بطاقة الخط على المزامنة. وعادة مع هذه الأخطاء، تكون الخطوة الأولى هي إعادة تركيب الوحدة النمطية. إذا لم يحل ذلك المشكلة، فعليك بإعادة تركيب البنية بالإضافة إلى الوحدة النمطية بشكل فردي.

س. ماذا تعني رسالة الخطأ ٪OC_USD-SLOT18-2-RF_CRC: OC2 استلم الحزم بخطأ CRC من MOD 6 عبر XBAR slot 5/inst 1؟

أ. تشير هذه الأخطاء إلى أن محرك الأخطبوط استلم إطارات فشلت في التحقق من خطأ CRC. قد يرجع هذا إلى أسباب متعددة. على سبيل المثال:

- مشكلات الأجهزة:

- ارتباطات تالفة

- مشاكل لوحة التوصيل الخلفية

- خسائر المزامنة

- مشاكل في الجلوس

- مشكلات البرامج:

- FPGA قديم

- الإطارات التي تمت إعادة توجيهها إلى عنصر التحكم في الشبكة (LC) غير قادرة على فهمها

س. كيف يمكنني التحقق من حالات إسقاط الحزمة على محول Nexus 7000؟

أ. دققت ال Rx Pause وTailDrop مجال من الإنتاج من العرض قارن {/}وأبديت جهاز داخلي خطأ وحدة نمطية لوحدة نمطية مع هذا ميناء.

على سبيل المثال:

Nexus7K#show interface e7/25

Ethernet7/25 is up

!--- Output suppressed

input rate 1.54 Kbps, 2 pps; output rate 6.29 Mbps, 3.66 Kpps

RX

156464190 unicast packets  0 multicast packets  585 broadcast packets

156464775 input packets  11172338513 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression packets

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

7798999 Rx pause

TX

6365127464 unicast packets  6240536 multicast packets  2290164 broadcast packets

6373658164 output packets  8294188005962 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble

0 Tx pause

تشير التوقفات في E7/25 إلى أن الخادم يواجه صعوبة في مواكبة مقدار حركة المرور المرسلة إليه.

Nexus7k#show hardware internal erroe module 2 | include

r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3

37936 r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3                  0000000199022704   2 -

37938 r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3                  0000000199942292   4 -

37941 r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3                  0000000199002223   5 -

37941 r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3                  0000000174798985   17 -

هذا يشير إلى أن مقدار حركة المرور التي تم إرسالها إلى هذا الجهاز كان أكبر من أن تقوم الواجهة نفسها بنقلها. بما أن كل قارن كان شكلت كشنطة يسمح كل VLANs و multicast/broadcast حركة مرور counters كان منخفض، هو يظهر هناك كثير من unicast يفيض أن قد يكون سبب قطرات ل هذا قارن.

معلومات ذات صلة

- سلسلة مبدلات Cisco Nexus 7000: صفحة الدعم

- قناة الموصلات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems