المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة في اتصال Cisco Nexus 6000 بموسع هيكل الشبكة Cisco Nexus 2248PQ (FEX) ويقدم حلا.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بالمواضيع التالية:

- Cisco Nexus 2000 Series FEX

- تكوين Cisco Nexus 6000 Series FEX

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المحول Cisco Nexus 2248PQ-10GE

- Cisco Nexus 6004

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يحتوي الطراز Cisco Nexus 2248PQ FEX على 16 واجهة ليفية لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت من خلال أربعة منافذ (QSFP) صغيرة الحجم قابلة للتوصيل (QSFP) رباعية (رباعية القناة) وثمانية وأربعين واجهة مضيف لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت. تستخدم جميع واجهات المضيف جميع واجهات البنية المتوفرة. (الدوران الثابت غير مدعوم. لا يتم دعم وضع قناة المنفذ إلا على واجهات البنية.) عندما ترسل جميع واجهات المضيف حركة مرور البيانات إلى جميع واجهات البنية، فإن الحد الأقصى لنسبة الاشتراك الزائد ل Cisco Nexus 2248PQ هو 3:1.

المشكلة

عند إظهار الارتباط على منافذ البنية Cisco Nexus 6000 FEX التي تتصل ب Cisco Nexus 2248PQ-10GE، يظهر الارتباط الموجود على Cisco Nexus 6000 على أنه إرتباط غير متصل، وتكون أضواء الارتباط الموجودة على المنفذ الخاص ب Cisco Nexus 2248PQ خضراء أو متوقفة:

Nexus6004-A# show int eth 2/7

Ethernet2/7 is down (Link not connected)

Dedicated Interface

Belongs to Po125

Hardware: 40000 Ethernet, address: 5897.1ef0.4856 (bia 5897.1ef0.4856)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is fex-fabric

auto-duplex, 40 Gb/s, media type is 40g

الحل

in order to أحضرت هذا خطوة فوق، ال cisco Nexus 2248PQ يحتاج أن يرى ال QSFP كبل أربعة منفصل 10G خطوة (يذكر الوصف السابق من الوصلات كستة عشر خطوة 10G خطوة عن طريق أربعة QSFP ميناء). يتم إستخدام نفس الكبل، ولكن يلزمك إدخال هذا الأمر على منافذ Cisco Nexus 6000 التي تخطط للتقسيم إلى أربعة إتصالات 10G:

(config)# interface breakout slot 2 port 7-9 map 10g-4x

ملاحظة: يجب تقسيم المنافذ إلى مجموعات من ثلاثة، ويجب عليك تقسيم المجموعة بالكامل، وليس مجرد عضو واحد. إذا خياراتك هي 1-3، 4-6، 7-9، 10-12، أو أي مزيج يشمل جميع أعضاء المجموعات السابقة. على سبيل المثال، 1-6، 7-12، 4-9.

بمجرد إدخال هذا الأمر، تحتاج إلى إعادة تحميل الوحدة النمطية لتطبيق التغييرات:

(config)# poweroff module 2

(config)# no poweroff module 2

يستغرق الأمر بضع دقائق حتى تكون هذه الوحدة متاحة عبر الإنترنت. وعندما يحدث ذلك، يجب أن ترى الارتباط الخاص بك ينقسم إلى أربعة منافذ فرعية بسرعة 10 جيجابت:

Nexus6004-A# show int status | i 2/7

Eth2/7/1      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/2      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/3      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/4      --                 connected 1         full    10G     --

عند هذه النقطة، يحتاج أنت أن يجمع الميناء في قناة أيسر، وال FEX تشكيل عادي يستطيع كنت طبقت:

(config)# fex 270

(config)# int ethernet 2/7/1-4

(config-if-range)# switchport mode fex-fabric

(config-if-range)# channel-group 270

(config)# interface port-channel 270

(config-if)# switchport mode fex-fabric

(config-if)# fex associate 270

(config-if)# shut

(config-if)# no shut

معلومات ذات صلة

- أمر الإيقاف في دليل التكوين

- دليل تكوين Nexus 6000 FEX

- ورقة بيانات Nexus 2000