المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات الأولية

تكوين الخدمة

المقدمة

تغطي هذه المقالة الخطوات التي يجب اتباعها لنشر نظام Nexus 1000v VSM على بروتوكول CSP 2100.

المتطلبات الأساسية

تم تكوين CSP2100 وإعداده باستخدام اتصال الإدارة.

المكونات المستخدمة

CSP2100 الذي يشغل الإصدار 2.1.0.6

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

يتم إستخدام مخطط الوصلات أعلاه في المستند التالي. هذا فقط ليتم إستخدامه كمرجع، لفهم كيفية إنشاء وتعيين وصلات لخدمتك.

يتم تحديد PortChannel أعلاه كخط اتصال ويتم السماح بشبكات VLAN المستخدمة للاتصال بالخدمة.

التكوينات الأولية

- إضافة صور VSM في 'المستودع'

- ستجد ما يلي من خلال "التهيئة" (الزاوية العلوية اليمنى) > "المستودع"

- أختر ملفا من خلال 'تحديد' و'تحميل' لإضافته إلى المستودع

- قم بتكوين وصلات CSP. التكوين > NICs

- حدد الواجهات من قائمة الوصلات المتوفرة ليتم ربطها في PortChannel

- عينت الميناء-channel وأضفت a مختلف من VLANs يسمح

- تعيين وضع السندات على 'active/standy' - انتقاء وضع LACP ('إيقاف' هو أساسا "وضع التشغيل" - بدون بروتوكول)

- انقر على "إرسال" لإنشاء قناة المنفذ

- يتم إنهاء المطالبة config بواسطة "التكوين الذي تم".

ستجد وصلة جديدة مسرودة:

قد تستخدم قناة منفذ أو وصلة مفردة حسب طبقتك المحددة.

تكوين الخدمة

- انتقل إلى التهيئة > الخدمات وانقر فوق إنشاء.

- إدخال اسم للخدمة

- حدد عقدة من نظام المجموعة لنشرها عليها

- أختر الصورة المرغوبة من المستودع

- تحتاج إلى تعريف 3 بطاقات واجهة شبكة (NICs) كما يتوقعها VM (الإدارة والتحكم والحزمة)

- أخترت ال VLAN id، VLAN نوع 'access'، تعليم 'false'، نموذج 'e1000'

- للشبكة أختر "شبكة خارجية" واختر قناة المنفذ الذي قمت بتعريفه (أو أي وصلة مرغوبة)

- كرر لبطاقات واجهة الشبكة (NICs) الأخرى

- ثبتت الموارد كما يتطلب ب VSM (يعتمد على صيغة)

- إضافة كلمة مرور VNC - يمنحك اتصال VNC وصول وحدة التحكم إلى الخدمة بمجرد نشرها

بمجرد إدخال كافة الحقول، يتم الوصول إلى 'توزيع'. إذا كانت هناك أي أخطاء أثناء النشر، يجب أن تقوم واجهة المستخدم الرسومية بالإبلاغ عنها.

بمجرد نشر "الخدمة". انتقل إلى التكوين > الخدمات وقم بتشغيل VSM الذي تم إنشاؤه حديثا.

يمكنك بعد ذلك الاتصال به عبر اتصال VNC لإعداد VSM الخاص بك.

المرجع: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_1_0.html#task_3FB0EE9C7BC44F2893A83AFF373EA669