المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى الطبقة 3 قارن تشكيل مشكلة في Meraki MS و MX أداة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بحلول Meraki

- تعرض التكوين على محول Meraki MS

- تعرض التكوين على جهاز الأمان Meraki MX

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- محول Meraki MS Stack وإصدار البرنامج قبل الإصدار إلى MS 15.8.

- جهاز أمان Meraki MX وإصدار البرامج قبل الإصدار إلى MX 15.8.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

خطوات إضافة واجهة الطبقة 3 الجديدة في محول مكدس Meraki:

1. تسجيل الدخول إلى لوحة معلومات Meraki.

2. انتقل إلى المحول>تكوين>التوجيه و DHCP كما هو موضح في الصورة.

3. في قسم الواجهة، انقر فوق إضافة كما هو موضح في الصورة.

إعداد Meraki MS Switch & DHCP

خطوات إضافة واجهة جديدة للطبقة 3 في جهاز أمان Meraki MX:

1. تسجيل الدخول إلى لوحة معلومات Meraki.

2. انتقل إلى الأمان وشبكة SD-WAN > تكوين > عنونة وشبكات VLAN كما هو موضح في الصورة.

3. في قسم التوجيه، انقر فوق إضافة شبكة VLAN كما هو موضح في الصورة.

إعداد توجيه جهاز الأمان Meraki MX

عند تكوين واجهة الطبقة 3 الجديدة على محول مكدس Meraki MS425 وأجهزة الأمان Meraki MX، ارجع إلى الأعراض التي تمت ملاحظتها.

1. يمر محول مكدس Meraki وجهاز أمان MX في حالة يتعذر الوصول إليها في لوحة معلومات Meraki ومفتاح Meraki MS وجهاز أمان MX، وقد فقد الاتصال بلوحة معلومات Meraki.

2. Meraki stack switch و Meraki MX Security Appliance يوقف حركة مرور البيانات للأمام.

3. سيؤدي التغيير في واجهة L3 إلى تشغيل محول مكدس Meraki ورقم جهاز أمان Meraki MX إلى شبكة VLAN الخطأ للمسارات.

الحل

المحول Meraki MS Stack:

1. أضف واجهة جديدة للطبقة 3 على محول مكدس Meraki وأعد تمهيد محول المكدس. يقوم هذا التحديث بتحديث معلومات مسار شبكة VLAN الصحيحة ويبدأ مكدس Meraki في إعادة توجيه حركة مرور البيانات. (الإصلاح المؤقت)

2. ترقية إصدار برنامج محول مكدس Meraki إلى MS 15.8 أو إصدار أحدث.

جهاز الأمان Meraki MX:

1. أضف واجهة جديدة من الطبقة 3 على جهاز أمان MX وأعد تمهيد جهاز أمان MX. يقوم هذا بتحديث معلومات مسار شبكة VLAN الصحيحة ويبدأ جهاز أمان Meraki في إعادة توجيه حركة مرور البيانات. (الإصلاح المؤقت)

2. قم بترقية إصدار برنامج Meraki MX Security Appliance إلى MX 15.8 أو إصدار أحدث.