المحتويات

المقدمة

الاستخدام

قائمة الألياف الضوئية بسرعة 10 جيجابت في الثانية و 1 جيجابت في الثانية المدعومة بمهايئ CVR-QSFP-SFP10G

تخطيط منفذ اللوحة الأمامية لبطاقة الخط C9600-LC-24c Line Card وتخطيط المنفذ

قيود المهايئ CVR-QSFP-SFP10G

المقدمة

يصف هذا وثيقة الإستعمالات والحدود من ال CVR-QSFP-SFP10G مهايئ على ال C9600-LC-24C خط بطاقة على المادة حفازة 9600 منصة.

الاستخدام

تتضمن بطاقة الخط C9600-LC-24C Line Card على النظام الأساسي C9600 24 منفذ QSFP تدعم الألياف 40G & 100G. لا يمكنك إدراج أجهزة ضوئية بسرعة 10 جيجابت في الثانية أو 1 جيجابت في الثانية قائمة على SFP مباشرة على هذه المنافذ.

يوفر المهايئ CVR-QSFP-SFP10G المرونة اللازمة لاستخدام الأجهزة الضوئية بسرعة 10 جيجابت في الثانية أو 1 جيجابت في الثانية القائمة على منافذ QSFP القائمة على بطاقات الخط C9600-LC-24C على النظام الأساسي C9600.

قائمة الألياف الضوئية بسرعة 10 جيجابت في الثانية و 1 جيجابت في الثانية المدعومة بمهايئ CVR-QSFP-SFP10G

رقم SL.

بصريات

السرعة

الحد الأدنى لإصدار Cisco® IOS-XE

1

SFP-10G-SR

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

2

SFP-10G-SR-S

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

3

SFP-10G-LR

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

4

SFP-10G-LR-S

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

5

SFP-10G-ER

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

6

SFP-10G-ER-S

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

7

SFP-10G-ZR

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

8

SFP-10G-ZR-S

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

9

DWDM-SFP10G-xxx

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

10

SFP-H10GB-CU1M

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

11

SFP-H10GB-CU3M

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

12

SFP-H10GB-CU5M

10 جيجابت في الثانية

16.11.1

13

GLC-T*

1 جيجابت في الثانية

16.12.2/17.1.1

14

GLC-TE*

1 جيجابت في الثانية

16.12.2/17.1.1

15

GLC-LH-SMD

1 جيجابت في الثانية

16.12.2/17.1.1

16

GLC-SX-MMD

1 جيجابت في الثانية

16.12.2/17.1.1

* لا يتم دعم السرعة 10 ميجابت في الثانية و 100 ميجابت في الثانية مع مهايئ GLC-T و GLC-TE باستخدام مهايئ CVR-QSFP-SFP10G. يتم دعم سرعة 1 جيجابت في الثانية فقط مع GLC-T و GLC-TE باستخدام مهايئ CVR-QSFP-SFP10G.

تخطيط منفذ اللوحة الأمامية لبطاقة الخط C9600-LC-24c Line Card وتخطيط المنفذ

1/25

3/27

5/29

7/31

9/33

11/35

13/37

15/39

17/41

19/43

21/45

23/47

2/26

4/28

6/30

8/32

10/34

12/36

14/38

16/40

18/42

20/44

22/46

24/48

يمكن إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) هذه للتحقق من تخطيط المنفذ. أوضاع السرعة التشغيلية وترقيم المنافذ المادية إلى الافتراضية (لواجهات بسرعة 100 جيجابت في الثانية):

show hw-module subslot x/0 port-group mapping

show hw-module subslot x/0 port-group operation-mode

show hw-module subslot x/0-group port-number

حيث x هو رقم فتحة Linecard.

نموذج الإخراج:

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group mapping

Port Group Mapping for slot 1

Port-Group Ports

1 Fo1/0/1, Fo1/0/2, Hu1/0/25

2 Fo1/0/3, Fo1/0/4, Hu1/0/27

3 Fo1/0/5, Fo1/0/6, Hu1/0/29

4 Fo1/0/7, Fo1/0/8, Hu1/0/31

5 Fo1/0/9, Fo1/0/10, Hu1/0/33

6 Fo1/0/11, Fo1/0/12, Hu1/0/35

7 Fo1/0/13, Fo1/0/14, Hu1/0/37

8 Fo1/0/15, Fo1/0/16, Hu1/0/39

9 Fo1/0/17, Fo1/0/18, Hu1/0/41

10 Fo1/0/19, Fo1/0/20, Hu1/0/43

11 Fo1/0/21, Fo1/0/22, Hu1/0/45

12 Fo1/0/23, Fo1/0/24, Hu1/0/47

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group operation-mode

Module 1 port group 1 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 2 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 3 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 4 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 5 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 6 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 7 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 8 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 9 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 10 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 11 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 12 is running in HundredGigabitEthernet mode

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group port-numbering

Physical Port Mapping for slot 1

Physical-Port Mapped-Port

1 Hu1/0/25

2 Hu1/0/26

3 Hu1/0/27

4 Hu1/0/28

5 Hu1/0/29

6 Hu1/0/30

7 Hu1/0/31

8 Hu1/0/32

9 Hu1/0/33

10 Hu1/0/34

11 Hu1/0/35

12 Hu1/0/36

13 Hu1/0/37

14 Hu1/0/38

15 Hu1/0/39

16 Hu1/0/40

17 Hu1/0/41

18 Hu1/0/42

19 Hu1/0/43

20 Hu1/0/44

21 Hu1/0/45

22 Hu1/0/46

23 Hu1/0/47

24 Hu1/0/48

قيود المهايئ CVR-QSFP-SFP10G

- يجب ألا يكون المهايئ CVR-QSFP-SFP10G مثبتا على منفذ زوجي الرقم حيث يحتوي المنفذ المقابل ذو الرقم الفردي على منافذ 40GE Optics. على سبيل المثال، إذا كان المنفذ 1 يحتوي على 40GE Optics، فيجب عدم تثبيت CVR-QSFP-SFP10G في المنفذ 2.

- لا يجب تثبيت المهايئ CVR-QSFP-SFP10G على أي منفذ يحتوي على enable config. على سبيل المثال، يجب عدم تثبيت المهايئ CVR-QSFP-SFP10G على منفذ تم تكوينه ليعمل في 100GE.