المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إستبدال عقدة في مجموعة نظام أساسي لخدمة السحابة (CSP) في حالة تمكين المحاكاة الافتراضية لوحدات التخزين.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من cisco CSP برمجية.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CSP 2100

- سلسلة UCS C - وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco

- ماوس فيديو لوحة المفاتيح (KVM) لتخطيط الوسائط الظاهرية

- CSP 2100 المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

إذا كان يلزم إستبدال خادم CSP في مجموعة مع تمكين المحاكاة الافتراضية لوحدات التخزين، فاتبع الإجراء لإزالة هذا الخادم من المجموعة وقم بإضافة الخادم الجديد إلى المجموعة الحالية.

تأكد من تمكين المحاكاة الافتراضية لوحدات التخزين في الإعداد على علامة التبويب التكوين المتقدم لمجموعات البيانات، تحقق من تعيين تمكين شبكة التخزين على true.

الحل

اتصل ب Cisco TAC لتبديل عقدة بديلة إلى مجموعة CSP مع تمكين شبكة التخزين المعينة إلى true، يستخدم TAC وثائق داخلية بعنوان إستبدال عقدة في مجموعة CSP إذا تم تمكين المحاكاة الافتراضية لوحدات التخزين.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين CSP

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems