المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

مصدات المدخل

تكوين التحكم في التدفق

أسباب Tx Pause على Nexus 2232

حالات إختبار معملية

الرسم التخطيطي للشبكة

الاختبار 1. لم يتم تمكين حركة المرور المتقطعة مع التحكم في التدفق على المضيف

الاختبار 2. تم تمكين حركة مرور البيانات المتقطعة مع التحكم في التدفق على المضيف

الاختبار 3. تصادم تجزئه Ether-Channel

علاج

ثالثا - الاستنتاجات وأفضل الممارسات

المقدمة

يصف هذا وثيقة المعلومة in order to ساعدت يتحرى بثثت (TX) إيقاف على Nexus 2232 مضيف قارن (HIF) ميناء. وهو يركز على حركة المرور في إتجاه المضيف إلى الشبكة (H2N) (حركة المرور التي تأتي من الخوادم نحو الشبكة، من الجنوب إلى الشمال). وهو لا يغطي السيناريوهات المتعلقة بتدفقات حركة مرور بيانات الشبكة إلى المضيف (N2H).

يتم تكوين هذا المستند بشكل أساسي ل Nexus 2232 Fabric Extender (FEX) ولكن يتم تطبيق المفهوم على B22 و 2248UPQ FEX.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية

- تكوين سلسلة Cisco Nexus 2000

- تكوين سلسلة Cisco Nexus 6000

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Nexus N2K-C2232PP-10GE

- Cisco Nexus 6001

- 7.1(1)N1(1)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

مصدات المدخل

يحتوي Nexus 2232 على 32 منفذا (HIF) لمضيف 1/10G يواجه الشبكة و 8 منافذ (NIF) واجهة الشبكة بسرعة 10 جيجابت.

قبل أن تغوص عميقا في إصدار TX Pause، يلزمك فهم المخازن المؤقتة المتوفرة على واجهات FEX. يمكن التحقق من المخازن المؤقتة المعينة للواجهة/qos-group من خلال هذا الأمر على المحول الأصلي:

esc-6001# show queuing interface ethernet 147/1/1

if_slot 79, ifidx 0x1f920000

Ethernet147/1/1 queuing information:

Input buffer allocation:

Qos-group: 0

frh: 8

drop-type: drop

cos: 0 1 2 3 4 5 6

xon       xoff      buffer-size

---------+---------+-----------

0         126720    151040

<snip>

كما هو موضح، باستخدام جودة الخدمة الافتراضية (QoS)، لحركة مرور فئة الإسقاط (QoS-Group 0)، يحتوي FEX HIF على 151040 بايت لتصفية حركة مرور H2N وعتبة XOFF هي 126720 بايت.

تكوين التحكم في التدفق

تم زيادة الاشتراك في Nexus 2232 إلى 8:1. لتجنب حالات إسقاط الحزم في إتجاه H2N بسبب تجاوز الاشتراك والمخزن المؤقت، يحتوي Nexus 2232 على إرسال التحكم في التدفق HIF بشكل افتراضي:

esc-6001# show run int ethernet 147/1/1 all | inc flow

priority-flow-control mode auto

flowcontrol receive off

flowcontrol send on

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 0

أسباب Tx Pause على Nexus 2232

عند الوصول إلى حد XOFF الذي يبلغ 126720 بايت، يرسل Nexus 2232 إيقاف TX مؤقتا نحو المضيف على HIF. الأسباب الشائعة لذلك هي:

1. حركة مرور H2N التي تأتي إلى FEX مزدحمة جدا، والتي تتسبب في تعبئة المخازن المؤقتة للمدخل بشكل كامل والوصول إلى عتبة XOFF.

2. تستخدم معظم عمليات نشر FEX قنوات المنفذ لتجميع عدة وحدات NIF. رأيت Tx Pause أيضا بسبب مدخل مصد، أي يحصل كامل بسبب EtherChannel مزيج إصطدام على FEX. هذا يحدث عندما يحاول يتعدد HIF ميناء أن مخرج من وحيد NIF واجب إلى EtherChannel نتيجة.

يسقط في إتجاه H2N

لتجنب عمليات إسقاط الحزم، يتم إرسال Tx Pause (إيقاف مؤقت) بمجرد الوصول إلى حد XOFF. ومع ذلك، يمكن ملاحظة حالات إسقاط حركة مرور H2N إذا:

1. لا تحترم الخوادم الإيقاف المؤقت أو،

2. قم بتأخير الإيقاف المؤقت الذي يتسبب في الوصول إلى عتبة الإسقاط التي تبلغ 151 كيلوبايت.

حالات إختبار معملية

الرسم التخطيطي للشبكة

بالنسبة لهذا الاختبار في المختبر، هناك أربعة منافذ شراعية بسرعة 10 جيجابت تعمل كمضيف، إثنان منهما على FEX وإثنان على Nexus 6001 الأصل. كل ميناء في VLAN 50. لا يوجد منفذ آخر نشط على FEX أو الأصل:

esc-6001# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

147   Po147(SU)   Eth      NONE      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)   Eth1/43(P)

Eth1/44(P)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)

Eth1/47(P)   Eth1/48(P)

esc-6001# show fex 147 detail | exc Down

FEX: 147 Description: FEX0147   state: Online

FEX version: 7.1(1)N1(1) [Switch version: 7.1(1)N1(1)]

FEX Interim version: 7.1(1)N1(1)

Switch Interim version: 7.1(1)N1(1)

Extender Serial: FOT1635R003

Extender Model: N2K-C2232PP-10GE,  Part No: 73-12533-05

Card Id: 82, Mac Addr: 20:3a:07:34:5b:02, Num Macs: 64

Module Sw Gen: 21  [Switch Sw Gen: 21]

post level: complete

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth1/47

FCoE Admin: false

FCoE Oper: true

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po147 - Interface Up. State: Active

Eth1/41 - Interface Up. State: Active

Eth1/42 - Interface Up. State: Active

Eth1/43 - Interface Up. State: Active

Eth1/44 - Interface Up. State: Active

Eth1/45 - Interface Up. State: Active

Eth1/46 - Interface Up. State: Active

Eth1/47 - Interface Up. State: Active

Eth1/48 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port

Eth147/1/1    Up       Po147

Eth147/1/9    Up       Po147

Logs:

04/21/2015 21:58:30.162193: Module register received

04/21/2015 21:58:30.164611: Registration response sent

04/21/2015 21:58:30.196708: create module inserted event.

04/21/2015 21:58:30.197425: Module Online Sequence

04/21/2015 21:58:35.051474: Module Online

الاختبار 1. لم يتم تمكين حركة المرور المتقطعة مع التحكم في التدفق على المضيف

عندما ترسل 100 كيلو 1500 بايت من معدل سطوع البث الأحادي من المضيف في ETH147/1/1 (إلى ETH1/16) و ETH147/1/9 (Do ETH1/32). كل تدفق هو تدفق واحد. تم تعطيل التحكم في التدفق على المضيف (Spirent).

النتائج: أبلغت منافذ جهاز الاستقبال عن إسقاط حوالي 563 حزمة لكل تدفق. بما أن التحكم في التدفق معطل على المضيف، يمكنك أن ترى الكثير من TX Pause وأيضا زمن انتقال مرتفع (حوالي 100 ميكرو ثانية):

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001#

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | egrep Ethernet147|pause|unicast

Ethernet147/1/1 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  578269 multicast packets  0 broadcast packets

578267 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  578275 multicast packets  0 broadcast packets

578273 Tx pause

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, eth147/1/9 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 578267

Eth147/1/9   on       on       off      off         0                 578273

وفي الواقع يتم إسقاط حالات الهبوط التي يبلغ عنها المستقبل على نظام FEX نفسه. هناك أوامر أجهزة داخلية يمكن أن تظهر عمليات الإسقاط، ولكنها تتطلب منك الفهم الكامل لبنية FEX الداخلية الموجودة خارج نطاق هذا المستند. إذا كنت بحاجة إلى التحقق من هذه العدادات، فاشترك TAC في هذا الجانب من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الاختبار 2. تم تمكين حركة مرور البيانات المتقطعة مع التحكم في التدفق على المضيف

عندما ترسل التدفق الفردي بمعدل خط 1500 كيلو 1500 بايت، اشتعال البث الأحادي من المضيف في ETH147/1/1 (إلى ETH1/16) و ETH147/1/9 (Do ETH1/32). كل تدفق هو تدفق واحد. يتم تمكين التحكم في التدفق على المضيف (Spirent).

النتائج:

تبلغ منافذ جهاز الاستقبال عن عدم حدوث أي خسارة. الحد الأدنى ل TX Pause ومتوسط زمن الوصول هو 19 ميكروثانية:

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | egrep Ethernet147|pause|unicast

Ethernet147/1/1 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  4743 multicast packets  0 broadcast packets

4739 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  4703 multicast packets  0 broadcast packets

4700 Tx pause

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, eth147/1/9 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 4739

Eth147/1/9   on       on       off      off         0                 4700

عمليات السقوط:

لا توجد عمليات إسقاط نظرا لأن المضيف يكرم التحكم في التدفق الذي تم إرساله من FEX.

