المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة مشكلة واجهت عندما ال نفسه ميناء ظاهري قناة (vPC) مجال معين استعملت لأكثر من واحد vPC زوج من المفتاح. يسبب هذا حالة مشكلة عندما هذا vPC مجال يكون ربطت مع مزدوج جانب vPC ميناء-channel.

المشكلة

يجب أن يكون معرف مجال vPC فريدا في شبكة الطبقة 2 المتصلة. تحدث مشكلات عند إستخدام معرف مجال vPC نفسه لأكثر من زوج من المحولات التي تعمل بتقنية vPC.

مطلوب معرف مجال vPC فريد لأن معرف المجال يتم إستخدامه لإنشاء معرف النظام للعديد من العمليات، مثل بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP). أحلت ال يشكل vPCs قسم من ال cisco nexus 7000 sery NX-OS قارن تشكيل مرشد، إطلاق 5.x ل كثير معلومة.

تستخدم أجهزة نظير vPC معرف مجال vPC الذي تقوم بتكوينه لتعيين عنوان MAC فريد لنظام vPC تلقائيا. يحتوي كل مجال من مجالات vPC على عنوان MAC فريد يتم إستخدامه كمعرف فريد للعمليات المحددة المتعلقة ب vPC. ومع ذلك، تستخدم الأجهزة عناوين MAC الخاصة بنظام vPC فقط لعمليات نطاق الارتباط، مثل LACP. لذلك، cisco يوصي أن أنت تخلق كل vPC مجال ضمن ال مجاور طبقة 2 شبكة مع فريد مجال id.

الحل

أفضل طريقة لتغيير معرف مجال vPC هي تكوين أمر <id> مجال vpc جديد على كل من نظاري vPC. يتفوق هذا الحل على إزالة تكوين vPC بالكامل وإعادة تطبيقه باستخدام معرف مجال vPC الجديد.

إذا قمت بتطبيق أمر مجال vPC جديد، فإنه لا يزيل تكوين vPC الحالي (peer-link، keepalive، vPC port-channels configuration). ومع ذلك، يتسبب هذا التغيير في رفرفة واجهات vPC. يعرض المفتاح رسالة تحذير حول ال vPC ميناء-channels أن يتلقى دفعة.

فيما يلي مثال:

bdc-n5548-3# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:03 2012

>version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 1

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bdc-n5548-3(config)# vpc domain 10     <<<<<<Changing VPC domain here>>>>>>>>>>

Changing domain id will flap peer-link and vPCs. Continue (yes/no)? [no] yes

Note:

--------:: Re-init of peer-link and vPCs started  ::--------

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-120 Off-line

(Serial Number FOX1409A8Y4)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-130 Off-line

Serial Number SSI15430A3E)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 120 is offline

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 130 is offline

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:15 2012

version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 10

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)#

وبمجرد تغيير معرف المجال، يمكن بعد ذلك تكوين vPC على الوجهين.