المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

سلسلة مبدلات Nexus 3000

Nexus 3064

Nexus 3132

Nexus 3164

Nexus 3172

Nexus 3232C

Nexus 3264Q

المحولات Nexus 9000 Series Switches

Nexus 9332

المحولات Nexus 93XX

Nexus 9500

المقدمة

على الرغم من تشغيل تعليمة برمجية مماثلة، إلا أن الأنواع المختلفة من محولات السلسلة Nexus 3000 و Nexus 9000 تحتوي على أوامر مختلفة لكسر واجهات 40G.  سيوفر هذا المستند نظرة مجمعة على تكوين الفصل لمنصات معينة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بهذه المواضيع

- تكوين الواجهة Cisco Nexus 3000/9000 Series

سلسلة مبدلات Nexus 3000

Nexus 3064

يدعم المحول 3064 الاختراق، ومع ذلك، لا يمكن تقسيم منافذ QSFP بشكل مستقل.  يجب تقسيمها كلها إلى 10 جيجابايت أو تكوينها جميعها في 40 جيجابايت.  ويتم ذلك من خلال تعيين وضع ملف تعريف الأجهزة:

N3064(config)# hardware profile portmode ?

16x10g+12x40g  16x10G+12x40G port mode

16x40g         16x40G port mode

32x10g+8x40g   32x10G+8x40G port mode

48x10g+4x40g   48x10G+4x40G port mode

52x10g+3x40g   52x10G+3x40G port mode

56x10g+2x40g   56x10G+2x40G port mode

60x10g+1x40g   60x10G+1x40G port mode

64x10g         64x10G port mode

8x10g+14x40g   8x10g+14x40G port mode

لاحظ أنه حتى وإن كانت تعليمات الأمر تعطي الخيار أن يجسر الميناء بشكل منفرد، فإن هذا لن يعمل في الواقع.  الخيارات التي تعمل هي 48x10g+4x40g أو 64x10g.

يجب إعادة تحميل المحول لكي يسري مفعول التغيير.

Nexus 3132

في الطراز 3132، يمكن تقسيم منافذ الجيل الرابع بسرعة فائقة.  ومع ذلك، مثل المحول 3064، فإنه يحتوي أيضا على وضع ملف تعريف جهاز يجب تعيينه:

N3132Q(config)# hardware profile portmode ?

24x40g       24x40G non-oversubscribed breakout port mode

26x40g       26x40G oversubscribed breakout port mode

32x40g       32x40G oversubscribed breakout port mode

fixed32x40g  32x40G oversubscribed fixed port mode

في وضع 32x40G الثابت، لا يمكن تقسيم المنافذ.  في الأوضاع الأخرى، يمكن تقسيم المنافذ بشكل فردي من خلال تعيين الأمر "speed 10000".  ومع ذلك، يمكن تقسيم المنافذ ال 24 الأولى فقط، ما عدا في وضع 26x40G، حيث يمكن تقسيم جميع المنافذ المتاحة.

ويمكن إعادة تذكرها باستخدام الأمر "speed 40000".  لا يتطلب ذلك إعادة تحميل محول.  مثل المحول 3064، يتطلب إعداد وضع ملف تعريف الأجهزة إعادة تحميل.

كما يحتوي الطراز 3132 على 4 منافذ +SFP يتم دمجها مع أول منفذ QSFP.  هذا يعني أنه يمكنك إستخدام إما منفذ QSFP الأول أو منافذ +SFP الأربعة، ولكن ليس كليهما.

افتراضيا يكون ال QSFP ميناء شغلت.  أنت يستطيع مكنت ال SFP+ ميناء مع هذا أمر:

N3132Q(config)# hardware profile front portmode ?

qsfp      Front panel QSFP port 1 is active

sfp-plus  Front panel SFP+ (1-4) ports are active

ومع ذلك، لا يمكنك تعيين وضع منفذ SFP+ أثناء إستخدام ملف تعريف الأجهزة 32x40G الثابت.

Nexus 3164

يدعم محول Cisco Nexus 3164Q واجهات الصدع بدءا من Cisco NX-OS الإصدار 6.1(2)I2(2b). يقسم أمر وحدة اكتشاف الواجهة كل واجهة من واجهات محول Cisco Nexus 3164Q 64 40G إلى 4 واجهات 10G،

لإجمالي 256 واجهة بسرعة 10 جيجابت. بعد إدخال هذا الأمر، يجب نسخ التكوين الجاري تشغيله إلى تكوين بدء التشغيل وإعادة تحميل الجهاز. دعم تجميع إصدارات Cisco NX-OS قبل 7.0(3)I1(1) في

مستوى الوحدة النمطية، يتم تطبيقه على جميع منافذ الوحدة النمطية. بدءا من الإصدار 7.0(3)I1(1) من Cisco NX-OS، يمكنك تقسيم أي عدد من المنافذ.

للخروج على أساس كل وحدة نمطية، أستخدم الأمر.

interface breakout module 1

يمكن تقسيم المنافذ الفردية باستخدام الأمر أدناه

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

أستخدم النموذج "no" من هذا الأمر لانهيار المنفذ.

Nexus 3172

تحتوي الطابعة 3172 على ملف تعريف أجهزة واحد، وهو عبارة عن 48x10g+CrossOut6x40g.  يمكن تقسيم المنافذ بسرعة 40 جيجابت بشكل فردي باستخدام الأمر "speed 10000".

يمكن إنهيارها باستخدام أمر "speed 40000".

Nexus 3232C

يدعم المحول Cisco Nexus 3232C واجهات الاختراق. يقوم الأمر بتقسيم كل منفذ من منافذ 40G الخاصة بالمحول إلى أربعة منافذ 10G (منافذ الصدع) أو كل منفذ من منافذ 100G الخاصة بالمحول إلى أربعة منافذ 25G أو منفذي 50G. نطاق المنفذ هو من 1 إلى 32.

interface breakout module 1 port <x> map {10g-4x | 25g-4x | 50g-2x}

Nexus 3264Q

يدعم المحول 3264 الاختراق اعتبارا من 7.0(2)I3(1).  ومع ذلك، يمكن أن يدعم هذا المحول فقط 128 منفذا منطقيا، لذلك يمكن تقسيم كل واجهة بسرعة 40 جيجابت فقط إلى وضع سعة 2x10 جيجابايت.  في هذا الوقت، لا يتم دعم كسر منفذ ما إلى وضع 4×10 جيجابايت.

المحولات Nexus 9000 Series Switches

Nexus 9332

يدعم الطراز 9332 الصدع على المنافذ من 1 إلى 12 والمنافذ من 15 إلى 26.  يمكن تقسيم المنافذ بشكل فردي باستخدام

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

أستخدم النموذج "no" من هذا الأمر لانهيار المنفذ.

المحولات Nexus 93XX

لا تدعم هذه الأنظمة الأساسية خروج منافذ 40G.  ومع ذلك، يمكنك إستخدام مهايئ QSA لتحويل منفذ 40G إلى منفذ 10G.  لا يمكن إستخدام مهايئ QSA إلا على سرعة 10 جيجا وهو لا يعمل بسرعة 1G.

Nexus 9500

تدعم بطاقات الخط 9636PQ و 9432PQ و 9536PQ تقسيم البطاقات.  يمكن توزيعها على أساس كل وحدة نمطية باستخدام الأمر.

interface breakout module <x>

يمكن تقسيم المنافذ الفردية باستخدام الأمر.

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

استعملت ال "ما من" شكل من هذا أمر أن يقلص الميناء.