المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين UCS

تكوين Nexus 5000 ل FCoE و NPIV

التحقق من الصحة

مثال التقسيم إلى مناطق (على Nexus 5500s)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين المحاكاة الافتراضية لمعرف N_Port (NPIV) أو المحاكاة الافتراضية لمعرف N_Port (NPV) باستخدام تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) بين نظام الحوسبة الموحدة من Cisco (UCS) ومحول Nexus 5000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- UCS 5108

- UCS 61xx/62xx

- Nexus 5548UP أو 5596UP

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

شكل 1. الطبولوجيا المستخدمة في التكوين

تكوين UCS

هناك إجراءان موجزان هنا لمساعدتك على تكوين UCS:

- إنشاء شبكات منطقة التخزين الظاهرية (VSANs) التي تعمل بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت.

- قم بتكوين قناة المنفذ UCS FCoE.

ملاحظة: افصل الوصلات التي تدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) والإيثرنت بين المحول Nexus 5000 Switch والتوصيل البيني عبر القنوات الليفية. يوجد UCS في عقدة المضيف النهائي للقناة الليفية (FC)، والتي تسمى وضع NPV في منتجات Nexus. أستخدم شبكات VLAN/VSANs مختلفة مزودة بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت لشبكة منطقة التخزين (SAN) من الفئة A وشبكة منطقة التخزين (SAN) من الفئة B. يجب ألا يتم تكوين شبكة VLAN الخاصة بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) كشبكة VLAN أصلية.

من المهم ملاحظة أن UCS لا يدعم تعيين FC غير افتراضي عندما يكون في وضع NPV. أحلت ل كثير معلومة، cisco بق idS CSCuJ62005 و CSCud78290:

- CSCuj62005  - تعيين FCMAP غير الافتراضي يجعل VFC عالقا في التهيئة

- CSCud78290 - إضافة إمكانية تعديل خريطة FC ل FI

إنشاء شبكات VSAN بتقنية FCoE

أنت تحتاج أن يخلق VSANs و VLANs FCoE في UCS in order to حملت ال FCoE حركة مرور. تتمثل أفضل الممارسات، ولكن ليس أحد المتطلبات، في محاذاة معرف شبكة التخزين (VSAN) مع معرف شبكة إيثرنت الظاهرية (VLAN) بتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت للمساعدة في التعقب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

1. في UCSM، انتقل إلى علامة التبويب SAN في جزء التنقل، واختر سحابة SAN.

2. في الإطار الرئيسي، انقر زر الأخضر + الموجود على اليمين لعرض نافذة إنشاء VSAN.

3. أكمل الحقول كما يلي:

الاسم

أدخل اسما لشبكة VSAN

نادي زينينغ

معطل - لا يستخدم هذا إلا عند تنفيذ ميزات تقسيم المناطق المحلية

أزرار انتقاء الموصلات البينية

أختر القناة الليفية A

معرف VSAN

دخلت ال VSAN id ل ال VSAN أن يكون خلقت على بناء a - هذا ينبغي تلاءم مع ال VSAN id أن يكون خلقت على Nexus 5000-A

شبكة VLAN بتقنية FCoE

أدخل معرف شبكة VLAN الخاصة بتقنية FCoE لشبكة VLAN التي تخطط لشبكة VSAN هذه - يجب أن يتوافق هذا مع معرف شبكة VLAN الذي سيتم إنشاؤه على Nexus 5000-A

4. طقطقة ok in order to عرضت ال create VSAN نجاح نافذة. وانقر فوق OK.

5. كرر هذه الخطوات للقناة الليفية B. في الإطار الرئيسي، انقر زر الأخضر + الموجود على اليمين لعرض نافذة إنشاء VSAN.

6. أكمل الحقول كما يلي:

الاسم

أدخل اسما لشبكة VSAN

نادي زينينغ

معطل - لا يستخدم هذا إلا عند تنفيذ ميزات تقسيم المناطق المحلية

أزرار انتقاء الموصلات البينية

أختر القناة الليفية B

معرف VSAN

دخلت ال VSAN id ل ال VSAN أن يكون خلقت على بناء ب - هذا ينبغي تلاءم مع ال VSAN id أن يكون خلقت على nexus 5000-b

شبكة VLAN بتقنية FCoE

أدخل معرف شبكة VLAN الخاصة بتقنية FCoE لشبكة VLAN التي تخطط لشبكة VSAN هذه - يجب أن يتوافق هذا مع معرف شبكة VLAN الذي سيتم إنشاؤه على Nexus 5000-B

7. طقطقة ok in order to عرضت ال create VSAN نجاح نافذة. وانقر فوق OK.