الاختبار 3. تصادم تجزئه Ether-Channel

الوصلة بين FEX والوصل الأصلي هي قناة منفذ. بينما يعتمد على أي عضو في قناة الميناء يتم انتقاؤه وكم هو مشغول، يمكن رؤية tx Pause على FEX HIFs. في المختبر، هناك فقط إثنان ميناء نشط على FEX وكل 8 وصلات يستعمل في قناة الميناء.

ولكن لهذا الاختبار، مع التجزئة الافتراضية، يتم تجزئة حركة المرور من المضيف على إيثرنت 147/1/1 والإيثرنت 147/1/9 إلى NIF0 الذي يتصل ب ETH1/41 في 6001. إن يرسل أنت 98٪ خط معدل حركة مرور من المضيف، TX إيقاف مؤقت أرسلت على كلا HIFs.

لهذا الاختبار، تم تعطيل التحكم في التدفق على الأجهزة المضيفة:

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | inc Ethernet14|rate|pause

Ethernet147/1/1 is up

30 seconds input rate 9836009128 bits/sec, 819667 packets/sec

30 seconds output rate 2516922296 bits/sec, 4915863 packets/sec

input rate 9.84 Gbps, 819.67 Kpps; output rate 2.52 Gbps, 4.91 Mpps

0 Rx pause

98376923 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

30 seconds input rate 9836252112 bits/sec, 819687 packets/sec

30 seconds output rate 2516980960 bits/sec, 4915978 packets/sec

input rate 9.84 Gbps, 819.69 Kpps; output rate 2.52 Gbps, 4.91 Mpps

0 Rx pause

98376916 Tx pause

esc-6001# show port-channel traffic interface port-channel 147

ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst

------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

147   Eth1/41  99.99%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/42    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/43    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/44    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/45    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/46    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/47   0.00%  99.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/48    0.0%   1.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

esc-6001# attach fex 147

Attaching to FEX 147 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

fex-147# dbgexec w

woo> rate

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| Port   || Tx Packets |  Tx Rate  |   Tx Bit   || Rx Packets |  Rx Rate  |   Rx Bit   |Avg Pkt|Avg Pkt|   |

|        ||            |  (pkts/s) |    Rate    ||            |  (pkts/s) |    Rate    | (Tx)  | (Rx)  |Err|

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| 0-NI8  ||         24 |         4 |  11.23Kbps ||         22 |         4 |  16.49Kbps |   272 |   448 |   |

| 0-NI7  ||         15 |         3 |   4.17Kbps ||         17 |         3 |   3.81Kbps |   154 |   120 |   |

| 0-NI6  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI5  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI4  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI3  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI2  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI1  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI0  ||    4108297 |    821659 |  10.05Gbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1509 |   656 |   |

| 0-HI31 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI30 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI29 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI28 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI27 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI26 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI25 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI24 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI23 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI22 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI21 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI20 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI19 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI18 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI17 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI16 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI14 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI13 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI12 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI11 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI10 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI9  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI8  ||   24556087 |   4911217 |   3.30Gbps ||    4094470 |    818894 |   9.95Gbps |    64 |  1500 |   |

| 0-HI6  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI5  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI4  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI3  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI2  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI1  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI0  ||   24560241 |   4912048 |   3.30Gbps ||    4095156 |    819031 |   9.95Gbps |    64 |  1500 |   |

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

عمليات السقوط:

هناك عمليات إسقاط نظرا لعدم تكوين المضيف للتحكم في التدفق.

مع تمكين التحكم في التدفق على الأجهزة المضيفة، تتوقف الأجهزة المضيفة مؤقتا عن الشرف وتتراجع عن العمل:

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001#

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | inc Ethernet14|rate|pause

Ethernet147/1/1 is up

30 seconds input rate 4926871976 bits/sec, 410572 packets/sec

30 seconds output rate 1288637816 bits/sec, 2516870 packets/sec

input rate 4.93 Gbps, 410.57 Kpps; output rate 1.29 Gbps, 2.52 Mpps

0 Rx pause

88129183 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

30 seconds input rate 4924820632 bits/sec, 410401 packets/sec

30 seconds output rate 1287225224 bits/sec, 2514111 packets/sec

input rate 4.92 Gbps, 410.40 Kpps; output rate 1.29 Gbps, 2.51 Mpps

0 Rx pause

88069874 Tx pause

esc-6001# show port-channel traffic interface port-channel 147

ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst

------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

147   Eth1/41  99.99%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/42    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/43    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/44    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/45    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/46    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/47   0.00%  99.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/48    0.0%   1.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

esc-6001# attach fex 147

Attaching to FEX 147 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

fex-147# dbgexec w

woo> rate

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| Port   || Tx Packets |  Tx Rate  |   Tx Bit   || Rx Packets |  Rx Rate  |   Rx Bit   |Avg Pkt|Avg Pkt|   |

|        ||            |  (pkts/s) |    Rate    ||            |  (pkts/s) |    Rate    | (Tx)  | (Rx)  |Err|

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| 0-NI8  ||         32 |         6 |  19.76Kbps ||         19 |         3 |  16.01Kbps |   366 |   506 |   |

| 0-NI7  ||         13 |         2 |   3.85Kbps ||         20 |         4 |   5.14Kbps |   165 |   140 |   |

| 0-NI6  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI5  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI4  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI3  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI2  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI1  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI0  ||    4105292 |    821058 |  10.04Gbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1509 |   656 |   |

| 0-HI31 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI30 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI29 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI28 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI27 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI26 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI25 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI24 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI23 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI22 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI21 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI20 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI19 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI18 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI17 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI16 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI14 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI13 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI12 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI11 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI10 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI9  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI8  ||   12556848 |   2511369 |   1.68Gbps ||    2049754 |    409950 |   4.98Gbps |    63 |  1500 |   |

| 0-HI6  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI5  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI4  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI3  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI2  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI1  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI0  ||   12573036 |   2514607 |   1.68Gbps ||    2051092 |    410218 |   4.98Gbps |    64 |  1499 |   |

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

علاج

بشكل افتراضي، لحركة مرور IP، يعتمد توازن حمل FEX على MAC/IP لوجهة المصدر. بالنسبة لمشاكل مثل هذا، قم بتغيير خوارزمية التجزئة من أجل الحصول على توزيع أفضل لحركة مرور البيانات عبر قناة منفذ البنية. أستخدم هذه الطريقة إذا رأيت موازنة حمل غير متساوية. هذا الخيار ليس حلا مطلقا:

esc-6001# show port-channel load-balance

Port Channel Load-Balancing Configuration:

System: source-dest-ip

Port Channel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:

Non-IP: source-dest-mac

IP: source-dest-ip source-dest-mac

Which hashing algorithm  to choose depends on traffic profile. Here are the options available.

esc-6001# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

esc-6001(config)# port-channel load-balance ethernet ?

destination-ip         Destination IP address

destination-mac        Destination MAC address

destination-port       Destination TCP/UDP port

source-dest-ip         Source & Destination IP address (includes l2)

source-dest-ip-only    Source & Destination IP addresses only

source-dest-mac        Source & Destination MAC address

source-dest-port       Source & Destination TCP/UDP port (includes l2 and l3)

source-dest-port-only  Source & Destination TCP/UDP port only

source-ip              Source IP address

source-mac             Source MAC address

source-port            Source TCP/UDP port

ثالثا - الاستنتاجات وأفضل الممارسات

1. Tx Pause هو آلية التشغيل العادية من أجل تجنب حالات إسقاط الحزم في 2232/2248UPQ/B22 FEX.

2. زيادة عدد الوصلات بين 2232/2248UPQ/B22 FEX والوصل الرئيسي. لكي تكون قادرا على الحصول على مزيد من المسارات نحو الشبكة، كما أنها تساعد على الحصول على الحد الأقصى من المخازن المؤقتة لحركة مرور N2H.

3. إذا كانت الوصلات بين FEX والوصل الأصلي غير مستخدمة بشكل متساو، فإن تغيير تجزئة قناة المنفذ يمكن أن يساعد.

4. نظرا لعدم وجود تحويل محلي على FEX، تجنب وجود ملفات تعريف تدفق حركة المرور من الشرق إلى الغرب على الأجهزة المضيفة على FEX.

5. تجنب الأجهزة التي يتم فصلها مثل أجهزة NAS وهيكل الخوادم النصلية الموجودة على نظام FEX. هذه يجب أن تكون على الأصل.

6. يحتوي الإصدار الأحدث 2348UPQ FEX مع مخزن مؤقت مشترك سعة 32 ميجا، على مخزن مؤقت مشترك سعة 1 ميجابايت لكل HIF لحركة مرور H2N من أجل إستيعاب الاندفاع بشكل أفضل. أيضا، مع وصلات 40G NIF، يتم تقليل فرص حدوث تصادمات التجزئة/إزدحام الوصلات إلى الحد الأدنى.