المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المصطلح

طبولوجيا FEX

مضيف أحادي الإتجاه وتصميم FEX (وضع تثبيت ثابت)

مضيف أحادي الإتجاه وتصميم FEX (وضع قناة المنفذ)

مضيف ثنائي الإتجاه (نشط/إحتياطي) وتصميم FEX أحادي الإتجاه (وضع تثبيت ثابت)

مضيف ثنائي الإتجاه (نشط/إحتياطي) وتصميم FEX أحادي الإتجاه (وضع قناة المنفذ)

جهاز VPC المضيف (رابط واحد) ووضع FEX أحادي الإتجاه (وضع الدوران الثابت) بشكل متناظر خلال التصميم

جهاز VPC المضيف (رابط واحد) وجهاز FEX أحادي الإتجاه (وضع قناة المنفذ) مباشرة خلال التصميم

مضيف أحادي الإتجاه وتصميم FEX نشط (VPC)

مضيف ثنائي الإتجاه (نشط/إحتياطي) وتصميم FEX نشط-نشط (VPC)

جهاز VPC المضيف (الروابط المزدوجة) وجهاز FEX أحادي الإتجاه (وضع الدوران الثابت) مباشرة من خلال تصميم جهاز كمبيوتر شخصي

مضيف VPC (روابط مزدوجة) و FEX أحادي الإتجاه (وضع قناة المنفذ) مباشرة من خلال تصميم VPC

مضيف VPC (إرتباط واحد) و FEX نشط مع تصميم FEX HIF VPC Po (تحسين VPC)

قناة المنفذ المضيف وتصميم FEX النشط

مضيف ثنائي الإتجاه (نشط/نشط) وتصميم FEX نشط-نشط

محول Nexus أحادي الأصل: جهاز VPC المضيف وجهاز FEX أحادي الإتجاه من خلال التصميم

ملخص

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مخططات مختلفة مدعومة عندما تكون محولات Nexus 2000 Fabric Extender (FEX) متصلة بالمحولات الأصلية أو بالمضيفين النهائيين.

معلومات أساسية

يوصى بشدة بوضع مرجع تبادلي دائما لهذا المستند مع ملاحظات الإصدار الخاصة بنظام التشغيل Cisco NX-OS لتجنب أي لبس.

المصطلح

وضع تثبيت ساكن إستاتيكي أو وضع قناة منفذ

يقدم دليل تكوين البرنامج Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Software للمحولات Cisco Nexus 5000 Series Switches، الإصدار 4.0 التفاصيل والمزيد من المعلومات.

FEX نشط (FEX-AA)

FEX المتصل بكل من نظائر قناة المنفذ الظاهري (VPC) عبر قناة المنفذ.

المضيف النشط/الاحتياطي

مضيف يحتوي على بطاقة واجهة شبكة (NIC) واحدة في الوضع النشط والآخر في وضع الاستعداد.

مضيف نشط/نشط

مضيف أن يتلقى كلا NICs في أسلوب نشط.

طبولوجيا FEX

يمكنك أن ترى عرضا مبسطا لمختلف المخططات التي تتوافق مع دعم منصات العمل. لا يغطي هذا المستند أي خطوات تكوين.

يمكن أن تتجاوز ملاحظات الإصدار لكل نظام أساسي/إصدار NX-OS المعلومات الموجودة في هذه الصفحة.

مضيف أحادي الإتجاه وتصميم FEX (وضع تثبيت ثابت)

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

غير مدعومة

Nexus 9K

أي

غير مدعومة

مضيف أحادي الإتجاه وتصميم FEX (وضع قناة المنفذ)

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

مدعوم

Nexus 9K

أي

مدعوم

مضيف ثنائي الإتجاه (نشط/إحتياطي) وتصميم FEX أحادي الإتجاه (وضع تثبيت ثابت)

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

غير مدعومة

Nexus 9K

أي

غير مدعومة

مضيف ثنائي الإتجاه (نشط/إحتياطي) وتصميم FEX أحادي الإتجاه (وضع قناة المنفذ)

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

مدعوم*

Nexus 9K

أي

مدعوم

* مع منفذ VDC واحد ومنفذي VDC.

