المحتويات

المقدمة

ترقية الترخيص Cisco Catalyst 9000 - الطريقة غير المتصلة

المقدمة

تصف هذه الوثيقة الخطوات اللازمة للترقية من ترخيص التقييم إلى ترخيص الاشتراك في الحمض النووي (Essentials/Advantage/Premier).

ترقية الترخيص Cisco Catalyst 9000 - الطريقة غير المتصلة

عند وصول محول جديد إلى الإنترنت، فإنه يمهد مع ترخيص شبكة التقييم، والذي يكون صالحا لمدة 90 يوما. خلال هذه الفترة الزمنية، يحتاج المحول إلى الاتصال بمدير البرامج الذكية (CSSM) من Cisco. بما أن خادم CSSM قائم على سحابة Cisco، يلزم اتصال الإنترنت، لكي يصل المحول إلى سحابة Cisco.

ومع ذلك، لا يسمح بهذا في بعض شبكات العملاء، مثل القطاعين المالي والمصرفي أو البيئات الآمنة لبعض العملاء، التي لا تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت (بيئة AirGap).

وفي مثل هذه الحالات، سوف يكون لزاما على العملاء والشركاء أن يعتمدوا على أساليب غير متصلة لتثبيت ترخيص الحمض النووي.

يعتمد هذا المستند على مركز إدارة الشبكة الرقمية (DNA) الذي يعمل كمدير الترخيص. من المهم أن يتم توصيل مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) بالإنترنت حتى يتمكن من جمع المعلومات حول جميع التراخيص التي قام العميل بشرائها عبر حسابه الذكي/حسابه الظاهري. وبمجرد توفر هذه المعلومات في مركز بنية الشبكة الرقمية، يمكن إستخدامها دون اتصال، ويمكن تنفيذ باقي الخطوات دون إستخدام مركز بنية الشبكة الرقمية والمحولات المتصلة بالإنترنت.

1. تم توصيل مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) بالإنترنت، وتتواصل مع خادم CSSM لجمع المعلومات حول تراخيص العملاء. يتوفر لدى العميل 53 ترخيصا (48 ترخيصا أساسية و 5 ميزات).

في تطبيق "إدارة التراخيص" الخاص بمركز بنية الشبكة الرقمية (DNA)، انتقل إلى جميع التراخيص. ستحصل على ملخص لجميع الأجهزة التي يديرها مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) وحالة الترخيص الخاصة بها. يعرض الحقلان حالة التسجيل وحالة التفويض حالة ترخيص DNA، سواء كان الجهاز قيد التشغيل في وضع التقييم أو وضع اشتراك DNA. أنت تحتاج أن ترى Registered-SLR وAuthorized حالة الأجهزة كما هو موضح في الصورة.

2. لإدارة المحول من قبل مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA)، يجب أن يكون المحول في قائمة جرد مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA). إذا لم يكن هناك بالفعل، يمكن تحقيق ذلك بحلول 1. عملية تشغيل التوصيل، والتي تتم عبر DHCP. أو 2. شكلت يدويا المفتاح مع عنوان، مكنت كلمة ومحلي username/كلمة. يستخدم مركز بنية الشبكة الرقمية هذه المعلومات في عملية الاكتشاف، لتحديد موقع المحول الذي تم تكوينه حديثا.

3. بمجرد ظهور المحول في جرد مراكز الحمض النووي. انتقل إلى مدير الترخيص > جميع التراخيص. حدد المحول أو الأجهزة التي تحتاج إلى إضافة ترخيص DNA إليها كما هو موضح في الصورة.

4. ثم انتقل إلى الإجراءات، وحدد إدارة حجز الترخيص، ثم قم بتمكين حجز الترخيص. حدد حجز ترخيص محدد، انقر فوق متابعة لإنشاء رمز الطلب كما هو موضح في الصورة.

5. في هذه المرحلة، سيقوم مركز بنية الشبكة الرقمية بتسجيل الدخول إلى المحول، وإنشاء رمز طلب من المحول. بمجرد إنشاء رمز الطلب، انقر فوق تصدير ملف CSV.

6. تسجيل الدخول باستخدام مدير البرنامج الذكي من Cisco (CSSM). سترى كافة تراخيص DNA التي قام العميل بشرائها. تعرض هذه الصورة مثالا للحساب الذكي الخاص بالعميل كما هو موضح في الصورة.

7. باستخدام ملف CSV الذي تم إنشاؤه مسبقا من مركز بنية الشبكة الرقمية، قم بإنشاء رمز ترخيص من CSSM. يسمح رمز التخويل هذا باستخدام ترخيص DNA دائم، على جهاز ليس لديه حق الوصول إلى الإنترنت.

بمجرد إنشاء رموز التخويل، قم إما بتنزيلها كملف أو انسخها إلى الحافظة.

9. انقر فوق قالب التنزيل وقم بتنزيل قالب حجز الترخيص كما هو موضح في الصورة.

قم بتحديث المعلومات لحقول DeviceName، والرقم التسلسلي، ورمز الطلب (من الخطوة 5.)، ورمز التفويض الذي تم نسخه سابقا (الخطوة 8.) كما هو موضح في الصورة.

10. بمجرد أن يكون ملف CSV جاهزا، انقر فوق تحميل CSV لتحميل رمز التخويل إلى الجهاز. سيؤدي هذا إلى تثبيت ترخيص SLR للجهاز، وسيكون الترخيص هو ترخيص DNA الخاص الذي تم تخويله للعمل على الجهاز كما هو موضح في الصورة.

يجب أن ترى تغيير حالة التسجيل إلى مسجل - SLR.