المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تحدث عند توصيل Nexus 2248PQ Fabric Extender (FEX) بمحول من السلسلة Nexus 7000 لا يحتوي إلا على وحدات F3 سعة 40 جيجابايت.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تكوين سلسلة Cisco Nexus 2000

- تكوين سلسلة Cisco Nexus 7000

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Nexus 7009

- Cisco Nexus 2248PQ

- 6.2(12)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

توجد منافذ وصلات 2248PQ في شكل أربعة منافذ (4 قنوات) صغيرة الحجم قابلة للتوصيل (QSFP) رباعية الأبعاد.  ومع ذلك، لا تعمل هذه المنافذ بشكل طبيعي بسعة 40 جيجابايت، ولكن التكوين الوحيد المعتمد هو تشغيل هذه المنافذ في وضع سعة 4×10 جيجابايت.

التكوين

لا تظهر المنافذ التي تعمل بسرعة 40 جيجابت على الوحدات النمطية F3 على أنها تدعم معيار FEX:

N7K1-Nexus7009# show module 9

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

9    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

N7K1-Nexus7009# sh int e9/1 capabilities  | i FEX

FEX Fabric:            no

مهما، هذا ميناء يستطيع كنت استعملت ل FEX توصيل إلى ال 2248PQ. أولا، يجب أن يكون المنفذ قد تعطل بشكل منطقي:

N7K1-Nexus7009(config)# interface breakout module 9 port 1 map 10g-4x

بعد التمهيد، نرى بعد ذلك أن المنافذ بسرعة 10 جيجابت التي تم تكسيرها متوافقة مع معيار FEX:

N7K1-Nexus7009# show int e9/1/1 capabilities | i FEX

FEX Fabric:            yes

يمكنك بعد ذلك توصيل 2248PQ بهذا المنفذ باستخدام كبل QSFP بسرعة 40 جيجابت أو TwinAx، ثم تكوين المنافذ الأربعة المنفصلة في قناة منفذ:

N7K1-Nexus7009(config)# interface e9/1/1-4

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# channel-group 101 mode active

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# interface port-channel 101

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport mode fex-fabric

N7K1-Nexus7009(config-if)# fex associate 101

لقد أصبح نظام FEX متوفرا عبر الإنترنت:

N7K1-Nexus7009# show fex 101

FEX: 101 Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 6.2(12) [Switch version: 6.2(12)]

Extender Serial: FOC1709R0H1

Extender Model: N2K-C2248PQ-10GE,  Part No: 73-14775-03

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth9/1/1

FCoE Admin: false

FCoE Oper: false

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po101 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/1 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/2 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/3 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/4 - Interface Up. State: Active

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- مشكلة في اتصال Nexus 2248PQ FEX مع منفذ Nexus 6000 40G QSFP

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems