المحتويات

المقدمة

تهيئة CSP2100 إلى إعدادات المصنع الافتراضية

خطوات إعادة التثبيت

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إرجاع النظام الأساسي للخدمات المتنوعة (CSP) 2100 إلى الحالة الافتراضية. كما ستساعدك أيضا في مسح جميع بيانات تعريف التكوين أو الترقية/الرجوع إلى إصدار سابق دون الاحتفاظ بالبيانات أو إرجاع النظام إلى إعدادات المصنع الافتراضية أو الاسترداد من قرص نظام تالف.

تهيئة CSP2100 إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يقوم CSP2100 بشكل افتراضي باستعادة آخر تكوين عامل تلقائيا بعد إعادة التثبيت.  يلزم إتخاذ خطوات إضافية لمسح هذا التكوين.

المهام التي لا تقوم بمسح التكوينات الموجودة هي

- إستخدام INIT السريع على وحدة التحكم في الدمج واسعة النطاق (LSI).

- يتم الآن تدمير نفس النوع من الصفيف المتكرر لوحدة تخزين الأقراص المستقلة (RAID) وإعادة إنشائها.

سيؤدي كلا العنصرين إلى عدم قدرة المستخدم على تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم / كلمة المرور الافتراضية أو اسم المستخدم / كلمة المرور التي تم تكوينها مسبقا.

خطوات إعادة التثبيت

تحذير: باتباع هذا الإجراء ستفقد جميع البيانات بما فيها VNFs / VMs.

1. قم بتحميل صورة csp-2100.iso التي تم تنزيلها من موقع cisco.com.

2. في وقت نشر النظام، اضغط على F6 لتحديد جهاز بدء تشغيل.

3. حدد vKVM-Mapped vDVD.

3. عندما تظهر قائمة التمهيد، حدد أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

4. حدد التثبيت النظيف ل CSP-2100.

5.  يستمر التثبيت لمدة 15 دقيقة ثم سيقوم النظام بإعادة التمهيد تلقائيا.  بعد اكتمال المعالج، يكون اسم المستخدم / كلمة المرور الافتراضية هو admin / admin.