8. في الإطار الرئيسي، تحقق من إنشاء شبكات VSAN في البنى الصحيحة الخاصة بها:

ملاحظة: من أفضل الممارسات، وليس من المتطلبات، تكوين معرفات شبكات VSAN مختلفة عبر القناة الليفية A والقناة الليفية B.

تكوين قناة المنفذ UCS FCoE

ملاحظة: توفر قنوات منافذ تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) نطاقا تردديا تجميعيا ومرونة توصيل متعددة. تفترض بقية هذا المستند أنك سوف تستخدم قنوات منفذ FCoE. تتطلب قنوات المنفذ توصيل وصلات FC لكي يتم تمكينها داخل UCS. يعد توصيل الوصلات الليفية عموميا ويربط جميع شبكات VSAN على جميع الوصلات. ينطبق السلوك نفسه على منافذ وصلات تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

1. إنشاء قنوات ربط / منفذ InterSwitch وتكوينها. إنشاء وصلة تعمل عبر شبكة إيثرنت (FCoE) أو قناة تعمل عبر شبكة إيثرنت (FCoE) بين الطرازين Nexus 5000-A و FI-A.

2. عندما يعرض مدير نظام الحوسبة الموحدة من Cisco (UCSM) اسم قناة المنفذ، أدخل معرف قناة المنفذ (في هذا المثال، معرف قناة المنفذ هو 2) والاسم.

3. عندما تنتهي، انقر التالي.

4. عندما يعرض نافذة إضافة منافذ UCSM، أختر المنافذ المطلوبة في عمود المنفذ وانقر السهم الأيمن بين الأعمدة لإضافة هذه المنافذ إلى قناة المنفذ FCoE.

5. عند نقل منافذ توصيل تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) إلى عمود قناة المنفذ، انقر فوق إنهاء.

6. عندما يعرض إطار نجاح قناة منفذ Create FCoE، انقر على موافق.

7. راجع معلومات قناة منفذ FCoE في الإطار الرئيسي UCSM لتأكيد إنشاء قناة منفذ FCoE باستخدام المنافذ الصحيحة.

8. في جزء التنقل، انقر فوق قناة المنفذ التي تم إنشاؤها للتو. في علامة التبويب "عام" من الإطار الرئيسي UCSM، انقر فوق القائمة المنسدلة VSAN واختر VSAN FCoE-VSAN100 (100) لتخصيص قناة المنفذ هذه إلى VSAN100.

9. انقر فوق حفظ التغييرات. عندما تعرض نافذة نجاح Cisco UCSM، انقر فوق موافق.

10. كرر الخطوات من 1 إلى 9 من أجل FI-B، ولكن مع إستبدال البنية B ومعرف قناة FCoE-Port ID 3 و VSAN101 حيثما كان ذلك مناسبا.

تكوين Nexus 5000 ل FCoE و NPIV

هناك العديد من الإجراءات المطلوبة لتكوين Nexus 5000 ل FCoE و NPIV:

- تمكين ميزة القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)

- تمكين المحاكاة الظاهرية لمعرف المنفذ (NPIV) على Nexus 5000

- تمكين بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) على Nexus 5000

- تمكين جودة الخدمة (QoS) من Nexus 5000 ل FCoE

- تكوين شبكة VLAN

- تكوين VSAN

- ترجمة شبكة VLAN إلى VSAN

ملاحظة: قبل بدء هذه العملية، يجب تثبيت ترخيص FC_FEATURES_PKG (N5010SS أو N5020SS). إذا قمت بتمكين ميزة القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE) ولم يتم تثبيت الترخيص لديك، فإنها تتيح إمكانية الحصول على ترخيص تجريبي لمدة 180 يوما. يمكن ترقية هذا الترخيص لاحقا.

تمكين ميزة القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE)

1. على المحول Nexus 5000-A switch، أدخل:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature fcoe

FC license checked out successfully

fc_plugin extracted successfully

FC plugin loaded successfully

FCoE manager enabled successfully

FC enabled on all modules successfully

Enabled FCoE QoS policies successfully

2. للتأكد من أن الميزة نشطة الآن، أدخل:

Nexus 5000-A# show feature | include fcoe

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

fcoe                 1        enabled

3. كرر الخطوات 1-2 على Nexus 5000-B.

تمكين NPIV على Nexus 5000

1. لتمكين ميزة NPIV، أدخل:

Nexus 5000-A# configuration terminal

Nexus 5000-A(config)# feature npiv

2. للتأكد من أن الميزة NPIV نشطة الآن، أدخل:

Nexus 5000-A# show npiv status

NPIV is enabled

3. كرر الخطوات 1-2 على Nexus 5000-B.

تمكين LACP على Nexus 5000

1. دخلت in order to مكنت سمة LACP،:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature lacp

2. للتأكد من تمكين LACP، أدخل:

Nexus 5000-A#show feature | include LACP

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

lacp                 1        enabled

3. كرر الخطوات 1-2 على Nexus 5000-B.

تكوين معلمات جودة الخدمة Nexus 5000 FCoE

تتيح لك ميزات جودة خدمة Cisco NX-OS القابلة للتكوين تصنيف حركة مرور الشبكة، وتحديد أولوية تدفق حركة المرور، وتوفير تجنب الازدحام. يوفر تكوين جودة الخدمة الافتراضي على Nexus 5000 خدمة بدون فقدان لحركة مرور بيانات القنوات الليفية وتقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت وخدمة أفضل الجهود لحركة مرور البيانات عبر شبكة إيثرنت. يجب تكوين معلمات جودة خدمة Nexus 5000 FCoE بالفعل بشكل افتراضي.

1. للتحقق من معلمات جودة خدمة FCoE، أدخل:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

2. ضمن المخرجات، حدد مكان هذه العناصر:

. .

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

3. تخطي هذه الخطوة إذا كانت تكوينات جودة خدمة FCoE من الخطوة 2 موجودة. وإذا لم تكن كذلك، فأدخل هذا التكوين:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# system qos

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type qos input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing output

fcoe-default-out-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos

fcoe-default-nq-policy

4. للتأكد من تكوين معلمات جودة خدمة FCoE الآن، أدخل:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

5. ضمن المخرجات، حدد مكان هذه العناصر:

..

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

6. كرر الخطوات من 1 إلى 3 على Nexus 5000-B.

خلقت Nexus 5000 VLANs

خلقت إثنان VLANs ل FCoE يستعمل. يجب أن يرتبط الرقم الزوجي مع FI-A والعنصر النوعي يجب أن يرتبط مع FI-B. أستخدم معرفات شبكات VLAN الخاصة بتقنية FCoE التي تم تحديدها في قسم تكوين UCS في هذا المستند.

1. على Nexus 5000-A المتصل ب FI-A، أدخل:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)# name FCoE-VLAN100

2. للتأكد من إنشاء شبكة VLAN على Nexus 5000-A، أدخل:

Nexus 5000-A# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN100                  active

3. في المحول Nexus 5000-B المتصل ب FI-B، أدخل:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# name FCoE-VLAN101

4. للتأكد من إنشاء شبكة VLAN على Nexus 5000-B، أدخل:

Nexus 5000-B# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN101                  active

إنشاء شبكات VSAN Nexus 5000

خلقت إثنان VSANs. يجب أن يرتبط الرقم الزوجي مع FI-A والعنصر النوعي يجب أن يرتبط مع FI-B. أستخدم معرفات شبكات VSAN المحددة في قسم تكوين UCS في هذا المستند.

1. على Nexus 5000-A المتصل ب FI-A، أدخل:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)#vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100 name FCoE-VSAN100

2. للتأكد من إنشاء شبكة VSAN على Nexus 5000-A، أدخل:

Nexus 5000-A#show vsan 100

vsan 100 information

name:FCoE-VSAN100 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

3. في المحول Nexus 5000-B المتصل ب FI-B، أدخل:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)#vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 name FCoE-VSAN101

4. للتأكد من إنشاء شبكة VSAN على Nexus 5000-B، أدخل:

Nexus 5000-A# show vsan 101

vsan 101 information

name:FCoE-VSAN101 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

ترجمة شبكة VLAN إلى VSAN

1. من أجل تعيين شبكات VLAN Nexus 5000-A إلى شبكات VLAN الخاصة بها (إلى FI-A)، أدخل:

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

2. لتأكيد تعيين شبكة VLAN إلى شبكة VSAN على Nexus 5000-A، أدخل:

Nexus 5000-A# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                100             Operational

3. من أجل تعيين شبكات VLAN Nexus 5000-B إلى شبكات VLAN الخاصة بها (إلى FI-B)، أدخل:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# fcoe vsan 101

4. لتأكيد تعيين شبكة VLAN إلى شبكة VSAN على Nexus 5000-B، أدخل:

Nexus 5000-B# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                101             Operational

تكوين منفذ وصلة Nexus 5000 FCoE وقناة المنفذ

1. لتكوين منافذ شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت وإضافتها إلى قناة المنفذ التي تم توصيلها بكابلات بمنافذ شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت (FI-A) على المحول Nexus 5000-A، أدخل:

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if-range)# channel-group 2 mode active

Nexus 5000-A(config-if-range)#no shutdown

Nexus 5000-A(config-if-range)# exit

2. دخلت in order to خلقت أيسر قناة،:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

3. للتأكد من أن قناة المنفذ بين Nexus 5000-A و FI-A نشطة الآن، أدخل:

Nexus 5000-A# show port-channel database

port-channel2

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:09m:19s

Time since last bundle is 0d:00h:05m:27s

Last bundled member is Ethernet1/6

Time since last unbundle is 0d:00h:05m:38s

Last unbundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

4. لتكوين منافذ شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت وإضافتها إلى قناة المنفذ التي تم توصيلها بكابلات إلى منافذ شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت (FI-B) على المحول Nexus 5000-B، أدخل:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if-range)# channel-group 3 mode active

Nexus 5000-B(config-if-range)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if-range)# exit

5. دخلت in order to خلقت الميناء قناة،:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B)config)# interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

6. للتأكد من أن قناة المنفذ بين Nexus 5000-B و FI-B نشطة الآن، أدخل:

Nexus 5000-B# show port-channel database

port-channel3

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:00m:29s

Time since last bundle is 0d:00h:00m:29s

Last bundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

إنشاء قناة ليفية ظاهرية Nexus 5000 (VFC)

يلزم إنشاء شبكات VFC وربطها بواجهات إيثرنت (قنوات المنافذ) التي تحمل حركة مرور تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت (FCoE).

ملاحظة: أفضل ممارسة هي مطابقة معرف VFC مع معرف قناة المنفذ. يساعدك ذلك على تعقب المشاكل واستكشاف أخطائها وإصلاحها. يكون التكوين الافتراضي لواجهة Nexus 5000 VFC هو F port؛ وهذا هو التكوين الصحيح عند الاتصال ب UCS في وضع FC end-Host.

1. دخلت in order to خلقت وربطت VFC 2 إلى ميناء-channel 2 على nexus 5000-a،:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 2

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

2. دخلت in order to أكدت الخلق وربط ال VFC 2 إلى ميناء-channel 2،:

Nexus 5000-A# show interface vfc 2

vfc2 is trunking

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:01:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1020 frames input, 102728 bytes

0 discards, 0 errors

1154 frames output, 478968 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:32:40 2012

3. دخلت in order to خلقت وربطت VFC 3 إلى ميناء-channel 3 على nexus 5000-b،:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 3

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

4. دخلت in order to أكدت الخلق وربط من VFC 3 إلى Port-Channel 3،:

Nexus 5000-B# show interface vfc 3

vfc3 is trunking

Bound interface is port-channel3

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:02:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

738 frames input, 69404 bytes

0 discards, 0 errors

763 frames output, 427488 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:47:03 2012

تكوين منافذ التخزين على Nexus 5000

قم بتوصيل منافذ التخزين من نظام التخزين الذي يدعم تقنية القنوات الليفية عبر شبكة إيثرنت بالمنافذ المخصصة لها على الطراز Nexus 5000s. يلزم إنشاء شبكات VFC لمنافذ التخزين هذه، كما يلزم تكوين الواجهات المرتبطة.

ملاحظة: يجب تكوين المنافذ الطرفية (منافذ نظام التخزين) على أنها ؟حافة نوع منفذ الشجرة المتفرعة؟ من أجل الاستفادة من ميزات PortFast، والتي تتيح للمنفذ الانتقال مباشرة إلى حالة إعادة التوجيه وتخطي مرحلتي الاستماع والتعلم. أفضل ممارسة هو ترقيم معرفات VFC المرتبطة بالمنافذ الطرفية بحيث تتوافق مع البطاقة/المنفذ من الواجهة المادية. في هذا المثال، ستتم محاذاة واجهة الإيثرنت 1/32 مع VFC 132.

1. لتكوين واجهة إيثرنت لمنفذ التخزين Nexus 5000-A، أدخل:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type

(portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-A(config-if)# no shut

Nexus 5000-A(config-if)# exit

2. لإنشاء VFC وربط واجهة إيثرنت منفذ التخزين المرتبطة بها على Nexus 5000-A، أدخل:

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-A(config-if)# exit

3. من أجل تعيين منفذ التخزين VFC إلى شبكة منطقة التخزين (VSAN) التي تم تكوينها مسبقا على Nexus 5000-A، أدخل:

Nexus 5000-A(config)# vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# exit

4. لتأكيد إنشاء VFC والارتباط بواجهة إيثرنت الصحيحة وشبكة VSAN على Nexus 5000-A، أدخل:

Nexus 5000-A(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 100

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:37:14 2012

5. لتكوين واجهة إيثرنت لمنفذ التخزين Nexus 5000-B، أدخل:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected

to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...

to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary

bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-B(config-if)# no shut

Nexus 5000-B(config-if)# exit

6. لإنشاء VFC وربط واجهة إيثرنت منفذ التخزين المرتبطة بها على Nexus 5000-b، أدخل:

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if)# exit

7. من أجل تخطيط منفذ التخزين VFC إلى شبكة منطقة التخزين (VSAN) التي تم تكوينها مسبقا على المحول Nexus 5000-B، أدخل:

Nexus 5000-B(config)# vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# vsan 101 interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# exit

8. لتأكيد إنشاء VFC وربطها بواجهة إيثرنت الصحيحة وشبكة VSAN على Nexus 5000-B، أدخل:

Nexus 5000-B(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 101

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 136 bits/sec, 17 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 200 bits/sec, 25 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:50:31 2012

التحقق من الصحة

مثال التقسيم إلى مناطق (على Nexus 5500s)

القناة الليفية A التكوين

zone name ESXI01_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c1:11

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI02_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c0:c9

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI03_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c2:01

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zoneset name Fabric-A vsan 100

member ESXI01_1

member ESXI02_1

member ESXI03_1

zoneset activate name Fabric-A vsan 100

التحقق من البنية A

Nexus 5000-A# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc2             100   0xab0000  10:00:e4:11:5b:65:c1:11 20:00:e4:11:5b:65:c1:11

vfc2             100   0xab0040  10:00:e4:11:5b:65:c0:c9 20:00:e4:11:5b:65:c0:c9

vfc2             100   0xab0020  10:00:e4:11:5b:65:c2:01 20:00:e4:11:5b:65:c2:01

vfc132           100   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5c 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5c).

القناة الليفية B التكوين

zone name EVA_1-ESXI01_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c1:12

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI02_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c0:c8

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI03_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c2:04

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zoneset name Fabric-B vsan 101

member EVA_1-ESXI01_2

member EVA_1-ESXI02_2

member EVA_1-ESXI03_2

zoneset activate name Fabric-B vsan 101

التحقق من البنية B

Nexus 5000-B# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc3             101   0xab0000  10:00:e4:11:5b:67:c1:12 20:00:e4:11:5b:65:c1:12

vfc3             101   0xab0040  10:00:e4:11:5b:67:c0:c8 20:00:e4:11:5b:65:c0:c8

vfc3             101   0xab0020  10:00:e4:11:5b:67:c2:04 20:00:e4:11:5b:65:c2:04

vfc132           101   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5d 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5d).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.