المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

خطر

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء نقل الموقع A Access Point (AP) 1 إلى ملف التعريف الموصى به (AB & CD) و AP2 إلى ملف التعريف المؤقت.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- فهم حل شبكة المنطقة الواسعة (SDWAN) المحدد ببرنامج Meraki الأساسي

- فهم التوصيفات الأساسية والإعدادات في لوحة معلومات Meraki

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يلزم تغيير ملف تعريف نقطة الوصول في Meraki.

الحل

خطوات تغيير ملف تعريف نقطة الوصول في Meraki:

1. تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية Meraki

2. انتقل إلى الشبكة > معرف الموقع > لاسلكي >إعدادات الراديو

3. حدد كل نقاط الوصول باستثناء AP2 (x2)، ثم قم بتحرير الإعدادات > تعيين ملف تعريف

4. أختر Profile_18Mbps_40 ميجاهرتز، انقر على التالي ثم احفظ

5. انتقل إلى الشبكة > معرف الموقع > لاسلكي >إعدادات الراديو

6. أختر كلا الجهازين اللاسلكيين لنقطة الوصول AP2 ثم قم بتحرير الإعدادات >تعيين ملف تخصيص

7. أختر Profile_18Mbps_40MHz_EXCLUDE_161، انقر التالي واحفظ

المرجع كما هو موضح في هذه الصورة:

خطر

1. الخطر المتعلق بالتغيير: إذا فشلت لوحة المعلومات في تعيين نقاط الوصول إلى ملف تعريف جديد، تتطلب نقاط الوصول حينئذ إعادة تحميلها ليحدث التغيير.

2. خطورة عدم تطبيق هذا التغيير: لا يزال الموقع يواجه مشكلات في قاعات فحص معينة تجعل من الصعب رؤية المرضى.

3. تأثير التغيير: إذا قمت بفصل الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، سيتم تعيين مهندس في الموقع مع الموظفين للاختبار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هناك حاليا ما من خاص أستكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومة يتوفر ل هذا تشكيل.