المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الإصدارات الموصى بها

تنزيل البرامج

المعايير الأساسية للترقية

ترقية ROMMON و/أو ترقية أداة تحميل التمهيد

أساليب الترقية

وضع التثبيت

وضع الحزمة

ترقية البرامج أثناء الخدمة (ISSU)

المتطلبات الأساسية ل ISSU

خطوات الترقية

خطوات التحقق من صحة ISSU

خطوات الاسترداد من فشل ISSU

إجهاض ISSU

ولاية Clean ISSU

المقدمة

يصف هذا وثيقة الأسلوب ليحسن مادة حفازة 9500 مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى C9500.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يغطي هذا وثيقة جديد وقديم تحسين إجراء لمادة حفازة 9500 مفتاح أن يستعمل إما حزمة أو يركب أسلوب. issu تحسين طريقة ساندت على مادة حفازة 9500 مفتاح.

الإصدارات الموصى بها

للحصول على إصدارات البرامج الموصى بها المستندة إلى صفحة التنزيلات، يرجى مراجعة الرابط التالي:

الإصدارات الموصى بها للمحولات Catalyst 9000 Switches

تنزيل البرامج

لتنزيل البرنامج، يرجى visithttps://software.cisco.com/download/الصفحة الرئيسية وحدد منتجك.

المعايير الأساسية للترقية

· يجب أن تكون فترة الصيانة التي تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات كافية للترقية إلى الإصدار الهدف أو العودة إلى الإصدار السابق في حالة ظهور أي مشاكل.

· تأكد من توفر محرك أقراص USB سعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت لديك مع ملفات .bin الخاصة بكل من إصداري IOS الحالي والهدف. يجب تهيئة محرك أقراص USB بتنسيق FAT32 لنسخ صورة IOS.

· تحقق من إعداد TFTP باستخدام كل من إصداري IOS الحالي والهدف ومن إمكانية الوصول إليه لتنزيل هذه الإصدارات إلى المحول إذا لزم الأمر.

· تأكيد توفر وصول وحدة التحكم إلى الجهاز في حالة حدوث أي مشاكل.

· تأكد من توفر مساحة تتراوح من 1 جيجابايت إلى 1. 5 جيجابايت على الأقل في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) لتوسعة الصورة الجديدة. في حالة عدم توفر مساحة كافية، قم بإزالة ملفات التثبيت القديمة.

ترقية ROMMON و/أو ترقية أداة تحميل التمهيد

بالنسبة ل Fuji 16.9.x، عند الترقية من الإصدار الحالي على المحول لديك إلى إصدار أحدث أو أحدث للمرة الأولى، قد تتم ترقية أداة تحميل التمهيد تلقائيا، استنادا إلى إصدار الجهاز للمحول. إذا تمت ترقية bootloader تلقائيا، فسيصبح ذلك نافذ المفعول على إعادة التحميل التالية. إذا رجعت إلى الإصدار الأقدم بعد هذا، فإن أداة تحميل التمهيد لا يتم خفضها. يدعم أداة تحميل التمهيد المحدثة جميع الإصدارات السابقة. بالنسبة لإصدارات Cisco IOS XE Everest 16.x.x أو Cisco IOS XE Fuji 16. x.x، إذا كان هناك جهاز تحميل جديد في هذا الإصدار، فقد تتم ترقيته تلقائيا استنادا إلى إصدار الجهاز من المحول عند تمهيد المحول باستخدام الصورة الجديدة لأول مرة.

بالنسبة للطراز 16.12.x، تعد شاشة ROM (المعروفة أيضا باسم ROMMON)، والمعروفة أيضا باسم أداة تحميل التمهيد، بمثابة برنامج ثابت يتم تشغيله عند تشغيل الجهاز أو إعادة ضبطه. حيث تقوم بتهيئة أجهزة المعالج وتمهيد برنامج نظام التشغيل (صورة برنامج Cisco IOS XE). يتم تخزين ROMMON على أجهزة فلاش الواجهة الطرفية التسلسلية (SPI) التالية في المحول لديك:

أساسي: ROMMON المخزن هنا هو الذي يقوم النظام بتحميله في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز أو إعادة تعيينه.

جولدن: ROMMON المخزن هنا هو نسخة إحتياطية. إذا كانت الوحدة الموجودة في الجهاز الأساسي تالفة، يقوم النظام تلقائيا بتحميل ROMMON في جهاز فلاش SPI الذهبي.

قد تكون عمليات ترقية ROMMON مطلوبة لحل عيوب البرامج الثابتة أو لدعم الميزات الجديدة، ولكن قد لا تكون هناك إصدارات جديدة مع كل إصدار. لمعرفة إصدار ROMMON أو bootloader الذي ينطبق على كل إصدار رئيسي وإصدار صيانة، راجع الأقسام الفرعية والجداول المقابلة أدناه.

- ترقيات ROMMON ل C9500-12Q و C9500-16X و C9500-24Q و C9500-40X

- ترقيات ROMMON ل C9500-24Y4C و C9500-32C و C9500-32QC و C9500-48Y4C

للحصول على 17.x.x، لمعرفة إصدار ROMMON أو bootloader الذي ينطبق على كل إصدار رئيسي وإصدار صيانة، راجع إصدارات ROMMON.

يمكنك ترقية ROMMON قبل، أو، بعد ترقية إصدار البرنامج. إذا كان إصدار ROMMON الجديد متاحا لإصدار البرنامج الذي تقوم بالترقية إليه، فقم بالمتابعة كما يلي:

- ترقية ROMMON في جهاز فلاش SPI الأساسي

تتم ترقية ROMMON هذا تلقائيا. عند الترقية من إصدار موجود على المحول لديك إلى إصدار أحدث أو أحدث للمرة الأولى، ويوجد إصدار ROMMON جديد في الإصدار الجديد، يقوم النظام بترقية ROMMON تلقائيا في جهاز فلاش SPI الأساسي، استنادا إلى إصدار الجهاز من المحول.

- ترقية ROMMON في جهاز فلاش Gold SPI

يجب ترقية ROMMON هذا يدويا.تنطبق الترقية اليدوية على جميع الطرز في السلسلة.أدخل الأمر upgrade rom-monitor capsule gold switchle في وضع EXEC ذي الامتيازات.

بعد ترقية ROMMON، سيصبح ساري المفعول على إعادة التحميل التالية. إذا عدت إلى إصدار أقدم بعد ذلك، فإن ROMMON لا يتم تخفيضه. يدعم ROMMON المحدث جميع الإصدارات السابقة.

ملاحظة: في حالة إعداد Cisco StackWise الظاهري، قم بترقية المحول النشط والمحول الاحتياطي.

أساليب الترقية

يغطي هذا وثيقة جديد وقديم تحسين إجراء للمادة حفازة 9500 مفتاح أن يستعمل إما حزمة أو يركب أسلوب و issu.

وضع التثبيت

ال install أسلوب تحسين على cisco مادة حفازة 9500 مفتاح طريقة أن يحسن المفتاح برمجية أن يتضمن يستعمل فرد برمجية حزمة بدلا من وحيد متآلف صورة مبرد.

على محولات Cisco Catalyst 9500 Series Switches، عند الترقية من Cisco IOS XE Everest 16.5.1a أو Cisco IOS XE Everest 16.6.1 إلى أي إصدار أحدث في وضع التثبيت، يتم إستخدام الأوامر "طلب برنامج النظام الأساسي".

الرجاء اتباع الخطوات المحددة للترقية في وضع "التثبيت".

1 - التنظيف

إزالة أي عمليات تثبيت غير نشطة باستخدام الأمر:

Switch#request platform software package clean switch all

2. نسخ الصورة الجديدة

قم بنقل ملف صورة .bin الجديد إلى تخزين Flash الخاص بالمحول النشط باستخدام إحدى الطرق التالية:

عبر بروتوكول TFTP:

Switch#copy tftp://Location/directory/<file_name>.bin flash:

عبر منفذ USB:

Switch#copy usbflash0:<file_name>.bin flash:

تأكيد أنظمة الملفات المتوفرة باستخدام أنظمة ملفات Switch#show

3 - التحقق

بعد نقل IOS إلى المحول النشط، تحقق مما إذا كانت الصورة تم نسخها بشكل صحيح باستخدام:

Switch#dir flash:

(إختياري) للتحقق من المجموع الاختباري MD5، أستخدم الأمر:

Switch#verify /md5 flash:<file_name>.bin

تأكد من تطابق المجموع الاختباري هذا مع المجموع الاختباري المتوفر في صفحة تنزيل البرامج.

4. تعيين متغير التمهيد

ثبتت التمهيد متغير أن يشير إلى ال packages.conf مبرد مع الأمر التالي:

Switch#configure t

Switch(config)#no boot system

Switch(config)#boot system flash:packages.conf

Switch(config)#end

5. تكوين التمهيد التلقائي

قم بتكوين المحول على التمهيد التلقائي عن طريق تنفيذ:

Switch#configure t

Switch(config)#no boot manual

Switch(config)#end

6. حفظ التكوين

احفظ التكوين الحالي الخاص بك باستخدام:

Switch#write memory

تأكيد إعدادات التمهيد باستخدام الأمر:

Switch#show boot system

7 - تثبيت الصورة

لتثبيت الصورة، أستخدم الأمر:

Switch#request platform software package install switch all file flash:<file_name>.bin auto-copy

سيقوم النظام بإعادة التحميل تلقائيا.

8. التحقق من الترقية الناجحة

Switch#show version

Switch#show redundancy

ملاحظة: استبدلت مع الاسم حقيقي من ك ios صورة مبرد من خلال الخطوات.

على محولات Cisco Catalyst 9500 Series Switches و Catalyst 9500 Series Switches - محولات السلسلة عالية الأداء، عند الترقية من Cisco IOS XE Everest 16.6.2 وجميع الإصدارات الأحدث إلى أي إصدار أحدث في وضع التثبيت، يتم إستخدام أوامر "install".

الرجاء اتباع الخطوات المحددة للترقية في وضع "التثبيت".

1 - التنظيف

· إزالة أي تثبيتات غير نشطة باستخدام الأمر:

Switch#install remove inactive

2. نسخ الصورة الجديدة

· نقل ملف صورة .bin الجديد إلى تخزين Flash الخاص بالمحول النشط باستخدام إحدى الطرق التالية:

· عبر بروتوكول TFTP:

Switch#copy tftp://Location/directory/<file_name>.bin flash:

· عبر منفذ USB:

Switch#copy usbflash0:<file_name>.bin flash:

· تأكيد أنظمة الملفات المتوفرة باستخدام:Switch#show file systems

3 - التحقق

بعد نقل IOS إلى المحول النشط، تحقق مما إذا كانت الصورة تم نسخها بشكل صحيح باستخدام:

Switch#dir flash:

(إختياري) للتحقق من المجموع الاختباري MD5، أستخدم الأمر:

Switch#verify /md5 flash:<file_name>.bin

تأكد من تطابق المجموع الاختباري هذا مع المجموع الاختباري المتوفر في صفحة تنزيل البرامج.

4. تعيين متغير التمهيد

ثبتت التمهيد متغير أن يشير إلى ال packages.conf مبرد مع الأمر التالي:

Switch#configure t

Switch(config)#no boot system

Switch(config)#boot system flash:packages.conf

Switch(config)#end

5. تكوين التمهيد التلقائي

قم بتكوين المحول على التمهيد التلقائي عن طريق تنفيذ:

Switch#configure t

Switch(config)#no boot manual

Switch(config)#end

6. حفظ التكوين:

احفظ التكوين الحالي الخاص بك باستخدام:

Switch#write memory

تأكيد إعدادات التمهيد باستخدام الأمر:

Switch#show boot system

7. تثبيت الصورة:

لتثبيت الصورة، أستخدم الأمر:

Switch#install add file flash:<file_name>.bin activate commit

عند المطالبة ب "تتطلب هذه العملية إعادة تحميل النظام". هل تريد المتابعة؟ [Y/N]،" الرد ب "Y" للمتابعة.

8. التحقق من الترقية الناجحة

Switch#show version

Switch#show redundancy

ملاحظة: استبدلت مع الاسم حقيقي من ك ios صورة مبرد من خلال الخطوات.

وضع الحزمة

يشير ترقية وضع الحزمة على محول Cisco Catalyst 9500 switch إلى طريقة لترقية برنامج المحول حيث يتم تجميع صورة البرنامج بالكامل في ملف واحد. يتضمن هذا الملف جميع المكونات الضرورية مثل نظام التشغيل، وبرامج تشغيل الأجهزة، والبرامج الأساسية الأخرى اللازمة لتشغيل المحول. تضمنت التحسين وحيد برمجية صورة مبرد، بشكل خاص مع .bin ملحق. هذا يتعارض مع الطرق الأخرى، مثل وضع التثبيت، والتي قد تتضمن ملفات وحزم متعددة.

بالنسبة للطراز C9500، يمكن الترقية مباشرة من قطار 16.x.x إلى قطار 17.x.x أو داخل قطار 17.x.x في وضع التثبيت. يرجى الرجوع إلى ملاحظة الإصدار الخاصة ب IOS الهدف التي يتم العثور عليها خارجيا للحصول على مزيد من الفهم.

أثناء الترقية في وضع الحزمة من 16.x.x إلى 17.x.x، يوصى بالانتقال إلى إصدار IOS متوسط بسبب الخطأ CSCwh54386 : أداة البحث عن الأخطاء (cisco.com)

على سبيل المثال، 16.8.x (أقدم) -> 17.3.x (واحد متوسط) -> 17.9.x (أحدث)

يرجى اتباع الخطوات المحددة للترقية في وضع الحزمة:

1. نقل الصورة الجديدة (.bin file) إلى ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) لكل عضو في المكدس في المحول أو المكدس المستقل باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين

عبر بروتوكول TFTP:

Switch#copy tftp://location/directory/<file_name> flash:

عبر منفذ USB:

Switch#copy usbflash0:<file_name>.bin flash:

2. تأكد من أنظمة الملفات المتوفرة باستخدام الأمر

Switch#show file systems

3. بعد نسخ IOS إلى جميع المحولات الأعضاء، تحقق من نسخ الصورة بشكل صحيح باستخدام

Switch#dir flash:

4. (إختياري) تحقق من المجموع الاختباري MD5 باستخدام الأمر

Switch#verify /md5 flash:<file_name>.bin

تأكد من تطابق الإخراج مع قيمة المجموع الاختباري MD5 المقدمة في صفحة تنزيل البرامج.

5. قم بتكوين متغير التمهيد للإشارة إلى ملف الصورة الجديدة باستخدام هذه الأوامر

Switch#configure t

Switch(config)#no boot system

Switch(config)#boot system flash:<file_name>.bin

Switch(config)#end

6. حفظ التكوين

Switch#write memory

7. التحقق من إعدادات التمهيد باستخدام

Switch#show boot system

8. إعادة تحميل المحول لتطبيق IOS الجديد

Switch#reload

9 - التحقق من الترقية الناجحة

Switch#show version

Switch#show redundancy

ملاحظة: استبدلت مع الاسم حقيقي من ك ios صورة مبرد من خلال الخطوات.

ترقية البرامج أثناء الخدمة (ISSU)

ترقية البرامج أثناء الخدمة هي عملية تقوم بترقية صورة إلى صورة أخرى على جهاز ما أثناء إستمرار الشبكة في إعادة توجيه الحزم. تساعد وحدة دعم الخدمات المشتركة (ISSU) مسؤولي الشبكة على تجنب انقطاع الشبكة عند إجراء ترقية للبرامج. تتم ترقية الصور في وضع التثبيت، حيث تتم ترقية كل حزمة بشكل فردي.

بالنسبة لمادة حفازة 9500 مع StackWise Virtual، يبدأ دعم ISSU من Cisco IOS XE Fuji 16.9.2.

بالنسبة للأداء العالي Catalyst 9500، يبدأ دعم ISSU من Cisco IOS XE Gibraltar، الإصدار 16.12.1c.

بالنسبة للمحول Catalyst 9500X المزود بتقنية StackWise الظاهرية، يبدأ دعم ISSU من المحول Cisco IOS XE Cupertino 17.12.1.

الرجاء التأكد من أن إصدار SW الحالي وإصدار SW الهدف ملائمان للترقية إلى ISSU باستخدام الارتباط أدناه:

مصفوفة التوافق

للتحقق من ما إذا كان المحول محول من السلسلة C9500 أو محول من السلسلة C9500 عالي الأداء، يرجى النظر في الجدول 30 من المستند أدناه:

ورقة بيانات المحولات Cisco Catalyst 9500 Series Switches

ملاحظة: بالنسبة للترقية إلى ISSU من 17.3.1 أو 17.3.2 أو 17.3.3 أو 17.3.4 إلى 17.6.x في هيكل مستقل مع مشرف رباعي أو إعداد عالي التوفر، يجب عليك إجراء ترقية ISSU إلى 17.3.5 ثم إجراء ترقية ISSU إلى الإصدار النهائي من الهدف. قد تفشل ترقية ISSU إلى 17.9.1. راجع CSCwc54402 للحصول على مزيد من التفاصيل. قد تفشل ترقية ISSU من 17.6.4 إلى 17.9.3. راجع CSCwc54402 للحصول على مزيد من التفاصيل.

المتطلبات الأساسية ل ISSU

1. التحقق من إصدار الرمز الحالي

C9500#show version | include IOS XE

2. تحقق من وضع التمهيد

لا يتم دعم ISSU إلا إذا تم تمهيد كلا المحولين في StackWise Virtual في وضع التثبيت.

C9500#show version | include INSTALL

3. تحقق مما إذا كانت هناك ذاكرة متوفرة كافية على ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة)

C9500#dir flash: | include free

11353194496 bytes total (8565174272 bytes free)

C9500#dir stby-flash: | include free

11353980928 bytes total (8566865920 bytes free)

4. التحقق من وجود المحولات في وضع SSO

C9500#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 4 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 1

Current Software state = ACTIVE <-------

Uptime in current state = 30 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.2, RELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Nov-18 19:32 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 2

Current Software state = STANDBY HOT <-------

Uptime in current state = 26 minutes

Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.2, RELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Nov-18 19:32 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf;

CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

5. تحقق ما إذا تم تمكين التمهيد التلقائي

C9500#show boot system

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Manual Boot = no <------- Manual Boot should be set to "no"

Enable Break = no

Boot Mode = DEVICE

iPXE Timeout = 0

---------------------------

Switch 2

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Manual Boot = no

Enable Break = no

Boot Mode = DEVICE

iPXE Timeout = 0

إذا لم يتم تمكين التمهيد التلقائي، يمكن تغيير ذلك كما هو موضح:

C9500(config)#no boot manual

6. تحقق من حالة ISSU الحالية وحالة التثبيت

C9500#show issu state detail

--- Starting local lock acquisition on switch 1 ---

Finished local lock acquisition on switch 1

No ISSU operation is in progress <------- If see anything else, abort ISSU before proceeding.

Check on how to manually abort ISSU.

C9500#show install summary

[ Switch 1 2 ] Installed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,

C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

--------------------------------------------------------------------------------

Type St Filename/Version

--------------------------------------------------------------------------------

IMG C 16.9.2.0.2433 <------- State should be Activated & Committed for current version alone.

If not clear install state before proceeding. Check on how to clear install state.

--------------------------------------------------------------------------------

Auto abort timer: inactive

--------------------------------------------------------------------------------

خطوات الترقية

يرجى اتباع الخطوات المحددة لإجراء ترقية للبرامج أثناء الخدمة (ISSU).

1 - التنظيف

إزالة أي عمليات تثبيت غير نشطة باستخدام الأمر:

Switch#install remove inactive

2. نسخ الصورة الجديدة

نقل ملف صورة .bin الجديد إلى تخزين Flash الخاص بالمشرف النشط باستخدام إحدى الطرق التالية:

عبر بروتوكول TFTP:

Switch#copy tftp://Location/directory/<file_name>.bin flash:

عبر منفذ USB:

Switch#copy usbflash0:<file_name>.bin flash:

تأكيد أنظمة الملفات المتوفرة باستخدام: أنظمة الملفات Switch#show

3 - التحقق

بعد نقل IOS إلى ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) للمشرف النشط، تحقق مما إذا كان قد تم نسخ الصورة بشكل صحيح باستخدام:

Switch#dir flash:

(إختياري) للتحقق من المجموع الاختباري MD5، أستخدم الأمر:

Switch#verify /md5 flash:<file_name>.bin

تأكد من تطابق المجموع الاختباري هذا مع المجموع الاختباري المتوفر في صفحة تنزيل البرامج.

4. تعيين متغير التمهيد

ثبتت التمهيد متغير أن يشير إلى ال packages.conf مبرد مع الأمر التالي:

Switch#configure t

Switch(config)#no boot system

Switch(config)#boot system flash:packages.conf

Switch(config)#end

5. تكوين التمهيد التلقائي

قم بتكوين المحول على التمهيد التلقائي عن طريق تنفيذ:

Switch#configure t

Switch(config)#no boot manual

Switch(config)#end

6. حفظ التكوين

احفظ التكوين الحالي الخاص بك باستخدام:

Switch#write memory

تأكيد إعدادات التمهيد باستخدام الأمر:

Switch#show boot system

7 - تثبيت الصورة

لتثبيت الصورة، أستخدم الأمر:

Switch#install add file flash:<file_name>.bin activate issu commit

8. التحقق من الترقية الناجحة

Switch#show version

Switch#show redundancy

بمجرد تشغيل الأمر المدوّن هنا، تبدأ العملية وتُعيد تحميل sup تلقائيًا. لا تقم بتشغيل الأمر حتى تكون جاهزًا لبدء إعادة تمهيد وحدات sup. بخلاف عملية الترقية العادية، فإنها لا تطلب منك تأكيدا قبل حدوث إعادة التحميل.

بمجرد تشغيل هذا الأمر، تستخرج عملية ISSU الملفات، وتعيد تحميل الحزمة الاحتياطية، وتنتظر حتى ترجع إلى SSO ثم تقوم بإعادة تحميل النشط بعد تجاوز الفشل.

ملاحظة: استبدلت مع الاسم حقيقي من ك ios صورة مبرد من خلال الخطوات.

خطوات التحقق من صحة ISSU

بمجرد اكتمال ISSU بنجاح،

- تحقق مما إذا كان كلا المحولين يشغلان على البرنامج الجديد باستخدام إصدار Switch#show.

- قم بفحص إخراج تفاصيل الحالة "show issu" ليكون نظيفا ولا يعرض أي ISSU قيد التقدم.

- تحقق من show install issu history output لضمان نجاح عملية ISSU (يتوفر الأمر فقط مع الإصدار 16.10.1 والإصدارات الأحدث).

خطوات الاسترداد من فشل ISSU

- في حالة فشل ISSU، من المتوقع أن يتمكن الإجهاض التلقائي من إستعادة النظام مرة أخرى إلى الحالة الأولية (الصورة الأقدم). ومع ذلك، في حالة فشل هذا أيضا، فمن المتوقع إستعادة الهيكل يدويا.

- أثناء الاسترداد اليدوي، تحقق مما إذا كان كل من الجهاز النشط وجهاز الاستعداد يشغلان الصورة القديمة (إذا لم يكن الأمر كذلك، فاسترد الهيكل الفردي).

- بعد التأكد من أن كلا الهياكل تقوم بتشغيل الصورة القديمة، قم بتشغيل "تثبيت إزالة غير نشط" لإزالة أي حزم صور غير مستخدمة.

- بمجرد أن يقوم كلا الهيكلين بتشغيل البرنامج القديم، قم بتنظيف جميع الحالات الداخلية لعملية ISSU يدويا. (ارجع هنا حول كيفية تنظيف حالات ISSU الداخلية).

إجهاض ISSU

في سير العمل المكون من 3 خطوات، أثناء عملية تنشيط ISSU، يمكن للنظام الإجهاض التلقائي للصورة القديمة إذا انتهت صلاحية المؤقت الذي تم إيقافه قبل الاكتمال. يكون الاجهاض اليدوي مطلوبا إذا لم يصل الاستعداد إلى SSO أثناء الاجهاض. أيضا، إذا كنت ترغب لأي سبب في إجهاض ISSU في المنتصف، فيلزمك الإجهاض اليدوي.

C9500#install abort issu

ولاية Clean ISSU

إذا لم تنجح ترقية ISSU/الرجوع إلى إصدار سابق/الإجهاض التلقائي/الإجهاض التلقائي، يلزم إجراء التنظيف اليدوي لحالات ISSU الداخلية.

قم بتمكين الخدمة الداخلية قبل تشغيل الأمر التالي:

C9500#configure t

C9500(config)#service internal

C9500(config)#end

C9500#clear install state

clear_install_state: START Tue Nov 13 17:05:47 UTC 2018

--- Starting clear_install_state ---

Performing clear_install_state on all members

[1] clear_install_state package(s) on chassis 1

[1] Finished clear_install_state on chassis 1

Checking status of clear_install_state on [1]

clear_install_state: Passed on [1]

Finished clear_install_state

C9500#sh issu state detail

--- Starting local lock acquisition on chassis 1 ---

Finished local lock acquisition on chassis 1

No ISSU operation is in progress