المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند التكوين من منفذ إلى منفذ عبر شبكة إيثرنت (VE) عبر قناة ليفية متعددة الخطوات بين محولات Nexus 7000 و Nexus 5500.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

لبدء هذه العملية، يجب التحقق من أن:

- يحتوي Nexus 7000 على ميزة القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) التي تم تمكينها.

- الوحدة النمطية F1 مرخصة ل FCoE.

- تم تعيين جودة الخدمة (QoS) للنظام بشكل صحيح.

- يتم إنشاء سياقات الأجهزة الظاهرية (VDC) للتخزين.

- تم تكوين الواجهات المخصصة والمشتركة.

لتكوين محول Nexus 7000 ل Multi-Hop FCoE، أكمل الخطوات التالية.

1. دخلت هذا أمر:
default_vdc(config)# license fcoe module 1

default_vdc(config)#system qos

default_vdc(config-sys-qos)# service-policy type

network-qos default-nq-7e-policy

default_vdc(config)# install feature-set fcoe

default_vdc(config)# vdc fcoe type storage

default_vdc(config-vdc)# allocate fcoe-vlan-range [VLAN#] from vdcs [VDC Name]

default_vdc(config-vdc)# allocate interface

ethernet1/31-32 <-- For FCoE VE port

connectivity, you NEED dedicated interfaces;

they cannot be shared!

default_vdc(config)# switchto vdc fcoe

2. قم بتكوين واجهة إيثرنت والقناة الليفية الظاهرية (VFC) في وحدة التخزين VDC. دخلت in order to شكلت السمة يحتاج ل FCoE في التخزين VDC (دعات FCoE في هذا مثال)،:
fcoe(config)# feature lacp

fcoe(config)# feature-set fcoe

fcoe(config)# feature lldp

3. قم بإنشاء شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN) وتخطيط شبكة VLAN الخاصة بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN) لشبكة VLAN. يستعمل هذا مثال VLAN 2 و VSAN 2.
fcoe(config)# vlan [VLAN#]

fcoe(config-vlan)# exit

fcoe(config)# vsan database

fcoe(config-vsan-db)# vsan [VSAN#]

fcoe(config-vsan-db)# exit

fcoe(config)# vlan [VLAN#]

fcoe(config-vlan)# fcoe vsan [VSAN#]

fcoe(config-vlan)# exit

4. دخلت in order to شكلت الإثرنيت قارن كشنطة ويمكن ال FCoE VLAN على الشنطة،:
fcoe(config)# interface eth1/31-32

fcoe(config-if)# channel-group 2 force mode active

fcoe(config-if)# int port-channel 2

fcoe(config-if)# switchport mode trunk

fcoe(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2

fcoe(config-if)# no shut

ملاحظة: في Nexus 7000، يتم إستخدام آلية موازنة الأحمال من المصدر إلى الوجهة-oxid بشكل افتراضي لحركة مرور تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

5. دخلت in order to خلقت ال VFC قارن وربطته إلى الإثرنيت قارن، مكنت ال VSAN على ال trunized قارن،:
fcoe(config)# interface vfc-port-channel 2 <--  There is an implicit bind;

it will be automatically mapped to the port-channel created in the previous set.

fcoe(config-if)# switchport mode E

fcoe(config-if)# switchport trunk allowed vsan 2

fcoe(config-if)# no shut

لتكوين محول Nexus 5500 ل Multi-Hop FCoE، أكمل الخطوات التالية.

1. تتمثل الخطوة الأولى على المحول Nexus 5500 switch في تمكين عملية تحويل تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت، ومن ثم التأكد من تمكين بروتوكول التحكم في الوصول للبنية الأساسية (LACP). يلزم توفر الأمر feature fcCOE لتمكين كل من القناة الليفية (FC) وتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) على المحول Nexus 5500 switch.
AwesomeN5k(config)# feature lacp

AwesomeN5k(config)# feature fcoe

2. قم بتمكين جودة الخدمة لعملية FCoE على Nexus 5500. تقوم أربعة سطور من كشوف جودة الخدمة بتعيين سياسات جودة الخدمة الأساسية للنظام ل FCoE. بدون هذه الأوامر، لا تعمل واجهة FC الظاهرية عند تنشيطها.
system qos

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

end

3. قم بإنشاء شبكة منطقة التخزين (VSAN) وتخطيط شبكة VLAN الخاصة بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة منطقة التخزين (VSAN). يستعمل هذا مثال VLAN 2 و VSAN 2.
AwesomeN5k(config)# vlan [VLAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# exit

AwesomeN5k(config)# vsan database

AwesomeN5k(config-vsan-db)# vsan [VSAN#]

AwesomeN5k(config-vsan-db)# exit

AwesomeN5k(config)# vlan [VLAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# fcoe vsan [VSAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# exit

4. دخلت in order to شكلت الإثرنيت قارن كشنطة وأن يمكن ال FCoE VLAN على الشنطة،:
AwesomeN5k(config)# interface eth1/47-48

AwesomeN5k(config-if)# channel-group 2 mode active

AwesomeN5k(config-if)# int channel-group 2

AwesomeN5k(config-if)# switchport mode trunk

AwesomeN5k(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2

AwesomeN5k(config-if)# no shut

ملاحظة: في Nexus 5500، تكون الآلية الافتراضية لموازنة الأحمال على قناة LACP لحركة مرور بيانات FCoE هي "source-destination". في هذه الحالة الافتراضية، تأخذ جميع حركة مرور FCoE نفس الارتباط في قناة المنفذ عندما يقوم Nexus 5500 بإعادة توجيه الإطارات عبر منافذ FCoE VE. لتمكين جميع الارتباطات التي سيتم إستخدامها في قناة المنفذ لحركة مرور تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)، أدخل الأمر port-channel load-balance ethernet source-dest-port لتكوين Nexus 5500 "موازنة حمل القناة عبر المنفذ" إلى "source-dest-port". باستخدام هذا التكوين، يتم إستخدام موازنة الأحمال "source-destination-oxid" لحركة مرور بيانات القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

5. دخلت in order to خلقت ال VFC قارن وربطته إلى الإثرنيت قارن، مكنت ال VSAN على ال trunized قارن،:
AwesomeN5k(config)# interface vfc 2

AwesomeN5k(config-if)# bind interface port-channel 2

AwesomeN5k(config-if)# switchport mode E

AwesomeN5k(config-if)# switchport trunk allowed vsan 2

ال VFCs الآن على الإنترنت!

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.