المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تدفق حركة مرور البث الأحادي والتخزين المؤقت

تدفق حركة مرور البث المتعدد والتخزين المؤقت

ما الذي يسبب مرتجعات الإدخال؟

سيناريوهات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

سينيسيريو 1. يتم تجاهل الإدخال

الخطوة 1. تحديد المنافذ التي تحتوي على بطاقات إدخال مرتجلة

الخطوة 2. تعريف ASIC

الخطوة 3. التعرف على منفذ الخروج المحتقن

سينيسيريو 2. يتم تجاهل الإدخال باستخدام HOLB

تخفيف HOLB: تمكين حد VOQ

تخفيف HOLB: تصنيف حركة المرور

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء الإدخال المرتجعة وإصلاحها على محولات Cisco Nexus 5600/6000 Series Switches.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة الأساسية من cisco Nexus 6000 sery تشكيل.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Nexus 6001

- 7.1(3)N1(1)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

Input Discards هي مؤشر على زيادة الاشتراك بمنفذ مخرج. هو أيضا يعني أن أنت على الأرجح إسقاط حركة مرور unicast على أن ميناء خاص. تساعدك هذه المقالة على فهم كيفية تخزين حركة مرور البث الأحادي والبث المتعدد مؤقتا على هذا النظام الأساسي وكيف يمكن أن تحدث عمليات رفض الإدخال مع خطوات التخفيف.

تدفق حركة مرور البث الأحادي والتخزين المؤقت

انتظرت حركة مرور unicast في مخرج مصد بركة أولا وبعد ذلك مدخل مصد بعد عمل مخرج قائمة انتظار ممتلئة كما هو موضح في الصورة.

هناك 16 ميجابايت مدخل يشارك مصد و 9 ميجابايت مخرج يشارك مصد. تتم مشاركة المخازن المؤقتة بين 12 منفذ 10 gig أو 3 منافذ 40 gig. المخزن المؤقت المشترك جيد لامتصاص الاندفاع.

فيما يلي وصف بصري لتخصيص الذاكرة لمرجع (BigSur هو اسم ASIC/Unified Port Controller) كما هو موضح في الصورة.

تدفق حركة مرور البث المتعدد والتخزين المؤقت

- يتم تخزين حزم البث المتعدد مؤقتا وإسقاطها عند الخروج

- إسقاط حزمة البث المتعدد القريبة من نقطة الازدحام لتجنب رئيس حظر الخط (HOLB)

- الاحتفاظ ببنية بدون فقدان للبث الأحادي كما هو موضح في الصورة.

في معظم الحالات، يكون إسقاط المخرج دائما بسبب البث المتعدد/البث/حركة مرور البث الأحادي غير المعروفة.

ما الذي يسبب مرتجعات الإدخال؟

ميناء مخرج محتقن يسبب مخرج مخزن in order to ملئ أولا وبعد ذلك يسبب الضغط الخلفي على المدخل. هذا فقط ل unicast حركة مرور. بمجرد امتلاء المخازن المؤقتة للمدخل، يمكن أن تسقط حركة مرور على المدخل مما يؤدي إلى إدخال مرتجع.

هذا الشرح يكون بمستوى عالي جدا وسهل الهضم بس فيه كمان اشوية خاصة لما بتشوف أختلاف درجة الزحام والطوابير ووو. هناك مفهوم قائمة انتظار الإخراج الظاهري (VOQ) والذي يتم إستخدامه بشكل متكرر على النظام الأساسي Nexus. VOQ هو تخصيص المخازن المؤقتة للمدخل لكل IEEE 802.1p فئة الخدمة (CoS) لكل منفذ مخرج. إذا هناك 8 VOQ لكل منفذ مخرج.

يقع الازدحام على واحد مخرج ميناء في واحد جيب تمام أخيرا إلى الازدحام من يماثل VOQ على المدخل ميناء. بمجرد الوصول إلى الحد المسموح به، يتم إسقاط حركة المرور. ومع ذلك، فإنه لا يؤثر على حركة المرور الموجهة إلى واجهات CoS أخرى أو غيرها من واجهات الخروج، وبالتالي تجنب HOLB، الذي قد يتسبب بخلاف ذلك في انتشار الازدحام. الحركة مرور يتدفق من المدخل إلى مخرج ميناء ومختلف الكتل في عرض كما هو موضح في الصورة.

سيناريوهات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

سينيسيريو 1. يتم تجاهل الإدخال

إعداد المختبر:

تسجيل حركة مرور بمعدل الخط e1/3 والاشتراك الزائد المحتمل:

nexus6001# sh int e1/3

Ethernet1/3 is up

Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 002a.6a56.7a8a (bia 002a.6a56.7a8a)

Description: spirent 4/11

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit,, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 251/255, rxload 25/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 1000 Mb/s

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Last link flapped 11:39:20

Last clearing of "show interface" counters 00:00:15

0 interface resets

30 seconds input rate 98683696 bits/sec, 8223 packets/sec

30 seconds output rate 986853640 bits/sec, 82019 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 98.68 Mbps, 8.22 Kpps; output rate 986.85 Mbps, 82.01 Kpps

RX

124003 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

124003 input packets  186004500 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

1236745 unicast packets  9 multicast packets  0 broadcast packets

1236754 output packets  1860065401 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

0 Tx pause

nexus6001# sh int e1/4

Ethernet1/4 is up

Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 002a.6a56.7a8b (bia 002a.6a56.7a8b)

Description: spirent 4/12

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit,, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 25/255, rxload 251/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is access

full-duplex, 1000 Mb/s

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Last link flapped 10:53:31

Last clearing of "show interface" counters 00:00:04

0 interface resets

30 seconds input rate 986840376 bits/sec, 82236 packets/sec

30 seconds output rate 98421072 bits/sec, 8223 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 986.84 Mbps, 82.23 Kpps; output rate 98.42 Mbps, 8.22 Kpps

RX

326332 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

326332 input packets  489496500 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  863 input discard >>>>>>

0 Rx pause

TX

32633 unicast packets  2 multicast packets  0 broadcast packets

32635 output packets  48819096 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

0 Tx pause

في إعداد يحاكي كما هو هنا، أنت تعرف سبب الاشتراك الزائد ولكن في إعداد إنتاج حيث الحركة مرور مبرد ينفجر ومن الممكن أن يكون تحديا أن يحدد الزحام ميناء مخرج من خلال هذه الأوامر.

تساعدك الخطوات المسرودة هنا على التعرف على منافذ الخروج المكتظة.

الخطوة 1. تحديد المنافذ التي تحتوي على بطاقات إدخال مرتجلة

يتم تجاهل الإدخال على المنفذ E1/4:

nexus6001# sh int e1/4 | in i disc

0 input with dribble  3024 input discard

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

Statistics:

Pkts received over the port             : 9612480

Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

Pkts sent to the port                   : 961261

Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

الخطوة 2. تعريف ASIC

- ترجمة الواجهة إلى رقم ASIC الداخلي (UPC) من هذا الإخراج.

- عرفت المدخل ASIC id من المدخل ميناء id على أي أنت لاحظت قطرات.

nexus6001# sh hard internal bigsur all-ports

Bigsur Port Info:

Port     |asic|inst|inst|

name     |idx |slot|asic|eport|logi|flag|adm|opr|if_index|diag|ucVer

---------+----+----+----+-----+----+----+---+---+--------+----+-----

sup1     |0   |0   |0   | 0 - |48  |b3  |en |dn |15010000|pass| 0.00

sup0     |0   |0   |0   | 1 - |49  |b3  |en |dn |15020000|pass| 0.00

1gb1/1   |1   |0   |1   | 2 - |0   |b3  |en |up |1a000000|pass| 0.00

1gb1/2   |1   |0   |1   | 3 - |1   |b3  |en |up |1a001000|pass| 0.00

1gb1/3   |1   |0   |1   | 0 - |2   |b3  |en |up |1a002000|pass| 0.00

1gb1/4   |1** |0   |1   | 1 - |3   |b3  |en |up |1a003000|pass| 0.00 >>>>** is the asic number

1gb1/5   |1   |0   |1   | 6 - |4   |b3  |en |up |1a004000|pass| 0.00

1gb1/6   |1   |0   |1   | 7 - |5   |b3  |en |up |1a005000|pass| 0.00

1gb1/7   |1   |0   |1   | 4 - |6   |b3  |en |up |1a006000|pass| 0.00

1gb1/8   |1   |0   |1   | 5 - |7   |b3  |en |up |1a007000|pass| 0.00

1gb1/9   |1   |0   |1   |10 - |8   |b3  |en |up |1a008000|pass| 0.00

1gb1/10  |1   |0   |1   |11 - |9   |b3  |en |up |1a009000|pass| 0.00

1gb1/11  |1   |0   |1   | 8 - |10  |b3  |en |up |1a00a000|pass| 0.00

xgb1/12  |1   |0   |1   | 9 - |11  |b3  |en |dn |1a00b000|pass| 0.00

xgb1/13  |2   |0   |2   | 2 - |12  |b3  |en |dn |1a00c000|pass| 0.00

xgb1/14  |2   |0   |2   | 3 - |13  |b3  |en |dn |1a00d000|pass| 0.00

xgb1/15  |2   |0   |2   | 0 - |14  |b3  |en |dn |1a00e000|pass| 0.00

xgb1/16  |2   |0   |2   | 1 - |15  |b3  |en |dn |1a00f000|pass| 0.00

xgb1/17  |2   |0   |2   | 6 - |16  |b3  |en |dn |1a010000|pass| 0.00

xgb1/18  |2   |0   |2   | 7 - |17  |b3  |en |dn |1a011000|pass| 0.00

xgb1/19  |2   |0   |2   | 4 - |18  |b3  |en |dn |1a012000|pass| 0.00

xgb1/20  |2   |0   |2   | 5 - |19  |b3  |en |dn |1a013000|pass| 0.00

xgb1/21  |2   |0   |2   |10 - |20  |b3  |en |dn |1a014000|pass| 0.00

xgb1/22  |2   |0   |2   |11 - |21  |b3  |en |dn |1a015000|pass| 0.00

xgb1/23  |2   |0   |2   | 8 - |22  |b3  |en |dn |1a016000|pass| 0.00

xgb1/24  |2   |0   |2   | 9 - |23  |b3  |en |dn |1a017000|pass| 0.00

xgb1/25  |3   |0   |3   | 2 - |24  |b3  |en |dn |1a018000|pass| 0.00

xgb1/26  |3   |0   |3   | 3 - |25  |b3  |en |dn |1a019000|pass| 0.00

xgb1/27  |3   |0   |3   | 0 - |26  |b3  |en |dn |1a01a000|pass| 0.00

xgb1/28  |3   |0   |3   | 1 - |27  |b3  |en |dn |1a01b000|pass| 0.00

xgb1/29  |3   |0   |3   | 6 - |28  |b3  |en |dn |1a01c000|pass| 0.00

xgb1/30  |3   |0   |3   | 7 - |29  |b3  |en |dn |1a01d000|pass| 0.00

xgb1/31  |3   |0   |3   | 4 - |30  |b3  |en |dn |1a01e000|pass| 0.00

xgb1/32  |3   |0   |3   | 5 - |31  |b3  |en |dn |1a01f000|pass| 0.00

xgb1/33  |3   |0   |3   |10 - |32  |b3  |en |dn |1a020000|pass| 0.00

xgb1/34  |3   |0   |3   |11 - |33  |b3  |en |dn |1a021000|pass| 0.00

xgb1/35  |3   |0   |3   | 8 - |34  |b3  |en |dn |1a022000|pass| 0.00

xgb1/36  |3   |0   |3   | 9 - |35  |b3  |en |dn |1a023000|pass| 0.00

xgb1/37  |4   |0   |4   | 2 - |36  |b3  |en |dn |1a024000|pass| 0.00

xgb1/38  |4   |0   |4   | 3 - |37  |b3  |en |dn |1a025000|pass| 0.00

xgb1/39  |4   |0   |4   | 0 - |38  |b3  |en |dn |1a026000|pass| 0.00

xgb1/40  |4   |0   |4   | 1 - |39  |b3  |en |dn |1a027000|pass| 0.00

xgb1/41  |4   |0   |4   | 6 - |40  |b3  |en |dn |1a028000|pass| 0.00

xgb1/42  |4   |0   |4   | 7 - |41  |b3  |en |dn |1a029000|pass| 0.00

xgb1/43  |4   |0   |4   | 4 - |42  |b3  |en |dn |1a02a000|pass| 0.00

xgb1/44  |4   |0   |4   | 5 - |43  |b3  |en |dn |1a02b000|pass| 0.00

xgb1/45  |4   |0   |4   |10 - |44  |b3  |en |dn |1a02c000|pass| 0.00

xgb1/46  |4   |0   |4   |11 - |45  |b3  |en |dn |1a02d000|pass| 0.00

xgb1/47  |4   |0   |4   | 8 - |46  |b3  |en |dn |1a02e000|pass| 0.00

xgb1/48  |4   |0   |4   | 9 - |47  |b3  |en |dn |1a02f000|pass| 0.00

40gb2/1  |5   |1   |0   | 2 - |0   |b3  |dis|dn |1a0f0000|pass| 0.00

40gb2/2  |5   |1   |0   | 1 - |1   |b3  |dis|dn |1a0f1000|pass| 0.00

40gb2/3  |6   |1   |1   | 2 - |2   |b3  |dis|dn |1a0f2000|pass| 0.00

40gb2/4  |6   |1   |1   | 1 - |3   |b3  |dis|dn |1a0f3000|pass| 0.00

Done.

الخطوة 3. التعرف على منفذ الخروج المحتقن

- تعرف على منفذ المخرج المكتظ باستخدام عدادات VOQ.

- أستخدم رقم ASIC في العدادات voq asic-num لمعرفة منفذ المخرج الذي يساهم تجاه عمليات الإسقاط.

nexus6001# sh plat soft qd info counters voq asic-num 1

+----------+------------------------------+------------------------+-----------+

|      port|                      TRANSMIT|               TAIL DROP|  HEAD DROP|

+----------+------------------------------+------------------------+-----------+

Eth1/3

QUEUE-3                       3222876464                  8545008           0

Eth1/4

QUEUE-3                        323451170                        0           0

Eth1/6

QUEUE-3                           871362                        0           0

SUP_HI

QUEUE-0                             2041                        0           0

+----------+------------------------------+------------------------+-----------+

سينيسيريو 2. يتم تجاهل الإدخال باستخدام HOLB

إعداد المختبر:

كل ميناء في VLAN 100.

يمكنك أن ترى بطاقات الإدخال المرتجعة على كل من E1/4 و E1/1 والتي تعتمد على معدل حركة المرور على واجهات الدخول إلى 1/3.

nexus6001# sh int e1/4 | in discard|rate

30 seconds input rate 592103840 bits/sec, 49341 packets/sec

30 seconds output rate 166412120 bits/sec, 13863 packets/sec

input rate 592.10 Mbps, 49.34 Kpps; output rate 834.82 Mbps, 69.55 Kpps

0 input with dribble  15245 input discard

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

nexus6001# sh int e1/1 | in discard|rate

30 seconds input rate 986839872 bits/sec, 82236 packets/sec

30 seconds output rate 99790992 bits/sec, 8310 packets/sec

input rate 986.84 Mbps, 82.23 Kpps; output rate 500.88 Mbps, 41.73 Kpps

0 input with dribble  110632 input discard

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

باستخدام نفس العملية الموثقة ل Scenerio 1. أنت يستطيع وجدت المخرج يحتقن ميناء.

nexus6001# sh plat so qd info counters voq asic-num 1 <snip>

+----------+------------------------------+------------------------+-----------+

|      port|                      TRANSMIT|               TAIL DROP|  HEAD DROP|

+----------+------------------------------+------------------------+-----------+

Eth1/3

QUEUE-3                       3893719464                164782171           0

التدفق الذي يجب أن يتأثر هو 10.10.10.50. يجب أن يكون التدفق بين 10.10.10.101 و 10.10.10.102 نظيفا.

بيد أن هذا ليس هو الحال. يعجز أو يبطئ مخرج ميناء يستطيع سببت كل مصد على one or much مدخل ميناء أن يرسل حركة مرور إلى المخرج ميناء أن يكون إستنفدت أي بالتالي يؤثر كل حركة مرور على هذا مدخل ميناء. هذه هي مشكلة "هولب" التقليدية.

تظهر مولدات المرور المتدفقة أنه تم إسقاط التدفقات. أرقام المنافذ هي أرقام منافذ إضافية كما هو موضح في الصورة.

تخفيف HOLB: تمكين حد VOQ

لتجنب هذا السيناريو، يمكن تكوين VOQs (فقط لحركة مرور البث الأحادي) باستخدام حد مجموعة.

nexus6001(config)# hard unicast voq-limit

بعد التكوين، لا تتأثر التدفقات نحو المنافذ غير المكتظة.

تظهر طريقة عرض مولد حركة المرور بعد تكوين حد الصوت (VOQ) كما هو موضح في الصورة.

على الرغم من أن هذا التكوين يوضح ميزة واضحة لمنع حالات السقوط بسبب HOLB. لماذا هذا ليس التكوين الافتراضي؟

وعادة، يمكن أن تنفجر حركة المرور في بيئة الإنتاج في طبيعتها. من خلال تعطيل حد VOQ، يمكنك السماح للمخزن المؤقت للمدخل بامتصاص اندفاع محدود لحركة المرور دون الحاجة إلى إسقاطه.

ما لم يتطلب الوضع الحاجة إلى تمكين حد VOQ، يوصى باستخدام الإعداد الافتراضي الذي يعني تركه معطلا.

تخفيف HOLB: تصنيف حركة المرور

هناك طريقة أخرى لتخفيف HOLB باستخدام تكوين جودة الخدمة. بما أن المرتجع في المدخل يؤثر فقط على VOQ معين والذي يكون بدوره فئة معينة لجودة الخدمة، يمكنك تعيين حركة المرور المتأثرة إلى منفذ غير مزدحم إلى مجموعة مختلفة لجودة الخدمة. من هذا المخرج، يؤثر المخرج المرتجع على الفئة 0 من جودة الخدمة.

nexus6001# sh queuing int e1/4

Ethernet1/4 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

qos-group 0 >>>> Drops in QOS 0

q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

Statistics:

Pkts received over the port             : 9612480

Ucast pkts sent to the cross-bar        : 9587016

Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

Ucast pkts received from the cross-bar  : 961249

Pkts sent to the port                   : 961261

Pkts discarded on ingress               : 3024 >>>>>>

Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

يحدد التكوين هنا حركة مرور بيانات مهمة إلى QoS-Group 2.

1. تحديد قائمة التحكم في الوصول (ACL) لحركة المرور التي يجب عدم إسقاطها. الهدف هو تصنيف حركة المرور هذه إلى مجموعة مختلفة من جودة الخدمة بحيث لا تتأثر.

ip access-list SINGLEFLOW

statistics per-entry

10 permit ip 10.10.10.101/32 10.10.10.102/32

2. تصنيف جودة الخدمة:

class-map type qos match-all FIX_AFFECTED_FLOW

match access-group name SINGLEFLOW

policy-map type qos QOS_POLICY_FIX_AFFECTED_FLOW

class FIX_AFFECTED_FLOW

set qos-group 2

3. تكوين جودة الخدمة للشبكة:

class-map type network-qos QOSGRP2

match qos-group 2

policy-map type network-qos NQOS-GRP2

class type network-qos QOSGRP2

class type network-qos class-default

4. تطبيق السياسات المختلفة. QoS الشبكة على مستوى النظام بينما يمكن تطبيق سياسة التصنيف على واجهة واحدة.

system qos

service-policy type network-qos NQOS-GRP2

interface Ethernet1/1

service-policy type qos input QOS_POLICY_FIX_AFFECTED_FLOW

5. لا يتم ملاحظة حالات السقوط في الفئة الثانية من QoS:

nexus6001(config-if)# sh queuing int e1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

2       WRR              0

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

Statistics:

Pkts received over the port             : 525111

Ucast pkts sent to the cross-bar        : 327510

Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

Pkts sent to the port                   : 0

Pkts discarded on ingress               : 197868 >>>>

Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

qos-group 2

q-size: 100160, q-size-40g: 100160, HW MTU: 1500 (1500 configured)

drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

Statistics:

Pkts received over the port             : 131413

Ucast pkts sent to the cross-bar        : 132096

Mcast pkts sent to the cross-bar        : 0

Ucast pkts received from the cross-bar  : 0

Pkts sent to the port                   : 0

Pkts discarded on ingress               : 0 >>> No Drops

Per-priority-pause status               : Rx (Inactive), Tx (Inactive)

معلومات ذات صلة

- مثال تكوين جودة خدمة المحولات من السلسلة Nexus 6000

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems