المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

معلومات أساسية

المكونات

نظام الطاقة القابل للتوسع 2200 من Cisco

أوضاع مصدر الطاقة XPS 2200

قيود نظام الطاقة القابلة للتوسعة 2200

إضافة محول جديد إلى StackPower

أوضاع تشغيل StackPower

إدارة الحمل الذكية

تكوين Cisco StackPower

التحقق من تكوين StackPower

تكوين ميزة إيقاف تشغيل StackPower تلقائيا

تكوين نظام الطاقة القابل للتوسع 2200 من Cisco

التحقق من تكوين Cisco XPS 2200

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الإعتبارات

تكرارات StackPower

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين Cisco StackPower و eXpandable Power System (XPS) 2200 وكيفية أستكشاف المشكلات ذات الصلة وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

معلومات أساسية

StackPower هي ميزة تجمع كل الطاقة المتوفرة في مكدس من المحولات وتديرها كتجمع طاقة مشترك واحد للمكدس بأكمله. يوفر المحول Catalyst 9300 القدرة على إنشاء تجمع طاقة لاستخدام كبلات طاقة مكدس مخصصة. في حالة حدوث عطل في وحدة إمداد الطاقة أو المزيد من سحب طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، يمكن للمحول إستخدام الطاقة من المجموعة المشتركة لدعم الحمل الإضافي.  يمكن نشر طاقة المكدس في وضعين: وضع مشاركة الطاقة والوضع الاحتياطي. ويساعد هذا على تحقيق تحكم أكثر دقة في إستخدام الطاقة.

توفر StackPower إمكانية نشر لنظام الطاقة الاحتياطي (RPS) الذي لا يشغل أية مساحة. وهو يدعم بنية تقوم على أساس الشراء حسب إحتياجات العميل مماثلة لمكدس بيانات StackWise ويوفر وحدات إحتياطية بوضع 1+N مع مصادر طاقة داخلية.

تتمثل الوظيفة الأساسية لدارات طاقة المكدس في الحفاظ على توزيع آمن للطاقة من مصادر طاقة الإدخال إلى جميع الأحمال المختلفة التي تدعم المكدس StackPower مجموعة من أربعة محولات في مخطط r، رغم إمكانية إستخدام مكدسات طاقة متعددة داخل مكدس StackWise واحد. على سبيل المثال، يمكن تكوين مكدس بيانات StackWise مكون من ثمانية محولات في حزمتين StackPower من أربعة محولات. يمكن أن يكون ما يصل إلى ثمانية محولات جزءا من مكدس طاقة في مخطط النجوم.

المكونات

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى المحول C9300 Series Switch

(لا تدعم متغيرات C9300L StackPower)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

يسرد هذا الجدول كبلات Cisco StackPower و XPS المختلفة:

معرف المنتج

الوصف

CAB-SPWR-30CM

كبل الطاقة 30 سم

CAB-SPWR-150CM

كبل الطاقة 150 سم

CAB-XPS-58CM

كبل طاقة مكدس XPS مقاس 58 سم

CAB-XPS-150CM

كبل طاقة مكدس XPS مقاس 150 سم

يتم تكوين كابلات Cisco StackPower و XPS ولها شرائط ملونة على طرفيها لمساعدتك على فهم ما يمكن أن يوصله الموصل بها.

تلميح: يمكن أن يتصل طرف الكبل ذو النطاق الأخضر بمحول Cisco Catalyst 9300 Series Switch فقط. يمكن أن يتصل طرف الكبل ذو النطاق الأصفر بمحول من السلسلة 9300 Series أو XPS 2200.

الشكل 1. يعرض تكوين حلقة لاستخدام كل من كبلات StackPower المزودة بمقياس 0.3 مترا من Cisco وكابل واحد بطول 1.5 متر. في هذا المثال، يتم تجميع المحولات في حامل رأسي.

كبلات StackPower و StackWise مثبتة بشكل صحيح

الشكل 2. طبولوجيا الحلقة

نظام الطاقة القابل للتوسع 2200 من Cisco

يلزم توفر نظام الطاقة القابل للتوسعة طراز XPS 2200 لبنية النجوم. يمثل الطراز XPS 2200 نظام الطاقة الاحتياطية من الجيل التالي، وذلك لتوفير وحدات إحتياطية لما يصل إلى ثمانية محولات Cisco Catalyst 9300 Series Switches بالإضافة إلى إمكانية Cisco StackPower لما يصل إلى ثمانية محولات من السلسلة 9300.

نظام الطاقة Cisco eXpHandable (XPS) 2200 هو نظام طاقة مستقل يمكنك توصيله بمحولات Catalyst. يمكن أن يوفر XPS 2200 طاقة إحتياطية للأجهزة المتصلة التي تعاني من فشل في مصدر الطاقة، أو في مكدس طاقة محول Catalyst، يمكنه توفير طاقة إضافية لميزانية مكدس الطاقة. يمكن أن تعمل منافذ الطاقة الخاصة بالطراز XPS 2200 ومصادر الطاقة الداخلية في وضع مصدر الطاقة الاحتياطي (RPS) أو وضع مصدر طاقة مكدس (SP).

أوضاع مصدر الطاقة XPS 2200

يحتوي الطراز XPS على وحدتي تزويد بالطاقة يمكن أن تكونا أيضا في وضع RPS أو SP.

في وضع SP، تنتمي جميع منافذ SP الموجودة على XPS إلى مكدس الطاقة نفسه. عندما يشتمل مكدس الطاقة على XPS، فإن مخطط المكدس هو مخطط نجمي ويتكون من ما يصل إلى تسعة محولات أعضاء بالإضافة إلى XPS 2200. يتم مراعاة مصدر الطاقة أو وحدات التزويد بالطاقة الموجودة في وضع SP في الطراز XPS في ميزانية الطاقة. إذا كان كلا من مصدري طاقة XPS في وضع RPS، فإن مكدس الطاقة يتكون فقط من المحولات المتصلة بمنافذ XPS في وضع SP، ويتم تحديد ميزانية الطاقة بواسطة مصادر الطاقة الموجودة في هذه المحولات.

في حالة وجود عدم تطابق في دور وحدة إمداد الطاقة، على سبيل المثال، في حالة تكوين منفذ XPS ل RPS وكان كل من وحدتي التزويد بالطاقة في وضع SP، يكتشف XPS عدم التطابق، ويتم إرسال رسالة خطأ.

قيود نظام الطاقة القابلة للتوسعة 2200

- عند إستخدام مصدر الطاقة الخاص بنظام الطاقة القابل للتوسعة (XPS) في وضع نظام الطاقة المتكررة (RPS) للنسخ الاحتياطي من مصادر طاقة المحول، يجب أن يكون مصدر الطاقة الأصغر في الطراز XPS أكبر من مصدر الطاقة الأكبر في محول متصل بمنفذ XPS في وضع نظام الطاقة المتكررة (RPS).

- في وضع RPS، يمكن لكل مصدر طاقة XPS إجراء نسخ إحتياطي لمصدر طاقة محول واحد فقط، بغض النظر عن الحجم.

- إذا قمت بإزالة مصدر طاقة من مكدس الطاقة (من محول أو XPS)، فتأكد من أنه عند إزالته، فإنه لا يستنزف الطاقة المتاحة بالقدر الكافي الذي يتسبب في خفض الحمل.

- لا تدعم المحولات Cisco Catalyst 9300L Series switches طاقة المكدس و XPS 2200.

الشكل 3. يعرض تكوين مخطط نجمي. في هذا المثال، يتم تجميع المحولات في حامل رأسي

تأتي محولات Cisco Catalyst 9300 Series مع خيارات مصادر طاقة متعددة، ويمكنك إستخدام أي منها على أي محول في مكدس، في أي مجموعة.

يسرد هذا الجدول مختلف خيارات إمداد الطاقة لمحولات Cisco Catalyst 9300 Series Switches:

معرف المنتج

الوصف

PWR-C1-350WAC

إمداد طاقة التيار المتردد 350W AC Power supply

PWR-C1-715WAC

وحدة إمداد طاقة التيار المتردد 715W AC Power supply

PWR-C1-1100WAC

وحدة إمداد طاقة التيار المتردد بقدرة 1100 وات

PWR-C1-715WDC

وحدة تزويد طاقة التيار المباشر بقدرة 715 وات

PWR-C1-350WAC-P

مصدر طاقة تيار متردد بقوة 350 وات (مصنف بالبلاتين)

PWR-C1-715WAC-P

وحدة تزويد طاقة التيار المباشر بقدرة 715 وات (مصنف بالبلاتين)

PWR-C1-1100WAC-P

مصدر طاقة تيار متردد بقوة 1100 وات (مصنف بالبلاتين)

توفر المحولات Cisco Catalyst 9300 Series switches فتحتين لوحدات التزويد بالطاقة المتكررة، ولكن يلزم توفر مصدر واحد فقط لتشغيل محول واحد ما لم يتم نشر التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE) الكاملة على محول يحتوي على 48 منفذا. وفي هذه الحالة، فإن متطلبات الطاقة أكبر من 1700 وات، وهو ما يزيد عن ال 1100 وات التي توفرها أكبر مصدر طاقة متاح. إذا تم نشر المحول داخل مكدس Cisco StackPower، فلا حاجة إلى مصدر طاقة ثان إذا كان المكدس يحتوي على طاقة إضافية لتلبية متطلبات هذا المحول، رغم أنه يجب تغطية فتحة مصدر الطاقة للحفاظ على تدفق الهواء المناسب.

يمكنك مزج أنواع مصادر الطاقة إما في محول مستقل أو في مكدس. وهذا يعني أنه يمكنك دمج وحدة تزويد بالطاقة تيار متردد بقوة 350 وات (الإعداد الافتراضي لمحول البيانات فقط) مع وحدة تزويد طاقة تيار متردد بقوة 715 وات أو 1100 وات (الإعداد الافتراضي في محول PoE كامل) أو مع وحدة تزويد طاقة تيار مستمر بقوة 715 وات.

إضافة محول جديد إلى StackPower

تحتفظ تقنية Cisco StackPower بقدر كاف من الطاقة لجلب وحدة التحكم في إدارة الهيكل (MCU) لأي محول من السلسلة Cisco Catalyst 9300 Series Switch. وهو يضيف مرونة إلى المكدس. لإضافة أعضاء جدد إلى مكدس طاقة قابل للتشغيل (حلقة أو نجمة) يمكن تحقيق ذلك دون انقطاع خدمة إلى مكدس الطاقة الحالي الذي يعمل بشكل نشط. ومن الممكن أيضا "دمج" حلقتين عمليتين (على سبيل المثال: حلقتين من حلقتين مدمجتين في حلقة واحدة من أربع حلقات) دون انقطاع الخدمة لأي حلقتين. وفي جميع الحالات (لضمان عدم انقطاع الخدمة) يجب توخي الحذر لضمان تعطل الحلقة في وقت واحد فقط.

أوضاع تشغيل StackPower

يحتوي Cisco StackPower على وضعي تشغيل: مشترك ومتكرر.

في وضع المشاركة، الوضع الافتراضي، تكون جميع طاقة الإدخال متاحة للاستخدام في أي مكان في المكدس. يتم إستخدام إجمالي الطاقة المتوفرة لاتخاذ قرارات تخصيص الطاقة. في حالة فشل مصدر الطاقة، يتم إستخدام الطاقة المتوفرة المتبقية من الموازنة ولا يوجد أي تأثير على مكونات النظام أو أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت. في حالة عدم توفر طاقة كافية في الميزانية، يمكن إيقاف تشغيل أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، ثم يتبعها المحولات استنادا إلى الأولوية. بشكل افتراضي، يكون ترتيب إسقاط الحمل كما يلي:

- المنافذ ذات الأولوية المنخفضة

- المنافذ ذات الأولوية العالية

- المحولات

أولوية الطاقة قابلة للتهيئة. بشكل افتراضي، تعد جميع المنافذ في النظام منخفضة الأولوية.

في الوضع المتكرر، يتم خصم الطاقة التي تأتي من أكبر مصدر طاقة من ميزانية الطاقة. وهذا بدوره يقلل من إجمالي الطاقة المتوفرة، ولكنه يسمح أيضا بتوفير طاقة إحتياطية في حالة حدوث عطل بأحد مصادر الطاقة.

الشكل 4. يوضح أوضاع تشغيل StackPower المشاركة والتكرار

تلميح: كما يحجز StackPower 30 وات في حالة إضافة محول جديد إلى المكدس.

إدارة الحمل الذكية

تحتوي Cisco StackPower على نظام أولوية يغطي ما يصل إلى ثمانية محولات في مكدس بيانات وجميع منافذ المكدس بالكامل. يتم تعيين الأولويات بشكل افتراضي عند إنشاء المكدس، ولكنها قابلة للتكوين وتؤثر على الأولوية التي يستلم فيها المحول أو الجهاز الذي يتم تشغيله الطاقة. تحدد الأولوية الترتيب الذي يتم به إيقاف تشغيل الأجهزة والمحولات التي تم تشغيلها في حالة حدوث نقص في الطاقة. تسمح ميزة الإدارة الذكية للأحمال باستخدام مسند حمل يتسم بالهدوء. المحول لديه ثلاث أولويات قابلة للتكوين - أولوية النظام (أو المحول) وأولوية منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ذات الأولوية العالية وأولوية منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ذات الأولوية المنخفضة.

الشكل 5. يوضح أولويات Cisco StackPower الافتراضية

تلميح: نطاقات الأولوية الافتراضية، إذا لم يتم تكوين أي منها، هي من 1 إلى 9 للمحولات، ومن 10 إلى 18 للمنافذ عالية الأولوية، ومن 19 إلى 27 للمنافذ المنخفضة الأولوية.

تكوين Cisco StackPower

قم بتعريف وضع StackPower والقيم الأخرى للمكدس المعرف من قبل المستخدم باستخدام الأمر stack-power stack <name>

Catalyst-9300(config)#stack-power stack MyPowerStack

Catalyst-9300(config-stackpower)#?

Power stack configuration mode:

default   Set a command to its defaults

exit      Exit from power stack configuration

mode      Power stack mode

no        Negate a command or set its defaults

حدد المحول المطلوب لتكوين قيم الأولوية باستخدام الأمر <number> switch stack-power.

Catalyst-9300#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z

Catalyst-9300(config)#stack-power switch 3

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority switch 3

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority high 10

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority low 20

Catalyst-9300(config)#end

تلميح: يمكنك تكوين قيم الأولوية لكل محول في مكدس الطاقة وجميع المنافذ ذات الأولوية العالية والمنخفضة على ذلك المحول لتعيين الترتيب الذي يتم فيه إيقاف تشغيل المحولات والمنافذ عند فقد الطاقة ويجب أن يحدث إسقاط الحمل. تتراوح قيم الأولوية من 1 إلى 27؛ يتم إيقاف تشغيل المحولات والمنافذ ذات أعلى القيم أولا

قم بتكوين واجهة كأولوية عالية أو منخفضة باستخدام الأمر power inline port priority <high/low>.

Catalyst-9300(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Catalyst-9300(config-if)#power inline port priority ?

high high priority port

low  low priority port

تلميح: على أي محول، يجب أن تكون قيمة أولوية المحول أقل من قيم أولوية المنفذ، ويجب تعيين قيمة الأولوية العليا على قيمة أقل من قيمة الأولوية المنخفضة. نوصي بتكوين قيمة أولوية مختلفة لكل محول ولمنافذ الأولوية العليا والمنخفضة الخاصة به. يحدد هذا التكوين عدد الأجهزة التي يتم إيقاف تشغيلها في وقت واحد في حالة انقطاع الطاقة. إذا حاولت تكوين قيمة الأولوية نفسها على محولات مختلفة في مكدس طاقة، يتم السماح بالتكوين، ولكن يتم عرض رسالة سجل.

التحقق من تكوين StackPower

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تحقق من تحديد مكدس الطاقة بشكل صحيح بواسطة المحول ومن توصيل منافذ StackPower باستخدام الأمر show stack-power detail. يعرض هذا الأمر أيضا معلومات المخطط، ويمكن إستخدامه للتحقق من توصيل المكدس كما هو متوقع.

Catalyst-9300#show stack-power detail

Power Stack          Stack  Stack   Total  Rsvd   Alloc  Unused Num Num

Name                 Mode   Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW  PS

-------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ --- -

Powerstack-1         SP-PS  Ring    5115   35     1180   3900   4   5

Power stack name: Powerstack-1   <<---- StackPower Name

Stack mode: Power sharing        <<---- StackPower Operational Mode

Stack topology: Ring

Switch 1:

Power budget: 1200

Power allocated: 240

Low port priority value: 20

High port priority value: 11

Switch priority value: 2

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 4 - dcf7.199a.5e80

Neighbor on port 2: Switch 2 - 046c.9d1f.3400

Switch 2:

Power budget: 1230

Power allocated: 240

Low port priority value: 19

High port priority value: 10

Switch priority value: 1            <<---- Priority StackPower values

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 1 - 046c.9d1f.3b80   <<---- StackPower neighbors

Neighbor on port 2: Switch 3 - 046c.9d1f.6c00

Switch 3:

Power budget: 1230

Power allocated: 240

Low port priority value: 21

High port priority value: 12

Switch priority value: 3

Port 1 status: Connected        <<---- StackPower ports status

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 2 - 046c.9d1f.3400

Neighbor on port 2: Switch 4 - dcf7.199a.5e80

Switch 4:

Power budget: 1420

Power allocated: 460

Low port priority value: 22

High port priority value: 13

Switch priority value: 4

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 3 - 046c.9d1f.6c00

Neighbor on port 2: Switch 1 - 046c.9d1f.3b80

يسرد هذا الجدول الأوامر المختلفة التي يمكن إستخدامها للتحقق من StackPower:

الغرض

Catalyst-9300#show stack-power ؟

إعداد الموازنة عرض جدول موازنة طاقة المكدس

تفاصيل show stack-power stack stack

جدول إسقاط الحمل show stack-power-load-Drop

يعرض الجيران الجدول المجاور لمكدس الطاقة

| معدلات الإخراج

<cr> <cr>

تحقق من جدول موازنة StackPower وتفاصيل المكدس وجدول تقسيم الحمل والجدول المجاور للمكدس

Catalyst-9300#show stack-power budget ؟

جدول موازنة عرض اسم المكدس لمكدس طاقة محدد

تبديل عرض جدول الموازنة لمحول معين

| معدلات الإخراج

<cr> <cr>

تحقق من إعداد موازنة طاقة المكدس لمكدس طاقة معين <stack-name> أو محول معين <switch number>

Catalyst-9300#show stack-power detail ؟

اسم المكدس show stack-power تفاصيل حول مكدس طاقة محدد

عرض المحول تفاصيل طاقة المكدس لمحول ما

| معدلات الإخراج

<cr> <cr>

تحقق من تفاصيل StackPower حول مكدس طاقة معين <stack-name> أو محول معين <switch number>

Catalyst-9300#show stack-power-shding ؟

أمر الأولوية show load-shedding لمكدس الطاقة

مفتاح عرض حمل-تقطيع طاولة لمحول

| معدلات الإخراج

<cr> <cr>

التحقق من ترتيب أولوية إسقاط تحميل المكدس ل مكدس طاقة معين <stack-name> أو محول معين <switch number>

مادة حفازة-9300#show stack-power neighbors ؟

الجدول المجاور ل stack-name show لمكدس طاقة محدد

مفتاح عرض مجاور طاولة لمحول

| معدلات الإخراج

<cr> <cr>

تحقق من الجدول المجاور ل StackPower الخاص بمكدس طاقة معين <stack-name> أو محول معين <switch number>

المحول Catalyst-9300#stack-power switch 1 port 1 ؟

تعطيل تعطيل منفذ مكدس الطاقة

enable enable power stack ميناء

تمكين منافذ StackPower وتعطيلها يدويا

أستخدم الأمر show environment power all لعرض حالة مصادر الطاقة لكل محول داخل المكدس. يعرض هذا الإخراج مكدس مكون من 4 أعضاء. مصادر الطاقة غير موجودة في البنوك 1 أ، 1 ب، 4 ب.

Catalyst-9300#show environment power all

SW    PID                 Serial#      Status            Sys Pwr   PoE Pwr   Watts

--   ------------------   ----------   ---------------   -------   -------   ----

1A   Not Present

1B   Not Present

2A   PWR-C1-1100WAC       LIT21212WAR  OK                Good      Good      1100

2B   PWR-C1-715WAC        LIT211549FX  OK                Good      Good      715

3A   PWR-C1-1100WAC       LIT21212NFY  OK                Good      Good      1100

3B   PWR-C1-1100WAC       DTN2145V53F  OK                Good      Good      1100

4A   PWR-C1-1100WAC-P     ART2216FDQJ  OK                Good      Good      1100

4B   Not Present

تلميح: تم تحديد فتحات مصادر الطاقة من اليسار إلى اليمين؛ أي أن فتحة مصدر الطاقة A على اليسار وفتحة مصدر الطاقة B على اليمين (الأقرب إلى حافة المحول).

تكوين ميزة إيقاف تشغيل StackPower تلقائيا

تتيح ميزة إيقاف التشغيل التلقائي ل StackPower لوحدات التزويد بالطاقة إمكانية إيقاف التشغيل السهل/تعطيلها لزيادة الكفاءة ضمن تكوين مكدس الطاقة. ويتم هذا من خلال:

- وحدة (وحدات) نشطة للتزويد بالطاقة تعمل على التطوير بشكل ديناميكي في حزمة قائمة على تخصيص الطاقة للحصول على أقصى كفاءة.

- عند تحميل مكدس بشكل خفيف، يمكن تعطيل وحدات التزويد بالطاقة فقط مع الاحتفاظ بوحدات التزويد بالطاقة للوفاء بإجمالي الطاقة المخصصة.

- إذا زاد الحمل على المكدس، يمكن إعادة تمكين مصادر الطاقة تلقائيا عند الحاجة.

محفوظات الأوامر

الإصدار

تعديل

Cisco IOS XE 17.15.2

تم إدخال هذا الأمر.

Cisco IOS XE 17.16.1

تم إدخال هذا الأمر.

قم بالدخول إلى وضع التكوين لمجموعة طاقة المكدس، وتمكين ميزة الإيقاف التلقائي.

Switch(config)#stack-power stack Powerstack-1

Switch(config-stackpower)#auto-off

تحقق من تمكين الإيقاف التلقائي.

Switch#show stack-power det

Power Stack                      Stack   Stack    Total   Rsvd    Alloc   Sw_Avail Num  Num

Name                             Mode    Topolgy  Pwr(W)  Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  SW   PS

--------------------             ------  -------  ------  ------  ------  ------  ----- -----

Powerstack-1                     SP-PS   Ring     1100    30      486     584       2    1

Power stack name: Powerstack-1

Stack mode: Power sharing

Stack topology: Ring

Stack total input power: 1100

Power Supply auto-off: Enable <<------Auto-off is enabled.

Switch 1:

Power budget: 513

Power allocated: 243

Low port priority value: 22

High port priority value: 13

Switch priority value: 4

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 4 - 046c.9d1f.b780

Neighbor on port 2: Switch 4 - 046c.9d1f.b780

Auto-off: FEP B auto offlined, capacity: 1100 <<------ PSU is auto-offlined.

Switch 4:

Power budget: 557

Power allocated: 243

Low port priority value: 21

High port priority value: 12

Switch priority value: 3

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 1 - cc98.9115.0980

Neighbor on port 2: Switch 1 - cc98.9115.0980

Auto-off: FEP A auto offlined, capacity: 1100 <<------ PSU is auto-offlined.

Auto-off: FEP B auto offlined, capacity: 1100 <<------ PSU is auto-offlined.

Switch#show stack-power budgeting

Power Stack                      Stack   Stack    Total   Rsvd    Alloc   Sw_Avail Num  Num

Name                             Mode    Topolgy  Pwr(W)  Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  SW   PS

--------------------             ------  -------  ------  ------  ------  ------  ----- -----

Powerstack-1                     SP-PS   Ring     1100    30      486     584       2    1   <<----- One 1100 Watt PSU active, allocation of 486 watts for the two switches in the power stack.

Power Stack                      PS-A   PS-B   Power     Alloc     Poe_Avail   Consumd Pwr

SW  Name                             (W)    (W)    Budgt(W)  Power(W)    Pwr(W)    Sys/PoE(W)

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

1   Powerstack-1                     1100   0      513       243.0      270.0     89.1/0.0

4   Powerstack-1                     0      0      557       243.0      314.0     79.9/0.0

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

Totals:                                                      486.0      584.0     169.0/0.0

تحقق من تعطيل مصادر الطاقة.

Switch#show env all

Sensor List: Environmental Monitoring

Sensor          Location        State               Reading       Range(min-max)

PS1 Vout        1               GOOD               55938 mV          na

PS1 Vin         1               GOOD              211500 mV        90 - 264

PS1 CURin       1               GOOD                 939 mA          na

PS1 Curout      1               GOOD                3016 mA          na

PS1 POWin       1               GOOD              198000 mW          na

PS1 POWout      1               GOOD              169000 mW          na

PS1 FAN         1               GOOD                2668 rpm         na

PS2 Vout        1               PRESENT                0 mV          na

PS2 Vin         1               PRESENT                0 mV        90 - 264

PS2 CURin       1               PRESENT                0 mA          na

PS2 CURout      1               PRESENT                0 mA          na

PS2 POWin       1               PRESENT                0 mW          na

PS2 POWout      1               PRESENT                0 mW          na

PS2 FAN         1               PRESENT                0 rpm         na

SYSTEM INLET    1               GREEN                 27 Celsius   0 - 56

SYSTEM OUTLET   1               GREEN                 39 Celsius   0 - 125

SYSTEM HOTSPOT  1               GREEN                 54 Celsius   0 - 125

Switch   FAN     Speed   State   Airflow direction

---------------------------------------------------

1       1     5440      OK     Front to Back

1       2     5440      OK     Front to Back

1       3     5440      OK     Front to Back

SW  PID                 Serial#     Status           Sys Pwr  PoE Pwr  Watts

--  ------------------  ----------  ---------------  -------  -------  -----

1A  PWR-C1-1100WAC-P    ART2335P2G5  OK              Good     Good     1100

1B  PWR-C1-1100WAC-P    QCS24053J29  Disabled        Bad      Bad      1100 <<-----PSU has been disabled.

---------------------------------------------------

Sensor List: Environmental Monitoring

Sensor          Location        State               Reading       Range(min-max)

PS1 Vout        4               PRESENT                0 mV          na

PS1 Vin         4               PRESENT                0 mV        90 - 264

PS1 CURin       4               PRESENT                0 mA          na

PS1 Curout      4               PRESENT                0 mA          na

PS1 POWin       4               PRESENT                0 mW          na

PS1 POWout      4               PRESENT                0 mW          na

PS1 FAN         4               PRESENT                0 rpm         na

PS2 Vout        4               PRESENT                0 mV          na

PS2 Vin         4               PRESENT                0 mV        90 - 264

PS2 CURin       4               PRESENT                0 mA          na

PS2 CURout      4               PRESENT                0 mA          na

PS2 POWin       4               PRESENT                0 mW          na

PS2 POWout      4               PRESENT                0 mW          na

PS2 FAN         4               PRESENT                0 rpm         na

SYSTEM INLET    4               GREEN                 27 Celsius   0 - 56

SYSTEM OUTLET   4               GREEN                 35 Celsius   0 - 125

SYSTEM HOTSPOT  4               GREEN                 45 Celsius   0 - 125

Switch   FAN     Speed   State   Airflow direction

---------------------------------------------------

4       1     5440      OK     Front to Back

4       2     5440      OK     Front to Back

4       3     5440      OK     Front to Back

SW  PID                 Serial#     Status           Sys Pwr  PoE Pwr  Watts

--  ------------------  ----------  ---------------  -------  -------  -----

4A  PWR-C1-1100WAC-P    ART2312P1NK  Disabled        Bad      Bad      1100 <<-----PSU has been disabled.

4B  PWR-C1-1100WAC-P    DCC2438DKP2  Disabled        Bad      Bad      1100 <<-----PSU has been disabled.

---------------------------------------------------

تحذير: لا تأخذ ميزة الإيقاف التلقائي في الاعتبار التكرار. إذا كانت الطاقة الإجمالية المطلوبة لتخصيص المقدار المناسب داخل مجموعة الطاقة تحتاج فقط إلى وحدة تزويد بالطاقة (PSU) واحدة، حينئذ يتم تنشيط وحدة تزويد بالطاقة (PSU) واحدة فقط. إذا سقطت وحدة التزويد بالطاقة (PSU) هذه، سيتم إستخدام المجموعة الكاملة من خلال عملية إعادة تحميل.

تكوين نظام الطاقة القابل للتوسع 2200 من Cisco

قم بتحديد اسم XPS والقيم الأخرى الخاصة بالمكدس المعرف من قبل المستخدم

Catalyst-9300(config)#power xps ?

<1-16>  Switch Number

Catalyst-9300(config)#power xps 1 name ?        <<---- In a stacked system, the switch-number entered must be the switch number of the active switch.

WORD          Name of the XPS

serialnumber  Use the XPS serial number as the name   <<---- Use the serial number of the XPS 2200 as the system name.

Catalyst-9300(config)#power xps 1 name MY_XPS ?  <<---- Enter a name for the XPS 2200 system. The name can have up to 20 characters.

<cr>  <cr>

Catalyst-9300(config)#power xps 1 port 1 name ?   <<---- Enter a name for the XPS 2200 switch 1 stackpower port 1

WORD          Name of port

hostname      Use the connected switch's hostname as the port name

serialnumber  Use the connected switch's serial number as the port name

حدد المحول ومنفذ StackPower المطلوب لتكوين وضع XPS وقيم الأولوية والدور

Catalyst-9300#power xps 1 port 1 ?        <<---- Switch 1 StackPower port 1

mode      Set the mode of the XPS port

priority  Set the priority of the XPS port

role      Set the role of the XPS port

Catalyst-9300#power xps 1 port 1 mode ?

disable   Set XPS port mode to disable   <<---- Disable (shut down) the XPS port.

enable    Set XPS port mode to enable    <<---- Enable the XPS port. This is the default

Catalyst-9300#power xps 1 port 1 priority ?

<1-9>     XPS port priority              <<---- Set the RPS priority of the port. The range is 1 to 9, The 1 is the highest priority. The default priority is the XPS port number.

Catalyst-9300#power xps 1 port 1 role ?

auto      Set XPS port role to auto Stack Power <<---- The port mode is determined by the switch connected to the port. This is the default.

rps       Set XPS port role to RPS              <<---- The XPS acts as a back up if the switch power supply fails. At least one RPS power supply must be in RPS mode for this configuration.

حدد المحول المطلوب لتكوين وضع إمداد طاقة XPS

Catalyst-9300#power xps 1 supply ?    <<---- Select the power supply to configure. Power supply A is on the left (labeled PS1) and power supply B (PS2) is on the right.

A  XPS power supply A

B  XPS power supply B

Catalyst-9300#power xps 1 supply A mode ?

rps  RPS                           <<---- Set the power supply mode to RPS, to back up connected switches. This is the default setting for power supply A (PS1)

sp   Stack Power                   <<---- Set the power supply mode to stack power (SP), to participate in the power stack. This is the default setting for power supply B (PS2).

Catalyst-9300#power xps 1 supply A (on|off) <<---- Sets the XPS power supply to be on or off. The default is for both power supplies to be on.

التحقق من تكوين Cisco XPS 2200

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

يسرد هذا الجدول الأوامر المختلفة التي يمكن إستخدامها للتحقق من Cisco XPS 2200:

الغرض

إظهار نظام XPS للبيئة

للتحقق من اسم النظام والمنافذ الذي تم تكوينه.

show environment xps port

التحقق من تكوين XPS للمنفذ.

إظهار طاقة Show Environment XPS

يعرض حالة وحدات إمداد طاقة XPS

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

مشكلة - حلقة غير صالحة: يدعم C9300 مكدس StackPower يضم أربعة. تحدث مشكلة شائعة عندما يتم توصيل مكدس بيانات أكبر من أربعة كبلات فعليا لحلقة StackPower واحدة. يقوم النظام بإنشاء syslog الذي يشكو من طبولوجيا غير صحيحة.

%PLATFORM_STACKPOWER-3-INVALID_TOPOLOGY: Invalid power stack topology observed by switch 1. More than four switches are connected in ring topology

الحل: قم بتكوين مكدسات الطاقة باستخدام أربعة أعضاء كحد أقصى إذا تم إستخدام مخطط حلقة. إذا احتوى مكدس البيانات على أكثر من أربعة أعضاء، فسيقوم الكابل إثنان أو أكثر من حلقات StackPower. تدعم مجموعة البيانات المفردة العديد من مكدسات الطاقة.

مشكلة - مشاكل اتصال الكبلات: إذا فقد المحول إمكانية الاتصال باستخدام الكبل المتصل بمنافذ StackPower الخاصة به، فإن النظام ينظر إلى هذا على أنه إعادة دمج ويولد syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-6-CABLE_EVENT: Switch 4 stack power cable 2 inserted

الحل: ال syslog دولة أي مفتاح ومنفذ ينفصل. فحص هذا الكبل بشكل فعلي وإعادة ضبط الاتصال.  إذا إستمرت المشكلة، فاتصل بمركز المساعدة التقنية (TAC).

مشكلة - مصادر طاقة غير متوازنة: إذا كان عضو المكدس يحتوي على عدد غير متوازن من مصادر الطاقة، فإن النظام يقوم بإنشاء syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-UNBALANCED_PS: Switch 1's power stack has unbalanced power supplies

الحل: قم بتركيب عدد متساو من مصادر الطاقة في كل هيكل داخل مكدس الطاقة. وحدات تزويد بالطاقة ذات إستهلاك طاقة مختلط في هيكل فردي يتم دعمها.

مشكلة - تعارض StackPower: إذا كانت StackPower تحتوي على أكثر من 4 أعضاء، فإن النظام يقوم بإنشاء syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-PRIO_CONFLICT: Switch 4's power stack has conflicting power priorities. Device ports continue to reset

الحل: يمكن أن يكون ما يصل إلى أربعة محولات جزءا من مكدس طاقة في مخطط حلقة، كما يمكن لثمانية محولات مشاركة الطاقة في مخطط نجمة يستخدم الطراز XPS 2200.

مشكلة - فقدان تكرار StackPower: عندما لا تعود مصادر الطاقة في StackPower (الوضع المتكرر) موجودة في المكدس أو أنها تواجه مشكلة في الوظيفة، يقوم النظام بإنشاء syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-REDUNDANCY_LOSS:Switch 3's power stack lost redundancy and is now operating in power sharing mode.

الحل: تحقق من كبل المكدس ومصدر الطاقة للتحقق من صحة/تجاهل مشكلة في الأجهزة مع وحدة التزويد بالطاقة (PSU).

مشكلة - كبل StackPower تيار: قد يشير ذلك إلى حدوث عطل بالجهاز.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-CABLE_A_CURRENT_IN: Switch 1 stack power cable 1 inward current is over the limit

الحل: اتصل ب TAC لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بعد ذلك.

مشكلة - تظل منافذ StackPower غير متصلة بكبل متصل: تأكد من أن منافذ StackPower ليست في حالة إيقاف التشغيل عند توصيل كبلات طاقة المكدس. إذا وصل كبل بمنفذ إيقاف، فإن الطرف الآخر يبقى في حالة NoConn. في هذا السيناريو، لم يتم تعيين كبل مكدس بيانات مكون من ثمانية أعضاء بشكل صحيح وواجه مشاكل أدت إلى وجود عدة منافذ في حالة الإيقاف. بعد تثبيت كبل المكدس بشكل صحيح، لم يتم حل مخطط StackPower كما هو متوقع.

C9300-Stack#show stack-power neighbors

Power Stack            Stack    Stack     Total   Rsvd     Alloc   Sw_Avail Num    Num

Name                   Mode     Topolgy   Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  Pwr(W)   SW     PS

--------------------   ------   -------   ------  ------   ------  ------   -----  ----

Powerstack-1           SP-PS    Stndaln   2200    0        243     1957     1      2

Powerstack-1-2         SP-PS    Ring      2200    30       243     1927     1      2

Powerstack-12          SP-PS    Ring      4400    30       486     3884     2      4

Powerstack-14          SP-PS    Ring      4400    30       486     3884     2      4

Powerstack-1-1         SP-PS    Stndaln   2200    0        243     1957     1      2

Power Stack               Port 1   Port 1            Port 2  Port 2

SW  Name                      Status   Neighbor SW:MAC   Status  Neighbor SW:MAC

--  --------------------      ------   ----------------  ------  ----------------

1   Powerstack-1              Shut     -                 Shut    -

2   Powerstack-1-2            Conn     1:7018.a76c.8a00  NoConn  -

3   Powerstack-12             NoConn   -                 Conn    4:7018.a733.9b00

4   Powerstack-12             Conn     3:7018.a733.8f00  NoConn  -

5   Powerstack-12             Conn     6:7018.a76c.b100  NoConn  -

6   Powerstack-14             Shut     -                 Conn    7:7018.a76d.1680

7   Powerstack-14             Conn     6:7018.a76c.b100  Shut -

8   Powerstack-1-1            NoConn   -                 NoConn -

الحل: قد تتسبب حالات الأعطال والخطأ في إيقاف تشغيل منافذ مكدس الطاقة ويجب إعادة تمكينها يدويا إما بواسطة سطر الأوامر أو من خلال إعادة تحميل النظام.

الإعتبارات

- أربعة محولات فقط لكل مكدس في مخطط حلقة.

- يفضل القيم المنخفضة على القيم العليا فيما يتعلق بأولوية المحول والمنفذ.

- يجب أن تكون قيمة أولوية المحول أقل من قيم أولوية المنفذ.

- يجب تعيين قيمة الأولوية العليا أقل من قيمة الأولوية المنخفضة.

- قم فقط بفصل كبلات StackPower وإعادة توصيلها عند الضرورة - تعمل إعادة الدمج غير الضرورية على تقليل العمر الافتراضي للكابل.

- يمكن لمحول جديد الانضمام إلى مكدس طاقة تم إنشاؤه دون مقاطعة الخدمة - تتميز كبلات StackPower بأنها قابلة للإدخال دون إيقاف التشغيل.

- اتصل ب TAC إذا إستمرت المشاكل.

تكرارات StackPower

رقم معرف الخطأ من Cisco

الوصف

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvi89146

٪PLATFORM_STACKPOWER-4-REDUNDANCY_LOSS: فقد مكدس الطاقة الخاص بالمحول 4 التكرار

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvo44552

يفتقد عرض موازنة طاقة المكدس بعض المحولات عند التغيير إلى الوضع المستقل.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvw99523

تستغرق عملية التفاوض الديناميكي لميزانية الطاقة وقتا طويلا للغاية في تقنية Ring Stack-power في C9300

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCve28864

يتم تخصيص طاقة المكدس بشكل خاطئ في الميزانية على كل من وحدة الإدخال والإخراج في الثانية (OIR) الخاصة بكبل طاقة المكدس و SSO وإعادة تحميل الفتحات

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvo44552

يفتقد عرض موازنة طاقة المكدس بعض المحولات عند التغيير إلى الوضع المستقل

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvi36291

تم تخصيص موازنة غير صحيحة ل StackPower

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvh00427

لا يشارك وضع StackPower "غير المقيد" الطاقة بشكل صحيح.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvk44346

لم يتم ملاحظة أولوية الطاقة العالية في وضع "المقيد" على 9300

معلومات ذات صلة

فهم تقرير Cisco StackPower

دليل تثبيت أجهزة المحولات Cisco Catalyst 9300 Series

الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems