المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

شبكة فعلية

طريقة عرض منطقية لشبكة منطقة التخزين (VSAN)

التكوينات

Nexus 5000

تكوين جودة الخدمة

برنامج UCS Manager

NetApp

التحقق من الصحة

تحقق من حالة واجهات VFC

التحقق من تسجيل دخول NetApp و UCS إلى البنية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الميزات التي تم تكوينها

تكوين شبكة VLAN وشبكة VSAN

الشجرة الممتدة وشبكات VLAN التي تعمل عبر شبكة إيثرنت (FCoE)

شبكات VLAN الخاصة بتقنية VPC و FCoE

حالة التحكم في تدفق الأولوية

عضوية شبكة منطقة التخزين (VSAN)

المشاكل المعروفة والمشتركة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يلخص هذا المستند تكوين محول Nexus 5000 في تكوين قناة منفذ ظاهري (VPC) إلى تخزين NetApp لتحقيق القناة الليفية عبر الإيثرنت (FCoE).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بنظام الحوسبة الموحدة (UCS) و Nexus 5000.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- 2x Nexus 5548 - يعمل بنظام التشغيل NXOS 5. 2. يطلق عليه BDSOL-N5548-05 و -06-.

- الموصلات الليفية البينية (FiS) ل 2x UCS 6248 - تشغل الإصدار 2.2 من البرنامج. يطلق عليها BDSOL-6248-03-، A و B.

- 2x NetApp 3220 - تشغل الإصدار 8.1. تسمى BDSOL-3220-01-، أ و ب.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تم إنشاء كافة المخططات في هذا المستند في السحب على موقع https://www.draw.io/ .

شبكة فعلية

ويقصد بهذا التكوين أن يكون مرجعا بسيطا. وهو يستخدم إرتباطات واحدة على الرغم من إمكانية توسيع قنوات المنافذ المذكورة بسهولة باستخدام إرتباطات إضافية لتوفير نطاق ترددي أكبر.

بين UCS FiS و Nexus 5000s هناك إرتباط واحد فقط على كل جانب.

كما يوجد إرتباط واحد مرتبط بالأجهزة الافتراضية (VPCs) المطابقة بين كل Nexus 5000 وكل NetApp.

طريقة عرض منطقية لشبكة منطقة التخزين (VSAN)

في هذه الحالة، يتم إستخدام شبكة VSAN 70 للجانب الأيسر من البنية وشبكة VSAN 80 للجانب الأيمن.

على التوالي، شبكات VLAN أرقام 970 و 980 هي شبكات VLAN التي تعمل بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

التكوينات

تتركز معظم تعقيدات هذا الإعداد على النظام الأساسي Nexus 5000. تكوين UCS و NetApp واضح جدا.

Nexus 5000

يحتوي هذا التكوين على العديد من أوجه التشابه مع تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) من Nexus 5000 NPIV مع مثال تكوين UCS المرفق بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) باستخدام NPV.

تمكين الميزات

على كل من Nexus 5000s:

feature npiv

feature fcoe

feature lacp

إنشاء شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN)

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70

bdsol-n5548-06

vsan database

vsan 80

إضافة شبكات VLAN جديدة لحمل حركة مرور تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت

bdsol-n5548-05

vlan 970

fcoe vsan 70

bdsol-n5548-06

vlan 980

fcoe vsan 80

تكوين الاتصال المادي

يتيح لك هذا النوع من التكوين الحصول على تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) وشبكة محلية ظاهرية (VLAN) أخرى يتم نقلها في خط اتصال واحد.

في هذه الحالة تحمل أجهزة VPCs شبكة VLAN رقم 3380، التي تم تكوينها كشبكة VLAN لنظام ملف الشبكة (NFS) على جانب NetApp كما هو موضح لاحقا.

تم أخذ التكوين من bdsol-n5548-05.

تكوين VPC إلى NetApp-B

interface Ethernet1/5

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 105 mode active

interface port-channel105

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 105

تكوين VPC إلى NetApp-A

interface Ethernet1/6

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 106 mode active

interface port-channel106

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 106

تكوين قناة المنفذ التي تؤدي إلى UCS

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 103 mode active

interface port-channel103

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

وينعكس هذا التكوين على محول bdsol-n5548-06. الفرق الوحيد هو أن شبكة VLAN 980 يتم نقلها في خطوط الاتصال وليس في 970.

إنشاء تكوين شبكة VSAN وربطه

الآن أن موصولية طبيعي يكون شكلت، ال حديثا يشكل قناة ليفية فعلي قارن (VFC) ينبغي كنت ربطت إلى الميناء قناة يخلق سابقا.

ملاحظة: يتعلق هذا التكوين ب UCS عندما يعمل في وضع المضيف الطرفي للبنية، وليس تحويل القناة الليفية (FC). عندما تقوم بتشغيل وضع تحويل FC على UCS الخاص بك، تذكر أن يغير وضع VFC من الوضع الافتراضي Trunking Fabric (TF) إلى Trunking E_Port (TE).

تكوين bdsol-n5548-05 إلى NetApp

interface vfc105

bind interface port-channel105

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

interface vfc106

bind interface port-channel106

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

تكوين BDSOL-n5548-05 FCoE إلى UCS

interface vfc103

bind interface port-channel103

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

وكما هو مذكور في مقدمة هذا المستند، يصف هذا التكوين إرتباطا واحدا في قناة المنفذ بين UCS ومحولات Nexus. يتم إستخدامه كمرجع فقط ويمكن توسيعه إلى إرتباطات إضافية.

ينعكس التكوين السابق على bdsol-n5548-06. التغيير الوحيد هو إستخدام شبكة VSAN 80 بدلا من شبكة VSAN 70.

قناة منفذ إرتباط النظير

في هذا التكوين، يحتوي كل جانب من البنية على شبكة VLAN واحدة فقط بتقنية FCoE. لا يجب توصيل شبكات VLAN هذه بين Nexus 5000s.

واستنادا إلى معايير التكوين وأفضل الممارسات، يمكن إكمال ذلك من خلال:

- لا توجد تغييرات إضافية - نظرا لأنه لا يتم إنشاء شبكات VLAN على كل من Nexus 5000s، لا يمكن تتبعها. سترى شبكات VLAN هذه ضمن "VLANs handicapé على خط الاتصال".

- أزلت VLANs من الشنطة عبر ال switchport شنطة يسمح vlan except أمر.

- أذكر بشكل صريح شبكات VLAN المسموح بها - لا تذكر شبكات VLAN الخاصة بتقنية FCoE.

أضفت ال VFCs إلى ال VSAN قاعدة معطيات

ال VFCs يشكل حديثا أضفت إلى VSAN قاعدة معطيات.

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70 interface vfc103

vsan 70 interface vfc105

vsan 70 interface vfc106

bdsol-n5548-06

vsan database

vsan 80 interface vfc103

vsan 80 interface vfc105

vsan 80 interface vfc106

تكوين جودة الخدمة

يحتفظ هذا التكوين بملف تعريف بسيط جدا لجودة الخدمة، ويقصد به كمرجع.

من أجل تمكين التحكم في التدفق ذي الأولوية (PFC)، والذي يسمح بالإرسال الأقل خسارة والذي يكون ضروريا للقنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)، يلزم تطابق تكوين جودة الخدمة.

في هذه الحالة يتم إستخدام فئتين فقط. واحد للقنوات الليفية/تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت وواحد لحركة مرور البيانات عبر بروتوكول نظام ملفات الشبكة (NFS) التي تتيح إطارات ضخمة.

bdsol-n5548-05# show running-config ipqos

class-map type qos class-fcoe

class-map type queuing class-fcoe

match qos-group 1

class-map type network-qos class-fcoe

match qos-group 1

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-fcoe

pause no-drop

mtu 2158

class type network-qos class-default

mtu 9216

multicast-optimize

system qos

service-policy type network-qos jumbo

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

برنامج UCS Manager

يمكن العثور على دليل خطوة بخطوة يوضح لك كيفية إعداد وصلات FCoE في مثال تكوين وصلات UCS FCoE.

وكما ذكرنا من قبل، في هذا المثال، سيتم إستخدام إرتباط واحد فقط، ولكن يمكن توسيع هذا التكوين إلى إرتباطات متعددة في قناة منفذ.

تكوين قناة المنفذ

يوضح المثال السابق وجهة نظر UCS. يحتوي كل جانب من البنية على قناة منفذ، الرقم 2، استنادا إلى منفذ إيثرنت 1/21.

في هذا المثال، شبكات VSAN الوحيدة الموجودة هي 70 و 80، لذلك يمكن افتراض أنها تلك التي تم اقتطاعها بأمان.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

4048                      1                Operational

interface Ethernet1/21

description UF: UnifiedUplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

udld disable

channel-group 2 mode active

no shutdown

interface port-channel2

description UF: UnifiedUplink

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

pinning border

speed 10000

يتم توصيل VLAN 970 عبر قناة المنفذ 2.

تكوين جودة الخدمة

وكما ذكرنا، في تكوين جودة الخدمة (QoS) على Nexus 5000، يسمح تكوين جودة الخدمة الشاملة ل PFC بالعمل.

في مثال بيئة المعمل هذا، يتم تمكين فئتين فقط. الفئة الافتراضية التي تحمل إطارات كبيرة (MTU 9216) وفئة القنوات الليفية.

يتطابق هذا مع ما تم تكوينه على جانب Nexus في الخطوات السابقة. توجد فئات أخرى، ولكن لم يتم تمكينها.

NetApp

في هذا المثال، يعمل NetApp في الوضع 7.

يمكن العثور على دليل مفصل خطوة بخطوة حول كيفية إعداد جانب NetApp في دليل نشر وحدات تخزين NetApp.

الترخيص

يجب أن يكون ترخيص FCP (FC/FCoE) موجودا على الأقل لتمكين FCoE من العمل.

التكوين

لا يلزم إضافة شبكات VLAN التي تعمل عبر شبكة إيثرنت (FCoE) إلى أي مكان على NetApp. سيتم اكتشافها في مرحلة اكتشاف شبكة VLAN من تفاوض تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

وكما ذكر سابقا، يتم التعامل مع NFS أثناء تكوين Nexus 5000 من خلال الوصلات نفسها أيضا.

bdsol-3220-01-A> rdfile /etc/rc

ifgrp create lacp dvif -b ip e1a e1b

vlan create dvif 3380

ifconfig e0M `hostname`-e0M flowcontrol full netmask 255.255.255.128 partner

e0M mtusize 1500

ifconfig dvif-3380 `hostname`-dvif-3380 netmask 255.255.255.0 partner dvif-3380

mtusize 9000 trusted

route add default 10.48.43.100 1

routed on

يوضح التكوين أن LACP portchannel (ifgroup) يتم إنشاؤها من الواجهة e1a و e1b وتتم إضافة الواجهة الظاهرية لشبكة VLAN 3380 .

يظهر التكوين نفسه من واجهة المستخدم الرسومية:

تكوين مجموعة الواجهة

bdsol-3220-01-A> ifgrp status

default: transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'multi_mode', fail 'log'

dvif: 2 links, transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'lacp' fail 'default'

Ifgrp Status Up Addr_set

up:

e1a: state up, since 28Sep2014 00:48:23 (142+11:23:01)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 766192514, input bytes 2560966346135

input lacp packets 410301, output lacp packets 410438

output packets 615632, output bytes 81875375

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 1

indication: up at 28Sep2014 00:48:23

consecutive 0, transitions 14

e1b: state up, since 28Sep2014 00:48:22 (142+11:23:02)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 246965410, input bytes 702882508932

input lacp packets 410301, output lacp packets 410442

output packets 615646, output bytes 81876343

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 2

indication: up at 28Sep2014 00:48:22

consecutive 0, transitions 15

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

يدعم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (للعملاء المسجلين فقط) أوامر show معينة. استخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

تتركز أقسام التحقق من الصحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها الخاصة بهذا المستند حول محولات Nexus 5000 لأنها مركزية لهذا التكوين.

تحقق من حالة واجهات VFC

bdsol-n5548-05# show int vfc 105

vfc105 is trunking

Bound interface is port-channel105

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 70

Trunk vsans (admin allowed and active) (70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

65 frames input, 6904 bytes

0 discards, 0 errors

65 frames output, 9492 bytes

0 discards, 0 errors

توضح المخرجات السابقة أن شبكة منطقة التخزين VSAN 70 في وضع أعلى وشنطة على VFC وأنها تعمل بالفعل في الوضع المتوقع - TF.

التحقق من تسجيل دخول NetApp و UCS إلى البنية

فحصت ال flogi قاعدة معطيات على المفتاح.

bdsol-n5548-05# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc103           70    0xa00020  22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf 20:46:54:7f:ee:f2:d6:81

vfc105           70    0xa00000  50:0a:09:81:98:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-B-1a]

vfc106           70    0xa00001  50:0a:09:81:88:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-A-1a]

تظهر المخرجات السابقة أن كل VFC به جهاز واحد سجل الدخول. من المتوقع أن يكون هذا في إعداد أساسي جدا.

في حالة وجود شك، يمكنك التحقق من الحالة من جانب UCS. في وضع المضيف الطرفي يمكن إستخدام مرفق NPV.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show npv status

npiv is enabled

disruptive load balancing is disabled

External Interfaces:

====================

Interface: vfc713, State: Trunking

VSAN: 1, State: Waiting For VSAN Up

VSAN: 70, State: Up, FCID: 0xa00020

لاحظ أن FCID (0xa00020) في NPV يطابق الذي يظهر من خلال المحول Nexus.

لم يتم تشغيل VSAN1 على خط الاتصال ولم يتم تكوينه، لذلك يمكن تجاهله. فيما يلي التحقق من VFC 713 على UCS.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show interface vfc 713

vfc713 is trunking (Not all VSANs UP on the trunk)

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) (1)

1 minute input rate 2523680 bits/sec, 315460 bytes/sec, 163 frames/sec

1 minute output rate 1114056 bits/sec, 139257 bytes/sec, 69 frames/sec

134861480 frames input, 159675768364 bytes

0 discards, 0 errors

405404675 frames output, 792038498124 bytes

0 discards, 0 errors

يوضح هذا الإخراج أن شبكة VSAN 70 قيد التشغيل وأن المنفذ يعمل في منفذ العقدة في وضع NPV (NP). هذا متوقع لأن UCS يعمل في وضع المضيف الطرفي.

NetApp

كما تمت الإشارة مسبقا، يتم تشغيل هذا الإعداد في الوضع 7. قد يكون الأمر cluster mode مختلفا.

حالة FCP على الواجهات هي:

bdsol-3220-01-A> fcp topology show

Switches connected on adapter 1a:

Switch Name: bdsol-n5548-05

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 160

Switch WWN: 20:46:00:2a:6a:28:68:41

Port Count: 5

(...)

Switches connected on adapter 1b:

Switch Name: bdsol-n5548-06

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 35

Switch WWN: 20:50:00:2a:6a:28:6e:41

Port Count: 5

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

يعرض الأمر Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (مسجل عملاء فقط) تدعم عرض أوامر. أستخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل ل عرض إخراج الأمر.

الميزات التي تم تكوينها

تحقق للتأكد من تمكين جميع الميزات المطلوبة.

bdsol-n5548-05# show feature | i npiv|fcoe|lacp

fcoe 1 enabled

fcoe-npv 1 disabled

lacp 1 enabled

npiv 1 enabled

تكوين شبكة VLAN وشبكة VSAN

تحقق من وجود شبكة VLAN الخاصة بتقنية FCoE وأين يتم إرسالها.

show vlan fcoe

show vlan id X

ويتم توضيح مثال للجانب الأيسر من البنية هنا:

bdsol-n5548-05# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

bdsol-n5548-05# show vlan id 970

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

970  VLAN0970                         active    Po1, Po103, Po105, Po106, Po107

Po202, Po203, Po204, Eth1/3

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

VLAN 970 يتواجد ويربط إلى الميناء يثبت في التشكيل، as well as تأكيد أن هو يحمل VSAN 70.

الشجرة الممتدة وشبكات VLAN التي تعمل عبر شبكة إيثرنت (FCoE)

شبكات VLAN الخاصة بتقنية FCoE هي حالة خاصة ويجب ألا تكون موجودة في الشجرة المتفرعة.

bdsol-n5548-05# show spanning-tree vlan 970

Spanning tree instance(s) for vlan does not exist.

توجد حالة خاصة لشبكات VLAN الخاصة بالشجرة المتفرعة المتعددة (MST) والقنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE). يلزم إنشاء مثيل MST لحمل شبكات VLAN التي تدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)، وليس شبكات VLAN الأخرى. يمكنك الاطلاع على أمثلة MST لعمليات النشر ثنائية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

شبكات VLAN الخاصة بتقنية VPC و FCoE

في المثال السابق، تتم إضافة شبكات VLAN التي تدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) على أجهزة الكمبيوتر الخاصة الظاهرية (VPCs) بينما توجد شبكات VPC على جهازين مختلفين. يختلف تكوين التوصيل قليلا لكل VPC.

لن تظهر شبكات VLAN الخاصة بتقنية FCoE كما هو مسموح به لشبكات VLAN في التحقق من تناسق أجهزة VPC.

bdsol-n5548-05# show vpc consistency-parameters vpc 105

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

Shut Lan                    1     No                     No

STP Port Type               1     Default                Default

STP Port Guard              1     None                   None

STP MST Simulate PVST       1     Default                Default

lag-id                      1     [(1, 2-a0-98-40-ba-fa, [(1, 2-a0-98-40-ba-fa,

1, 0, 0), (7f9b,       1, 0, 0), (7f9b,

0-23-4-ee-be-35, 8069, 0-23-4-ee-be-35, 8069,

0, 0)]                 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     1                      1

MTU                         1     1500                   1500

Admin port mode             1

Allowed VLANs               -     3380                   3380

Local suspended VLANs       -     -                      -

هذا متوقع.

للتحقق من توصيل شبكات VLAN الخاصة بتقنية FCoE، تحقق من الاتصال لكل واجهة.

bdsol-n5548-05# show interface port-channel 105 trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Native  Status        Port

Vlan                  Channel

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         1       trunking      --

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Vlans Allowed on Trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         970,3380

--------------------------------------------------------------------------------

Port          STP Forwarding

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         3380

وكما ذكرنا، لا تشارك شبكات VLAN التي تعمل عبر شبكة إيثرنت (FCoE) في الشجرة المتفرعة ولا تكون مرئية كشبكة VLAN لإعادة توجيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). على أي حال ستظهر كخط اتصال.

حالة التحكم في تدفق الأولوية

يعد التحكم في تدفق الأولويات أمرا بالغ الأهمية لتشغيل تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE). من أجل تشغيل PFC، يجب أن تتطابق تهيئة جودة الخدمة مع النهاية.

للتحقق من الحالة على أساس كل واجهة:.

bdsol-n5548-05# show interface ethernet 1/3 priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

يظهر الناتج السابق أن PFC قيد التشغيل (تشغيل) وأن إطارات Per Priority Pause (PPP) تم إستلامها وإرسالها.

للحصول على طريقة عرض على الجهاز، يمكن أن يدخل المسؤول الأمر show int priority-flow-control:

bdsol-n5548-05# show int priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/1 Auto Off 4 0

Ethernet1/2 Auto Off 4 0

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

Ethernet1/5 Auto On (8) 0 0

Ethernet1/6 Auto On (8) 0 0

(...)

وقد تم تمكين وتشغيل الواجهات المبينة في هذه الوثيقة، Ethernet 1/3 و 1/5 و 1/6.

عضوية شبكة منطقة التخزين (VSAN)

يجب أن تكون شبكات VFC المطابقة التي تم تكوينها جزءا من شبكة VSAN اليمنى. يوضح هذا المثال أن الواجهات الظاهرية التي تم تكوينها هي جزء من شبكة VSAN الصحيحة.

bdsol-n5548-05# show vsan membership

vsan 1 interfaces:

fc2/15

vsan 70 interfaces:

fc2/16            vfc103            vfc105            vfc106

بدء تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)

يمر بروتوكول بدء تشغيل تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) بعدة خطوات لعرض الارتباط بين المضيف الطرفي والمحول.

يتم وصف البروتوكول في بروتوكول بدء تشغيل تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

ما هو مهم أن نتذكر هو أن لرفع الواجهة بشكل صحيح، بضعة إجراءات مختلفة يجب أن تحدث كما هو موضح في هذا الرسم البياني.

Enode هي عقدة نهاية، بينما FCF هو المحول.

للتحقق من الخطوات من أحد الأجهزة، يمكن إستخدام مرفق fcoe_mgr (مدير FCoE). في هذه الحالة هو VFC 105.

bdsol-n5548-05# show platform software fcoe_mgr info interface vfc 105

vfc105(0x841e4c4), if_index: 0x1e000068, VFC RID vfc105

FSM current state: FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP

PSS Runtime Config:-

Type: 3

Bound IF: Po105

FCF Priority: 128 (Global)

Disable FKA: 0

PSS Runtime Data&colon;-

IOD: 0x00000000, WWN: 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Created at: Sat Sep 27 22:45:05 2014

FC Admin State: up

Oper State: up, Reason: down

Eth IF Index: Po105

Port Vsan: 70

Port Mode: F port

Config Vsan: 70

Oper Vsan: 70

Solicits on vsan: 70

Isolated Vsan:

FIP Capable ? : TRUE

UP using DCBX ? : FALSE

Peer MAC : 00:c0:dd:22:79:39

PSS VN Port data&colon;-

FC ID 0xA00000 -

vfc index 503316584 vfc name vfc105

vsan id 70

enode_mac 00:c0:dd:22:79:39

vfc wwn 50:0a:09:81:98:fd:66:a5

قبل متابعة الإخراج...

يحتوي الإخراج على بعض المعلومات المفيدة. إنه يتحقق من الحالة الحالية، ويبدي الربط الفعلي بين VFC و portChannel والحالة الفعلية ل VFC على ال VSAN. إنها تعرض الانتقالات بين الحالات المختلفة الموجزة في الرسم التخطيطي قبل أن تظهر الواجهة. يتم إجراء اكتشاف شبكة VLAN ويتم إستلام طلب بروتوكول FIP والرد عليه مما يسمح ل VFC بالكشف.

إستمرار الناتج....

17) FSM:<vfc105> Transition at 554094 usecs after Sat Sep 27 22:48:06 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_BRING_UP]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

18) FSM:<vfc105> Transition at 685820 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_VLAN_DISCOVERY]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

19) FSM:<vfc105> Transition at 686781 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_SOLICITATION]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

Curr state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

المشاكل المعروفة والمشتركة

هناك نوعان من المشاكل المعروفة والشائعة مع تكوين تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) التي يرى فريق مركز المساعدة التقنية لحلول شبكات مراكز البيانات حدوثها من جديد.

- بروتوكول خط الاتصال - يلزم أن يكون بروتوكول خط الاتصال قيد التشغيل.
bdsol-n5548-05# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled.

- NetApp 8.2.2 و Nexus 5500/5600 التي تشغل برنامج NX-OS 7.x. عند كتابة المستند، توجد مشكلة معروفة بين هذين الإصدارين وهي قيد التحقيق بواسطة Cisco و NetApp. يعمل الإصداران 6.x و 5.x من NX-OS بشكل جيد مع NetApp 8.2.2.

معلومات ذات صلة

- أوضاع الواجهة (أوصاف المنافذ)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems