المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

معلومات أساسية

التكوين

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين محولات Catalyst 9600 Switches التي تشغل برنامج Cisco IOS® XE إلى الإعداد الظاهري Quad-Supervisor Stackwise على برنامج Cisco IOS XE 17.x.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco StackWise الظاهرية

- توفر عال باستخدام تكرار مشرف رباعي

المكونات المستخدمة

استند هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية. يمكن تكوين إعداد StackWise الظاهري رباعي المشرف على أي هيكل Catalyst 9600 الذي يشغل الإصدار 17.2.x من Cisco IOS XE أو الأحدث.

ملاحظة: يرجى مراجعة قسم القيود الخاصة بالقسم الظاهري ل Cisco StackWise من دليل تكوين التوفر العالي للحصول على أي تحذير محدد.

- هيكل Catalyst 9606 الذي يشغل C9600-SUP-1

- Cisco IOS XE، الإصدار 17.2.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

Cisco StackWise الظاهرية هي تقنية محاكاة افتراضية لنظام الشبكة تجمع محولين في محول افتراضي واحد. تعمل المحولات في برنامج الإعداد الظاهري Cisco StackWise على تبسيط كفاءة التشغيل من خلال مستوى تحكم وإدارة واحد وعرض نطاق ترددي عريض للنظام تم تطويره باستخدام مستوى إعادة التوجيه الموزع والمساعدة في إنشاء شبكات مرنة باستخدام تصميم الشبكة الموصى به من Cisco.

هنا مختلف عالي التوفر تشكيل خيار يتوفر على مادة حفازة 9600 مفتاح.

مشرف مستقل / إحتياطي عالي التوافر

إعداد الهيكل الفردي دون تكوين StackWise الظاهري. يستخدم هذا التكوين المشرف المزدوج في هيكل واحد للتمتع بقابلية توفر عالية. في مادة حفازة 9600، هذا يساند cisco IOS XE صيغة 16.11 فصاعدا.

2-Supervisor StackWise Virtual

يتم تكوين إعداد StackWise الظاهري بين هيكلي Catalyst 9600 مع مشرف واحد في كل هيكل. في مادة حفازة 9600، هذا يساند cisco IOS XE صيغة 16.12 فصاعدا.

النظام الظاهري Quad-SUP StackWise

يتم تكوين إعداد StackWise الظاهري بين هيكلي Catalyst 9600 مع مشرفين مزدوجين في كل هيكل. في مادة حفازة 9600، هذا يساند cisco IOS XE صيغة 17.2 فصاعدا. هذا هو التكوين الذي يركز عليه هذا المستند.

المصطلح

StackWise-A - مشرف نشط على الإعداد الظاهري StackWise.

StackWise-S - المشرف الاحتياطي على الإعداد الظاهري StackWise.

ICA - محرك المشرف النشط داخل الهيكل.

ICS - محرك المشرف الاحتياطي داخل الهيكل.

التكوين

يعتمد الترحيل إلى الوضع الظاهري StackWise للمشرف الرباعي على التكوين الحالي على المحولات C9600 switches. اتبع الإجراء المناسب حسب التكوين الموجود:

1. قم بتكوين هيكلي Catalyst 9600 مستقلين إلى إعداد StackWise الظاهري رباعي المشرف.

ملاحظة: لا تحتاج إلى تنفيذ الخطوات التالية إلا إذا كان كلا المحولين من الفئة C9600 قيد التشغيل حاليا كمحولين مستقلين مع مشرفين ثنائيين في كل هيكل ولم يتم تهيئتهما للاستخدام الافتراضي StackWise.

1. إذا لم يكن يتم تشغيله بالفعل على الإصدار 17.2.x من Cisco IOS XE، فيمكنك ترقية كلا المحولين بشكل فردي إلى الإصدار 17.2.x من Cisco IOS XE في وضع التثبيت.

2. تأكد من أن المشرف في الفتحة 3 نشط في كلا الهيكلين قبل الانتقال إلى الأمام مع التحويل الظاهري StackWise. هذه الخطوة مهمة.

3. تكوين StackWise Virtual بين كل من الهيكل وإعادة التحميل. إستخدام الخطوات المدرجة في تكوين الإعدادات الظاهرية Cisco StackWise.

وبمجرد اكتمالها، يمكن توفير محولين C9600 في الإعداد الظاهري StackWise رباعي المشرف.

2. الترحيل من 2-Supervisor StackWise Virtual Setup إلى إعداد StackWise الظاهري رباعي المشرف

ولا تحتاج إلى تنفيذ الإجراء التالي إلا إذا تم تهيئة إثنين من هياكل C9606 بشكل مسبق ل Stackwise Virtual باستخدام محرك مشرف واحد في كل هيكل.  هناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك تعتمد على إمكانية الحصول على وقت توقف عن العمل وتوفر هيكل إحتياطي لترقية المشرفين على وضع الاستعداد في الهيكل (ICS).

2.1 الترحيل المستمر عند توفر هيكل إحتياطي C9600

ملاحظة: قم بهذه الخطوات إذا تم تكوين كلا الهيكلين مسبقا للهيكل الافتراضي StackWise المكون من 2 مشرف مع مشرف واحد في كل هيكل ولم يتم تثبيت محرك المشرف الاحتياطي الثانوي (ICS) بعد. تتطلب هذه الخطوة أن يتم تشغيل ICS بالفعل الإصدار 17.2 (أو أعلى) من Cisco IOS XE أو هيكل إحتياطي لترقية ICs إلى Cisco IOS XE الإصدار 17.2 (أو أعلى) في خطوة منفصلة.

1. إذا لم تكن ICS موجودة بالفعل على الإصدار 17.2 (أو أعلى) من Cisco IOS XE، فاستخدم هيكل C9600 الاحتياطي لترقية كلا من ICS إلى Cisco IOS XE الإصدار 17.2.X (مثل ICA) في وضع التثبيت.

2. ترقية إعداد Supervisor StackWise الظاهري إلى الإصدار 17.2 (أو إصدار أعلى) من Cisco IOS XE في وضع "التثبيت"، إذا لم يتم ذلك بالفعل.

3. بمجرد ظهور المشرف 2-Supervisor StackWise على الإصدار 17.2 (أو الأحدث) من Cisco IOS XE، قم بإدراج ICS في كلا الهيكلين. يمكن أن يتم تمهيد ICS وأن يصبح جزءا من خدمة Quad-Sup.

وبمجرد اكتمالها، يمكن توفير محولين C9600 في الإعداد الظاهري StackWise رباعي المشرف.

2.2 الترحيل المستمر عندما لا يكون هيكل C9600 الاحتياطي متوفرا

ملاحظة: تحتاج إلى تنفيذ هذه الخطوات إذا تم تكوين كلا الهيكلين C9600 بالفعل لهيكل 2 مشرف StackWise Virtual مع ICS في وضع إعادة الضبط (على الإصدار 16.12 من Cisco IOS XE) أو لم يتم تثبيت ICS بعد ولا يوجد هيكل إحتياطي لترقية ICs إلى Cisco IOS XE الإصدار 17.x.

1. إذا تم إدخال المشرفين على بطاقات ICS، فقم بإخراج هؤلاء المشرفين من كلا الهيكلين.

2. ترقية إعداد Supervisor StackWise الظاهري إلى الإصدار 17.2 (أو إصدار أعلى) من Cisco IOS XE في وضع "التثبيت"، إذا لم يتم ذلك بالفعل.

3. مكنت برمجية mise à niveau سمة افتراضيا. في حالة إزالة هذا، قم بتمكين الميزة.

C9600-SVL-Active(config)#software auto-upgrade enable

C9600-SVL-Active#show run all | in software auto-upgrade

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

4. قم بإدراج مشرفي ICS وإنشاء جلسة عمل لوحدة التحكم. مباشرة بعد الإدخال اضغط على Ctrl+C على لوحة المفاتيح حتى يتم مقاطعة بدء التشغيل ويتم مشاهدة مطالبة rommon.

ملاحظة: هذه الخطوة مهمة جدا.

Last reset cause:PowerOn

C9600-SUP-1 platform with 16777216 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 5 (interrupted)

rommon 1 >

ملاحظة: قم بتنفيذ الخطوات من 5 إلى 7 فقط إذا كان قد تم إستخدام وحدة مشرف ICS من قبل في إعداد StackWise الظاهري. إذا لم تكن كذلك، فانتقل إلى الخطوة 8.

5. ابحث عن أي متغيرات StackWise-Virtual ROMMON. تبدأ هذه المتغيرات ب d_stack. على سبيل المثال:

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="255"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"

6. قم بإلغاء تحديد كافة المتغيرات أعلاه.

rommon 1 > unset D_STACK_DAD

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK2

rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM

rommon 1 > unset D_STACK_MODE

7. ابحث عن SWITCH_NUMBER=1 المتغير. إذا كان رقم المحول هو 2، فقم بتعيين المتغير على 1. إذا كان هو 1 بالفعل، فانتقل إلى الخطوة التالية.

rommon 1 > set

<snip>

SWITCH_NUMBER=2

<snip>

rommon 2 > SWITCH_NUMBER=1

rommon 3

8. قم بتعيين هذا المتغير لتمهيد المشرف يدويا.

rommon 3 > MANUAL_BOOT=YES

rommon 4 >

9. قم بتمهيد مشرف ICS يدويا في وضع الحزمة على Cisco IOS XE الإصدار 17.x باستخدام عصا USB. لا تقم بتغيير متغير التمهيد في ROMMON. بس امسكوها يدويا من رومون هيك:

rommon 4 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.02.01.SPA.bin

10. يقوم المشرف بإعادة الضبط عند تحويله من وضع قائم بذاته إلى وضع StackWise. ومن جديد يقع مرة أخرى في الرومون.

11. قم بإلغاء تعيين التمهيد اليدوي لتمكين التمهيد التلقائي.

rommon 1 > unset MANUAL_BOOT

12. مرة أخرى، قم بتمهيد مشرف ICS يدويا على Cisco IOS XE الإصدار 17.x (مثل الخطوة 9) باستخدام عصا USB. لا تقم بتغيير متغير التمهيد في ROMMON. فقط قم بتمهيده يدويا من ROMMON. يمهد هذا ال ICS في حزمة أسلوب.

13. تهتم الترقية التلقائية للبرامج تلقائيا بترقية مشرف ICS على Cisco IOS XE الإصدار 17.x في وضع التثبيت وتعيد تحميل كل من مشرفي ICS للوصول إلى وضع تكرار معالج التوجيه (RPR). قد يستغرق هذا الأمر ما يصل إلى 15 دقيقة حتى يكتمل. في الإصدار 17.2 من Cisco IOS XE، تتم ترقية ICS على المحول StackWise Virtual Active تلقائيا من خلال الترقية التلقائية (راجع الخطوة 3). ومع ذلك، يلزم ترقية ICS على المحول الاحتياطي يدويا بإصدار تثبيت الترقية التلقائية على وحدة تحكم المحول النشط بعد أن ينتهي ICS في الهيكل النشط من التمهيد في وضع التثبيت.

C9600-SVL-Active#install autoupgrade

وبمجرد اكتمالها، يتوفر محولا C9600 في الإعداد الظاهري StackWise رباعي المشرف.

2.3 الترحيل مع التوقف عن العمل

ملاحظة: قم بهذه الخطوات إذا تم بالفعل تكوين كلا المحولين C9600 للإعداد الظاهري من خلال Supervisor StackWise مع مشرف واحد في كل هيكل (SUP #1 و SUP #2)، لم يتم تثبيت ICS بعد (SUP #3 و SUP #4) ولا يوجد هيكل إحتياطي لترقية ICS إلى رمز 17.x. يتضمن هذا الأسلوب وقت التوقف عن العمل.

1. قم بترقية الإصدار 17.x من Cisco IOS XE الافتراضي المزود بمشرفين من الإصدار 17.x في وضع التثبيت وتأكد من أن StackWise Virtual قيد التشغيل بعد الترقية.

2. قم بإيقاف تشغيل هيكل افتراضي واحد من StackWise - لنقل المحول 2.  تبدأ حركة المرور عبر المحول SWITCH-2 في المرور عبر المحول 1 إذا كانت شبكة تدفق البيانات من الخادم متصلة عبر قناة EtherChannel متعددة الهياكل. يتضمن تجاوز الفشل هذا ضربة صغيرة لحركة المرور.

3. أخرج المشرف (SUP #2) الذي كان في الوضع الظاهري StackWise من المحول 2 وحافظ عليه آمنا.

4. قم بإزالة بطاقات الخط من المحول 2 ولكن اسمح لها بأن تكون في الهيكل. تعمل هذه الخطوة على تجنب أي تأثير على أجهزة تدفق البيانات من الخادم.

ملاحظة: مع إلغاء تثبيت بطاقات الخط، من المحتمل أن يتعطل النظام بسبب عدم كفاية التبريد إذا ظل في هذه الحالة لفترة طويلة للغاية. يرجى تنفيذ الخطوات التالية (الخطوة 5 وما بعدها) في أسرع وقت ممكن.

5. قم بإدراج محركات المشرف الجديدة في هذا الهيكل (SUP #3 و SUP #4). قم بتشغيلها وترقيتها إلى Cisco IOS XE الإصدار 17.x (في وضع التوفر العالي للمشرف المستقل/المتكرر) باستخدام أوامر التثبيت.

6. اسحب كلا المشرفين من المحول 2 (SUP #3 و SUP #4) وقم بتثبيت المشرف الأصلي (SUP #2) من الخطوة 3 وأدخل جميع بطاقات الخط مرة أخرى.

7. يجري تمهيد المشرف على المحول 2 كبديل إحتياطي. انتظر حتى يصبح المشرف في وضع الاستعداد الظاهري StackWise، وتكون جميع بطاقات الخط قيد التشغيل وإعادة تجميع حركة مرور البيانات.

8. قم بإدخال مشرفي ICS الجدد (SUP #3 و SUP #4)، واحد في كل هيكل وأدعهم يبدأون العمل.

وبمجرد اكتمالها، يتوفر المحولان C9600 في الإعداد الظاهري Quad-Supervisor StackWise.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco