المحتويات

المقدمة

الرسائل المستمرة لفشل الوصول إلى GPIO

الإصدار Nexus 5000 و NX-OS أقدم من الإصدار 5.0(3)N2(1)

Nexus 5000 و NX-OS، الإصدار 5.0(3)N2(1) أو إصدار أحدث

Nexus 7000

رسائل فشل أخرى لوحدة إمداد طاقة FEX

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند رسائل الأعطال وإجراءات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها العامة لمصدر طاقة موسع الموصلات البينية (FEX) من Cisco.

الرسائل المستمرة لفشل الوصول إلى GPIO

في هذا المثال، تكشف السجلات عن رسائل متصلة لفشل الوصول إلى الإدخال/الإخراج (GPIO) للأغراض العامة:

%SATCTRL-FEX133-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-133 Module 1: Runtime diag

detected major event: GPIO access failure

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 1

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 2

يعتمد الحل المناسب على إصدار البرنامج على Nexus 5000 أو Nexus 7000.

الإصدار Nexus 5000 و NX-OS أقدم من الإصدار 5.0(3)N2(1)

هذه مشكلة تجميلية معروفة؛ راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtl7867 (كشف FEX PS وقت التشغيل عن حدث كبير: فشل الوصول إلى GPIO). يكمن الحل في إعادة تحميل FEX أو الترقية إلى الإصدار 5.0(3)N2(1) أو إصدار أحدث.

Nexus 5000 و NX-OS، الإصدار 5.0(3)N2(1) أو إصدار أحدث

راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtz84683 (رسالة فشل الوصول المستمر إلى GPIO التي يتم رؤيتها على FEX).

ملاحظة: تتأثر فقط وحدات التزويد بالطاقة FEX ذات الأرقام التسلسلية التي تبدأ ب DTN؛ ولا تتأثر وحدات التزويد بالطاقة ذات الأرقام التسلسلية التي تبدأ بالحركة LIN.

Nexus 7000

راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCtr77620 (FEX: تنبيه النظام الثانوي حول مصدر الطاقة 1 وتم إسترداده).

رسائل فشل أخرى لوحدة إمداد طاقة FEX

يوضح هذا المثال رسائل الفشل الأخرى الخاصة بوحدة إمداد طاقة FEX:

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Module 1: Runtime diag detected major event:

Voltage failure on power supply: 1

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 System minor alarm on power supply 1: failed

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Recovered: System minor alarm on power

supply 1: failed

وتتضمن طرق حل هذه المشاكل ما يلي:

1. قم بإعادة تركيب وحدة التزويد بالطاقة FEX واستخدم وحدة التزويد بالطاقة الاحتياطية لضمان عدم قطع الطاقة عن الشبكة.

2. قم بتقديم "ترخيص المواد المسترجعة" (RMA) لمصدر طاقة FEX، واستخدم مصدر الطاقة الاحتياطي لضمان عدم قطع الطاقة.

3. كرر هذه الخطوات لمصدر الطاقة الثاني.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تتمثل الخطوة الأولى لاستكشاف المشكلات وحلها في التحقق من وجود مشكلات تتعلق بالأجهزة والطاقة. إذا كانت لديك مشكلة في البرنامج، تستمر رسائل الخطأ حتى بعد تبديل الأجهزة.

قم بمراجعة هذه الأسئلة والإجابة عنها للمساعدة على تحديد ظروف الفشل:

1. كم عدد وحدات التزويد بالطاقة FEX المتأثرة ؟

2. بالنسبة لمنبه صغير، هل قمت بتبديل مصدر الإدخال، وهل أحدث ذلك أي فرق؟

3. هل لديك مصادر طاقة أخرى تعمل بنظام FEX تواجه مشكلات؟

4. هل لديك أي صناديق أخرى لها نفس مصدر الطاقة؟

5. هل استبدلت سلك الطاقة؟

6. هل كان هناك زيادة في الطاقة أو خلل في البيئة؟

جمعت إنتاج من هذا أمر in order to استعملت الفشل:

- show sprom fex 100 all

- show logging log | لا مزيد

- show tech fex 100 | لا مزيد

- إلحاق fex 100

- إظهار تتبع قاعدة بيانات برامج النظام الأساسي

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems