المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

معلومات إضافية

المكون المستخدم

سيناريو

الإجراء

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء ترقية النظام الأساسي Cisco Cloud Services Platform (CSP) 2100.

تمت المساهمة من قبل أدار سود، أفيناش شوكلا، مهندسي TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من cisco CSP 2100.

يرجى الرجوع إلى ملاحظات الإصدار قبل الترقية،

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

يرجى الرجوع إلى دليل البدء السريع هنا،

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

معلومات إضافية

- CSP-2100-X1 هو C220-M4S

- CSP-2100-X2 هو C240-M4S

المكون المستخدم

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية,

- CSP 2100

- خادم UCS C220 M4S Series- وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco

- ماوس فيديو لوحة المفاتيح (KVM) لتخطيط الوسائط الظاهرية

- برنامج CSP 2100 كصورة ISO، من https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي تغييرات أو تكوينات. توصي Cisco بإجراء نسخ إحتياطي للتكوين قبل متابعة الترقية.

سيناريو

في هذا السيناريو، نقوم بترقية CSP 2100 من الإصدار 2.2.4 إلى 2.2.5

الإجراء

ملاحظة: يرجى التأكد من أن اتصال الشبكة أثناء الترقية لا يتأرجح بين محطة العمل التي تعمل فيها وحدة تحكم KVM إلى CSP-2100.

الخطوة 1. أستخدم وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس الخاصة بوحدة التحكم CIMC وفحص البرنامج الثابت الحالي عن طريق تشغيل الأمر "show version".

الخطوة 2. احفظ التكوين باستخدام الأمر "save config-file filename.af" (مستحسن).

الخطوة 3. تحقق من إنشاء الملف config_backup.المحددة

الخطوة 4.  قم بتنزيل صورة ISO ل CSP 2100 من https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

الخطوة 5.  افتح لوحة المفاتيح والفيديو والماوس وقم بتعيين صورة ISO.

الخطوة 6. قم بتشغيل الخادم (إعادة تشغيل باردة) واضغط على F6 لإدخال "قائمة تحديد التمهيد" وحدد "أقراص vDVD1.22 المعينة من Cisco vKVM

الخطوة 7. بمجرد أن يتم تحديد تثبيت CSP-2100 من قبل صورة ISO". على الرغم من أننا نحدد "تثبيت CSP-2100"، لا يزال هذا سيتم إجراء الترقية.

الخطوة 8. تبدأ عملية التثبيت وتأخذ من 45 إلى 50 دقيقة لتكتمل خلالها سيقوم المثبت بتشغيل البرامج النصية للتثبيت قبل الترقية وما بعد الترقية لترقية CSP 2100 إلى إصدار البرنامج الثابت الجديد.

الخطوة 9. بعد تشغيل البرامج النصية لتثبيت مادة النشر، يتم إيقاف جميع الخدمات وإعادة تمهيد الخادم:

التحقق من الصحة

وبمجرد بدء تشغيل جميع الخدمات، قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم وتحقق من الإصدار الجاري تشغيله لتأكيد حالة الترقية.

****************** اكتملت الترقية!! يتم تمهيد CSP 2100 باستخدام الإصدار 2. 2. 5 !!  *****************