جهاز VPC المضيف (رابط واحد) ووضع FEX أحادي الإتجاه (وضع الدوران الثابت) بشكل متناظر خلال التصميم

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

غير مدعومة

Nexus 7K

أي

غير مدعومة

Nexus 9K

أي

غير مدعومة

جهاز VPC المضيف (رابط واحد) وجهاز FEX أحادي الإتجاه (وضع قناة المنفذ) مباشرة خلال التصميم

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

مدعوم*

Nexus 9K

أي

مدعوم

* باستخدام واجهة المضيف (HIF) في وضع قناة المنفذ.

مضيف أحادي الإتجاه وتصميم FEX نشط (VPC)

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

مدعوم*

Nexus 9K

أي

مدعومة**

* مدعوم في الإصدار 7.2 والإصدارات الأحدث.

** مدعوم في الإصدار 7.0(3)I5(2) والإصدارات الأحدث. يكون الدعم للطرز N93XX فقط كما هي مسرودة في ملاحظات الإصدار.

** FEX VPC غير مدعوم بين أي طراز من FEX ومحولات النظام الأساسي Cisco Nexus 9500 كمحولات أصلية.

مضيف ثنائي الإتجاه (نشط/إحتياطي) وتصميم FEX نشط-نشط (VPC)

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

مدعوم*

Nexus 9K

أي

مدعومة**

* مدعوم في الإصدار 7.2 والإصدارات الأحدث.

** مدعوم في الإصدار 7.0(3)I5(2) والإصدارات الأحدث. يكون الدعم للطرز N93XX فقط كما هي مسرودة في ملاحظات الإصدار.

** FEX VPC غير مدعوم بين أي طراز من FEX ومحولات النظام الأساسي Cisco Nexus 9500 كمحولات أصلية.

جهاز VPC المضيف (الروابط المزدوجة) وجهاز FEX أحادي الإتجاه (وضع الدوران الثابت) مباشرة من خلال تصميم جهاز كمبيوتر شخصي

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

غير مدعومة

Nexus 9K

أي

غير مدعومة

مضيف VPC (روابط مزدوجة) و FEX أحادي الإتجاه (وضع قناة المنفذ) مباشرة من خلال تصميم VPC

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

مدعوم

Nexus 9K

أي

مدعوم

مضيف VPC (إرتباط واحد) و FEX نشط مع تصميم FEX HIF VPC Po (تحسين VPC)

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

غير مدعومة

Nexus 9K

أي

غير مدعومة

قناة المنفذ المضيف وتصميم FEX النشط

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

مدعوم

Nexus 6K

أي

مدعوم

Nexus 7K

أي

مدعوم*

Nexus 9K

أي

مدعومة**

* الدعم المقدم من الإصدار 7.x.

** مدعوم في الإصدار 7.0(3)I5(2) والإصدارات الأحدث. يكون الدعم للطرز N93XX فقط كما هي مسرودة في ملاحظات الإصدار.

** FEX VPC غير مدعوم بين أي طراز من FEX ومحولات النظام الأساسي Cisco Nexus 9500 كمحولات أصلية.

مضيف ثنائي الإتجاه (نشط/نشط) وتصميم FEX نشط-نشط

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

غير مدعومة

Nexus 6K

أي

غير مدعومة

Nexus 7K

أي

غير مدعومة

Nexus 9K

أي

غير مدعومة

محول Nexus أحادي الأصل: جهاز VPC المضيف وجهاز FEX أحادي الإتجاه من خلال التصميم

المنصة

كود

التعليق

Nexus 5K

أي

غير مدعومة

Nexus 6K

أي

غير مدعومة

Nexus 7K

أي

غير مدعومة

Nexus 9K

أي

غير مدعومة

ملخص

المخططات المدرجة هي التحقق من أي خيارات تصميم محددة تخطط لتنفيذها.

معلومات ذات صلة

- دعم Nexus 9000 Series Switch FEX

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems