المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

طلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الرسم التخطيطي للشبكة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو 1: إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد عند تمكين FP على إرتباط نظير vPC

السيناريو 2: موازنة حمل البث المتعدد داخل قناة المنفذ

الحل

أوامر UseUl

معلومات ذات صلة

العيوب المعروفة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى ميناء-channel موازنة التحميل في Nexus 5000 مفتاح مع multicast حركة مرور.

تمت المساهمة بواسطة سيفاكومار سوكومار، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

طلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- يدعم Cisco Nexus 5672UP والموجه e.g ASR البث المتعدد

- الفهم الأساسي لتقنية قناة المنفذ الظاهري (vPC) والمسار الثابت (FP) والمتعدد (MC)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

multicast لا توزع حركة مرور بالتساوي بين ميناء-channels as خطوة ضمن ميناء-channel.

الرسم التخطيطي للشبكة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو 1: إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد عند تمكين FP على إرتباط نظير vPC

عند إنشاء مسار يعمل فقط بين إرتباط vPC، فإن حركة مرور البث المتعدد من إجتياز المضيف عبر إرتباط النظير إلى موجه البث

إذا تم تعطيل FabricPath (على VPC PL)، فسيتم توزيع حركة مرور بيانات MC عبر قنوات المنفذ إلى L3 GW (ASR) ولا تنقل vPC PL.

سيناريو 2: موازنة حمل البث المتعدد داخل قناة المنفذ

حركة المرور لا تتوازن مع الأحمال بالتساوي وتستخدم دائما إرتباطا واحدا داخل قناة منفذ.

Port-channel 15 مجموعة ETH 1/1 و ETH 1/8

394(config-if)# sh int port-c 15 | i pps

input rate 248 bps, 0 pps; output rate 301.67 Mbps, 377.54 Kpps

input rate 248 bps, 0 pps; output rate 301.67 Mbps, 377.54 Kpps

394(config-if)# sh int eth 1/8 | i pps

input rate 168 bps, 0 pps; output rate 280.01 Mbps, 145.79 Kpps

394(config-if)# sh int eth 1/1 | i pps

input rate 80 bps, 0 pps; output rate 10.08 Mbps, 231.76 Kpps

الحل

عندما تكون حركة مرور MC التي تضرب SVI على Nexus على شبكة VLAN تم تمكين FP، قم بالتبديل عبر إحدى علامات إعادة توجيه MC (FTag). ارجع إلى الارتباط أدناه لمعرفة المزيد حول FTag.ونظرا لوجود واجهة FP واحدة فقط على المحول، أي إرتباط نظير vPC، تفضل شجرة FTag واجهة إرتباط النظير بمجرد دخول المحول.لا يمكن لحركة مرور البيانات الانتقال إلى واجهات الخادم (إلى الموجه) لأنها ليست واجهات FP التي تم تمكينها

show fabricpath isis topology summary

FabricPath IS-IS Topology Summary

Fabricpath IS-IS domain: default

MT-0

Configured interfaces: port-channel99

Max number of trees: 2 Number of trees supported: 2

Tree id: 1, ftag: 1, root system: 002a.6ab9.20c1, 3941

Tree id: 2, ftag: 2 [transit-traffic-only], root system: 002a.6ab6.9ac1, 3940

Ftag Proxy Root: 002a.6ab9.20c1

show fabricpath switch-id

Total Switch-ids: 4

=============================================================================

SWITCH-ID  SYSTEM-ID      FLAGS     STATE   STATIC EMULATED/ANYCAST

--------------+----------------+------------+-----------+--------------------

[E] 394    002a.6ab6.9ac1 Primary Confirmed No    Yes

394        002a.6ab9.20c1 Primary Confirmed No    Yes

* 3940     002a.6ab6.9ac1 Primary Confirmed Yes   No

3941       002a.6ab9.20c1 Primary Confirmed Yes   No

show fabricpath isis database detail | egrep "Hostname|Affinity|Numgraphs"

Hostname : 394 Length : 14

Affinity :

Nickname : 394 Numgraphs: 1 Graph-id: 1

Hostname : 395 Length : 14

Affinity :

Nickname : 394 Numgraphs: 1 Graph-id: 2

دققت إن يأتي ال MC حركة مرور مع مختلف src/dest ip/mac/port أن يجعل أمثل تجزئة يستعمل خوارزمية موازنة التحميل شكلت على المفتاح. شغلت أمر أعلاه أن يتحقق ما إذا هناك أي مشكلة مع قناة التحميل موازنة.

394(config-if)# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

+ 925      0000.0000.0a01    dynamic   0          F    F  3339.0.0

+ 925      0000.0000.0a4f    dynamic   0          F    F  3339.0.0

+ 925      0000.0000.0b11    dynamic   0          F    F  3339.0.0

+ 925      0000.0037.4e8d    dynamic   0          F    F  3339.0.0

* 925      002a.6a31.5f41    static    0          F    F  3339.0.0

394(config-if)# show int port-c 15 | i pps

input rate 248 bps, 0 pps; output rate 301.67 Mbps, 377.54 Kpps

394(config-if)# show int eth 1/8 | i pps

input rate 168 bps, 0 pps; output rate 175.60 Mbps, 145.79 Kpps

394(config-if)# sh int eth 1/1 | i pps

input rate 80 bps, 0 pps; output rate 126.08 Mbps, 231.76 Kpps

394(config-if)# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 15 vlan 925 src-ip 10.1.1.1 dst-ip 231.1.1.1 dst-mac 0100.5e01.0101 src-mac 0000.0037.4e8d

Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm on switch: source-dest-ip

crc_hash: 231 Polynomial: CRC10b        Outgoing port id  Ethernet1/8

Param(s) used to calculate load-balance:

seed: 0xe

vlan: 0x39d

dst-ip:   231.1.1.1

src-ip:   10.1.1.1

dst-mac:  0100.5e01.0101

394(config-if)# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 15 vlan 925 src-ip 10.1.1.2 dst-ip 231.1.1.2 dst-mac 0100.5e01.0102 src-mac 0000.0000.0a01

Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm on switch: source-dest-ip

crc_hash: 250 Polynomial: CRC10b Outgoing port id Ethernet1/1

Param(s) used to calculate load-balance:

seed: 0xe

vlan: 0x39d

dst-ip:   231.1.1.2

src-ip:   10.1.1.2

dst-mac:  0100.5e01.0102

src-mac:  0000.0000.0a01

أوامر UseUl

- show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel <num> vlan src-ip dst-ip dst-mac src-mac

- عرض تفاصيل قاعدة بيانات Fabricpath Isis | egrep "hostname|Affinity|NumberGraph"

- إظهار البث المتعدد ل RTM sdb داخلي للنظام

- عرض Fabricpath Isis Tree Multidestination 1

- show fabric path switchid

- عرض ملخص مخطط ISIS Fabricpath

معلومات ذات صلة

- http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-5000-series-switches/116303-technote-nexus-00.html

- http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-7000-series-switches/117297-technote-rpf-00.html

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x_chapter_0100.html#concept_1ADF06ED94EE493AB8C5906B65029F80

العيوب المعروفة

فضت Cisco Bug ID CSCvb13924 vPC+ multicast على peer-link بغض النظر عن الألفة

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCts7757      يعرض موازنة حمل أمر الشراء من المستوى الثالث واجهة غير صحيحة