المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

لا يتم دعم N3K-C3548P-10GX أقل من 6.0(2)A6(1) لكل ملاحظات الإصدار 6.0(2)A6(1). حاليا، لا يعين قسم تنزيل برامج CCO ال PID بين ال 3548 و ال 3548X. هناك دائما أحتمالية خفض صورة بسبب خطأ مستخدم أو أسباب أخرى.

تمت إضافة فحص سلامة الأجهزة المتوافقة (3548X/3524X) في الإصدار 6.0(2)A6(3) الذي سيمنع الخفض العرضي إلى الإصدارات غير المدعومة (ما قبل 6.0(2)A6(1) )

المشكلة

بالنسبة للسيناريوهات التي يكون فيها البرنامج الذي يتم تشغيله على الطراز 3548X أو 3524X سابقا ل 6.0(2)A6(3) ويتم تنفيذ عملية خفض درجة،  سترى الأخطاء التالية عند إعادة تحميل الهيكل

POST is completed

WARNING! WARNING! WARNING! *************

####### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #########

This kickstart image is not compatible with *

the current hardware platform *

Rebooting system *

WARNING! WARNING! WARNING! *************

قد يسقط المحول أيضا في تتبع مكدس غير محدود بعد إعادة التحميل.

لا يعمل إستخدام إجراء الفصل القياسي ل Ctrl - ]. Ctrl - C يعمل ولكنه يحمل صورة Kickstart غير الصحيحة وينفصل في موجه أوامر التمهيد.

الحل

ومن أجل التعافي من هذه الحالة، قم بإعادة تحميل المحول واستخدام تسلسل المفاتيح Ctrl - L لمقاطعة BIOS. عند هذه النقطة يجب أن تحصل على مطالبة أداة التحميل. قم بالتمهيد وتحميل صورة متوافقة للنظام/Kickstart.