المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

Nexus 5596

صفيف التخزين

القرار

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إنشاء مناطق على محولات التخزين لخوادم UCS في وضع Intersight المدار (IMM) يدويا.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- كيفية تكوين التمهيد من شبكة منطقة التخزين (BFS) في IMM.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- UCS X210 M6 5.2(0.230092)

- الارتباطات النسيجية UCS 6536 (Fi) 4.2(3c)

- Nexus 5596

- صفيف التخزين الصافي FA-X20R2

- Intersight Managed Mode SAAs

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يفترض هذا المستند أنه قد تم تكوين التمهيد من شبكة منطقة التخزين (BFS) بالفعل على الخادم في Intersight. ارجع إلى تكوين التمهيد من شبكة منطقة التخزين (SAN) في وضع Intersight المدار .

يمكن أن تختلف الطرز المحددة المستخدمة في هذا الدليل عن بيئتك، ولكن الأساسيات الأساسية هي نفسها بغض النظر عن محول التخزين وصفيف التخزين المستخدم وقابل للنقل. يوصى دائما بإجراء عمليات نسخ إحتياطي لبيئتك قبل إجراء أي تغييرات.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين منطقة على محول التخزين يدويا بسبب تغيير حديث في سلوك بطاقة الواجهة الظاهرية (VIC) المشار إليه في معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwh56134. تاريخيا، كان المستخدمون قادرين على إستخدام أدوات مثل Data Center Network Manager (DCNM) لاصطياد أجهزة بدء UCS عند تسجيل الدخول إلى البنية، ثم تعيين ذلك تلقائيا إلى رقم الوحدة المنطقي (LUN) على صفيف تخزين. ومع ذلك، الآن إذا لم يتم تعيين LUN إلى البادئ عند تسجيل دخول البادئ، فإنه يقوم بتسجيل الخروج بعد بضع ثوان ولا يسمح للمستخدمين بتنفيذ التكوين التلقائي.

تأكد من أن لديك هذه المتطلبات قبل محاولة هذا التكوين:

- معرف شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN) (في حالة إستخدام محول وحدة تخزين Cisco)

- اسم المنفذ العالمي (WWPN) من البادئين والأهداف

- التعرف على المناطق النشطة حاليا

تكون شبكات WPN و vSAN والمناطق المستخدمة في المستند من شبكة معملية وليست ممثلة لما يجب إستخدامه في بيئتك.

vSAN هو بروتوكول خاص من Cisco، واعتمادا على محول التخزين قيد الاستخدام، يمكن تسمية القيمة بشيء مختلف أو لا يمكن أن تكون موجودة على الإطلاق. لمزيد من المعلومات حول شبكات VSAN، ارجع إلى حول شبكات VSAN.

تتوافق شبكات WPN الخاصة بالمنشئ مع ما تم تكوينه على الخادم في تكوين BFS. يمكن العثور عليها من خلال التنقل إلى ملف تعريف الخادم الخاص بالخادم الذي تريد ضبطه وتحديد المخزون (1) وتوسيع مهايئات الشبكة، واختيار مهايئ الشبكة (2) لديك، وأخيرا تحديد الواجهات (3).

تحت واجهات HBA هي شبكات WPN الخاصة بالمنشئ.

موقع WPN في IMM

تتوافق شبكات WPN الهدف مع شبكات WPN الخاصة بالمنفذ الخاصة بصفيف التخزين. يختلف الموقع باختلاف صفيف التخزين.

التكوين

Nexus 5596

قبل بدء أي تكوين، يمكنك إجراء نسخ إحتياطي ل zoneset الجاري تشغيله حاليا على كل محول تخزين (إذا كان هناك العديد قيد الاستخدام).

عند تعلم معلومات تقسيم المناطق من دمج المنطقة، فإن المعلومات التي تم التعرف عليها ليست جزءا من التكوين الجاري تشغيله. فقط عندما Zone copy active-zoneset full-zoneset vsanXيتم إصدار الأمر هل يتم دمج المعلومات التي تم تعلمها في التكوين الجاري تشغيله. وهذا مفتاح لأنه عندما يتم بدء دمج منطقة بواسطة إرتباط بروتوكول الارتباط بين المحولات الموسع (EISL) جديد أو تنشيط منطقة معينة، يتم تجاهل جزء المنطقة من قبل المحول الآخر ويتم إعتبار معلومات منطقة الأعضاء معلومات موضوعية. راجع سلوك دمج المنطقة عندما يكون هناك محولان MDS لهما أسماء Zoneset نشطة مختلفة يتم الاتصال بها للحصول على مزيد من المعلومات.

A Side:

5596-A# zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 1010

WARNING: This command may overwrite common zones in the full zoneset. Do you want to continue? (y/n) [n] y

B Side:

5596-B# zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 1011

WARNING: This command may overwrite common zones in the full zoneset. Do you want to continue? (y/n) [n] y

وبعد ذلك، أدخل وضع التكوين واحدا من محولات التخزين.

A Side:

5596-A(config)# config t

B Side:

5596-B(config)# config t

ثم قم بإنشاء المنطقة الجديدة.

A Side:

5596-A(config)# zone name joshufer-htz vsan 1010

B Side:

5596-B(config)# zone name joshufer-htz vsan 1011

بمجرد إنشاء المناطق، تحتاج إلى إضافة شبكات WPN الخاصة بالمنشئ (الخادم) والهدف (صفيف التخزين) إلى المناطق.

في هذا المثال، هناك هدف واحد والبادئ على كل من الجانب A و B. إذا كانت شبكتك بها مسارات جانبية متعددة، فيجب إضافة شبكات WWPN المقابلة إلى هذه المناطق أيضا.

A Side:

5596-A(config-zone)# member pwwn 52:00:00:00:00:00:00:00 (This should be your storage array target WWPN's)

5596-A(config-zone)# member pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77 (This should be your server's WWPN's)

B Side:

5596-B(config-zone)# member pwwn 53:00:00:00:00:00:00:00 (This should be your storage array target WWPN's)

5596-B(config-zone)# member pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:78 (This should be your server's WWPN's)

مع إضافة شبكات WPN إلى المناطق الجديدة، تحتاج إلى البحث عن المناطق النشطة لإضافة المناطق التي تم إنشاؤها حديثا إليها.

A Side:

5596-A(config)# show zoneset active vsan 1010 | i zoneset

zoneset name pure-1010 vsan 1010

B Side:

5596-B(config)# show zoneset active vsan 1011 | i zoneset

zoneset name pure-1011 vsan 1011

والآن حان الوقت لإضافة المناطق الجديدة إلى المنطقة النشطة.

A Side:

5596-A(config-zone)# zoneset name pure-1010 vsan 1010

5596-A(config-zoneset)# member joshufer-htz

B Side:

5596-B(config-zone)# zoneset name pure-1011 vsan 1011

5596-B(config-zoneset)# member joshufer-htz

وبعد ذلك حان الوقت لتنشيط الزونسيت مع إضافة المناطق الجديدة.

A Side:

5596-A(config-zoneset)# zoneset activate name pure-1010 vsan 1010

Zoneset activation initiated. check zone status

B Side:

5596-B(config-zoneset)# zoneset activate name pure-1011 vsan 1011

Zoneset activation initiated. check zone status

أخيرا، تحقق من المنطقة النشطة وتأكد من إضافة منطقتك الجديدة. يعرض هذا الأمر جميع المناطق التي تم تكوينها في zoneset. وعادة ما تكون أحدث الأعضاء في أسفل القائمة.

A Side:

5596-A(config)# show zoneset active vsan 1010

zoneset name pure-1010 vsan 1010

{Cut for brevity}

zone name joshufer-htz vsan 1010

* fcid 0xaf0040 [pwwn 52:00:00:00:00:00:00:00] [pure_ct0_fc8]

* fcid 0x390081 [pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77]

B Side:

5596-B(config)# show zoneset active vsan 1011

zoneset name pure-1011 vsan 1011

{Cut for brevity}

zone name joshufer-htz vsan 1011

* fcid 0xbf0040 [pwwn 53:00:00:00:00:00:00:00] [pure_ct1_fc8]

* fcid 0x390082 [pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77]

تعني * (علامة نجمية) بجوار أي شبكة WPN محددة أنه تم تسجيل الدخول إلى البنية. هذا يسمى فلوجي. توضح المخرجات أن MDS لها إرتباط بينها وبين UCS وكذلك بينها وبين صفيف التخزين.

صفيف التخزين

من منظور صفيف وحدات التخزين، تحتاج إلى تنفيذ ميزة إخفاء وحدة LUN حتى يمكن لصفيف وحدات التخزين تعيين وحدة LUN إلى أجهزة البدء.

تختلف هذه العملية باختلاف الشركة المصنعة لصفيف وحدات التخزين لديك، ومن المستحسن مراجعة الوثائق الخاصة بهم حول كيفية تضمين قناع وحدة التخزين (LUN) على الأجهزة الخاصة بك.

وبشكل عام، تتضمن عملية تقنيع LUN إنشاء LUN/مشاركة التخزين، وتعيينها معرف LUN (الذي يتوافق مع ما تم تكوينه على سياسة التمهيد)، وتعيين Initiator WPN لخادم UCS.

إذا لم يتم قناع LUN إلى WPN للبادئ بعد عملية FLOGI ناجحة على MDS، يقوم المنشئ بتسجيل الخروج.

القرار

بعد العمل من خلال الخطوات الواردة هنا، يتوفر لديك اتصال شبكة تخزين (SAN) كامل بين خادم UCS ومحول التخزين وصفيف التخزين.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco