المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

ملخص المشكلة

تغييرات البرامج

الحلول

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يفهم خطأ من أداة يربط إلى multigigabit إثرنيت (mGig) ميناء على مادة حفازة 9000 sery مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا منصة: مادة حفازة 9000 sery مفتاح مع mGig قادر ميناء.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يصف هذا وثيقة لما أنت يستطيع واجهت إطار تدقيق تسلسل (FCS) خطأ، مدخل خطأ، أو ربط فقدان مع أداة أن يربط إلى Multigigabit إثرنيت (mGig) ميناء على مادة حفازة 9000 sery مفتاح بسبب تفاوت فجوة الربط (IPG) أو فجوة الإطار البيني (IFG).

في الشبكة، يمكن أن يكون الإيقاف المؤقت مطلوبا بين حزم الشبكة أو إطارات الشبكة. تعرف هذه المرة بين الحزم باسم IPG أو IFG. تعد هذه الإيقاف المؤقت ضرورية للسماح باسترداد ساعة المتلقي، والذي يسمح للمتلقي بالإعداد لحزمة أخرى. قيمة IFG/IPG القياسية لإيثرنت جيجابت هي 12 بايت. ومع ذلك، من معيار IEEE 802.3، يمكن أن يكون الحد الأدنى لقيمة IFG منخفضا بمقدار 8 بايت أو 64 بت (مرات البت). وللإشارة، يوثق هذا في معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات 802.3-2000 - الشبكة المحلية/الإنسان - متطلبات محددة.

ملخص المشكلة

يتم تنفيذ تقنية إيثرنت متعددة جيجابت على 10Gig PHYs على بنية Cat9000. على سبيل المثال، عند إنشاء اتصال من خلال منفذ mGig بسرعة 1 جيجابت في الثانية، إذا كانت حركة المرور تتفجر بشكل أعلى من النطاق الترددي للواجهة، يستخدم C9600 المخازن المؤقتة للمنافذ لاستيعاب حركة المرور الزائدة هذه وتقليل حجم IFG/IPG بشكل ديناميكي لتجنب أي تأثير وضمان أداء حركة مرور البيانات والمحولات. وتنشأ المشكلة عندما تكون بعض الأجهزة النظيرة غير قادرة على معالجة أحجام IFG/IPG الأصغر حجما ولم تعد تعترف بالحزم الشرعية وتسقط حركة المرور هذه، مما ينتج عنه أخطاء إدخال على بطاقة واجهة الشبكة (NIC) أو PHY الخاصة بها، مثل التحقق الدوري من التكرار (CRC) أو أخطاء في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS). في بعض السيناريوهات، يمكن أيضا أن يواجه منفذ mGig المحلي (واجهة من بطاقة الخط mGig C9600-LC-48TX) نفس النوع من الخسارة في شكل أخطاء إدخال (CRC، FCS) على الواجهة.

كما هو موضح في الجدول، بنية حزمة إيثرنت، والتي تتضمن حقل IPG/IFG:

طبقة

ديباجة

بدء محدد الإطار

MAC الوجهة

MAC المصدر

علامة 802.1q

EtherType (Ethernet II) أو الطول (IEEE 802.3)

الحمولة

تسلسل التحقق من الإطارات (32 بت في وضع CRC)

IPG/IFG

7 الأنظمة الثمانية

نظام ثماني واحد

6 الأنظمة الثمانية

6 الأنظمة الثمانية

4 ثمانيات

2 ثمانية

46-1500 ثمانية

4 ثمانيات

الأنظمة الثمانية ≥

إطار إيثرنت من المستوى الثاني

64-1522 ثمانية

وحدات بت للطبقة 1

الأنظمة الثمانية طراز 72-1530

الأنظمة الثمانية ≥

تغييرات البرامج

قامت Cisco بإجراء تغييرات على برامج محولات Catalyst القادرة على mGig لاستيعاب الأجهزة التي لا تتسامح مع التباين في IPG/IFG. وثقت هذا تغير في مختلف cisco بق id.

منصة (منصات) تتأثر

معرف الخطأ وحالة الحل

C9200L

حللت بالكامل، راجع cisco بق id CSCvy72944' ل كثير معلومة.

C9300-48UN

تم الحل بالكامل، راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvw65866 للحصول على مزيد من المعلومات.

C9300-48UXM

تم الحل بالكامل، راجع 'Cisco بق id CSCvr95643' للحصول على مزيد من المعلومات.

C9300-48UXM

حللت بالكامل، راجع cisco بق id CSCvr13950 'ل كثير معلومة.

الطراز C9600-LC-48TX

الحل قيد التقدم:

في ظروف نادرة، لا يزال بإمكان العملاء مواجهة مشكلات كان من الممكن حلها، راجع CSCvz67689' من Cisco للحصول على مزيد من المعلومات.

نتيجة للمشاكل النادرة الموثقة سابقا، يتطلب إصلاحات إضافية، راجع 'Cisco بق id CSCwb31319' للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: يمكن فقط لعملاء Cisco المسجلين الوصول إلى الأخطاء المدرجة في هذا المستند.

الحلول

وفي بعض الحالات، يمكن الحد من مشاكل قابلية التشغيل البيني هذه من خلال الترميز الثابت لمنفذ mGig إلى سرعة أقل (100 ميجابت في الثانية مقابل 1 جيجابت في الثانية)، أو من خلال إستخدام سرعة مختلفة (100 ميجابت في الثانية أو 10 جيجابت في الثانية مقابل 1 جيجابت في الثانية)، أو من خلال نقل الجهاز المتأثر إلى منفذ غير قادر على mGig.