???? ?????? ??? ???? ????? ?????? (SVI) ??? ?????? ??????? Nexus 3000
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-10T05:00:00+00:00
Description: ??? ??????? ???? ???? ????????? ??? ???? ????? ?????? (VLAN) ??? ???? Nexus 3000 ???? ???? ???? ??? ????? ????? TAC ?? Cisco? ????????? ??????? ?? ????Hari

المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

هذه المقالة توفر ميزة المستندات لكل شبكة VLAN العداد على النظام الأساسي Nexus 3000

المشكلة

لا يتم عرض العداد لكل شبكة VLAN على "show interface vlan <vlan id>" على الإصدار الموحد للصورة 7.x

عداد Nexus_3064# show interface vlan 1

—

منفذ InOctets InUcastPkts

—

VLAN1 — 0

—

Port InMcastPkts InBcastPkts

—

VLAN1 —

—

Port OutOctets OutUcastPkts

—

VLAN1 —

—

Port OutMcastPkts OutBcastPkts

—

VLAN1 —

الحل

1. في الإصدار 7.x، لا يتم دعم عداد كل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) على Nexus 3000. وذلك لأن دعم نحت SVI TCAM غير متوفر على النظام الأساسي Nexus 3000 وفي الإصدار 7.x، يكون دعم نحت SVI TCAM ضروريا لكي يعمل عداد كل شبكة VLAN بشكل صحيح.

ملاحظة

بدءا من الإصدار 7.0(3)I2(1) والإصدارات الأحدث، هناك صورة واحدة لتمهيد الأنظمة الأساسية من السلسلة Cisco Nexus 3000. لم يعد من الضروري إستخدام Kickstart وصور النظام.

يتم الآن تمهيد الصورة الثنائية الفردية على كل من الأنظمة الأساسية من السلسلة Cisco Nexus 3000 و 3100 والأنظمة الأساسية من السلسلة Cisco Nexus 9000.

وعلى النظام الأساسي Nexus 9000، يتم إنشاء ميزة العداد لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) من خلال إنشاء منطقة TCAM جديدة ل SVI، مثل هذا السلوك موروث على النظام الأساسي Nexus 3000،

لذلك، من الإصدار 7.0(3)I2(1)، يعد دعم نحت SVI TCAM ضروريا لكي يعمل عداد كل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) بشكل صحيح.

يرجى الاطلاع أدناه على خيارات نحت TCAM الخاصة بالنظام الأساسي Nexus 3000 Series Platform، يمكننا أن نرى أن الخيار "SVI" غير متوفر:

هل المنطقة المحيطة بملف تعريف الأجهزة Nexus_3064(config)# في Nexus_3064(config) ؟

ARPACL Configure tcam لمنطقة arpacl

e-QoS تمتع بتهيئة TCAM لمنطقة جودة الخدمة

وحدة تكوين e-racl لمنطقة e-racl

e-vacl تكوين tcam لمنطقة e-vacl

تهيئة IFACL لمنطقة IFACL

IPSG Configure tcam لمنطقة IPSG

بروتوكول IPv6-e-racl تكوين الوحدة النمطية لمنطقة IPv6-e-racl

بروتوكول IPv6-pbr تكوين الوحدة النمطية لمنطقة IPv6-PBR

بروتوكول IPv6-QoS تكوين الوحدة النمطية لمنطقة IPv6-QoS

بروتوكول IPv6-RACL تكوين الوحدة النمطية لمنطقة IPv6-RACL

بروتوكول IPv6-sup Configure tcam لمنطقة IPv6-sup

nat Configure tcam ل NAT منطقة

pbr تكوين tcam لمنطقة pbr

جودة الخدمة Configure tcam لمنطقة جودة الخدمة

qoslbl تكوين tcam لمنطقة qoslbl

RACL Configure tcam لمنطقة RACL

تطبيق Sup Configure tcam لمنطقة sup-tcam

VACL Configure tcam لمنطقة VACL

2. يتم دعم ميزة العداد لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) في الإصدار 5.x، كما يتم دعمها من اليوم الأول في الإصدار 6.x

في الإصدار 5.x، يحتوي على قسم ينص بوضوح على دعم عدادات SVI و VLAN:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/release/503_u3_1/n3k_rel_notes_503_u3_1.html#wp414722

3. على الرغم من أن عداد كل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) مدعوم على كل من الإصدار 5.x والإصدار 6.x، إلا أن الدعم محدود. يرجى الاطلاع على القيود التالية:

- لا يتم حساب جميع حزم البث المتعدد، ولا يتم حساب حزم البث المتعدد المعروفة لمستوى التحكم (على سبيل المثال OSPF و EIGRP Hello Message وما إلى ذلك) حيث يتم ضربها إلى وحدة المعالجة المركزية باستخدام قوائم انتظار CoPP.

- تحسب قيمة العداد الموضحة تحت "في حزم البث الأحادي" كل الحزم (بما في ذلك البث الأحادي والبث المتعدد) التي تدخل إلى منفذ الطبقة هذا.

- في الوقت الذي تتم فيه كتابة هذه المقالة، لا يوجد إصلاح أو حل بديل متاح للنظام الأساسي للسلسلة Nexus 3000، ومع ذلك، سيتم دعم ميزات العداد لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) دون القيود المذكورة أعلاه على النظام الأساسي للسلسلة Nexus 3100 إذا تم نحت TCAM لبروتوكول SVI.

ملاحظة

يحتوي النظام الأساسي من Nexus 3000 على Broadcom Trident + ASIC

يحتوي النظام الأساسي للسلسلة Nexus 3100 على Broadcom Trident 2 AISC

يرجع الحد على عد حزم البث المتعدد إلى تحديد على ASIC (Broadcom)، لذلك، فإنه ليس عيبا في البرامج.