المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

إجراء التحقق من الصحة والتكوين

الوحدات النمطية للتحقق من الصحة والتكوين

التحميل اليدوي للملفات

التقارير والتحذيرات

الأسئلة المتداولة

الملاحظات

المقدمة

يصف هذا وثيقة الإجراء ومتطلب أن ينجز تلقائيا صحة وتشكيل تدقيق لمادة حفازة 9000 منصة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يتم دعم التحقق التلقائي من الصحة والتكوين فقط لمنصات Catalyst 9000 التي تشغل برنامج Cisco IOS® XE المستقل، وليس المحولات التي تعمل ببرنامج Meraki.

يتم إستخدام RADKit من Cisco للوصول إلى الأجهزة التي يتم إجراء التحقق من الصحة عليها. يجب أن يكون مثيل RADKit المتصل مطلوبا jhwatson@cisco.com مستخدما مسموحا به. راجع وثائق RADKit وإرشادات التثبيت هنا.

إذا لم يتوفر RADKit من Cisco، فيوجد أيضا خيار تحميل ملف يدويا.

ويتم دعم الأنظمة الأساسية للأجهزة وإصدارات البرامج التالية:

- Catalyst 9200

- Catalyst 9300

- Catalyst 9400

- Catalyst 9500

- Catalyst 9600

- برنامج Cisco IOS®XE 17.3.1 والإصدارات الأحدث

ملاحظة: مادة حفازة 9500X و 9600X مفتاح لا يساند حاليا.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

إجراء التحقق من الصحة والتكوين

لبدء إستخدام Catalyst 9000 Automated Health Check كل ما تحتاج إليه هو فتح طلب خدمة TAC العادي (SR) في Cisco Support Case Manager مع هذه المجموعة من الكلمات الأساسية (التقنية/التقنية الفرعية/رمز المشكلة):

التقنية: تبديل الشبكة المحلية (LAN)

التقنية الفرعية: مادة حفازة 9000 - التحقق من الصحة (مؤتمتة)

رمز المشكلة: التحقق من الصحة والتكوين

بمجرد فتح SR، يتنقل إليك سير عمل موجه من Cisco من خلال الخطوات اللازمة لتحميل السجلات المطلوبة.

بعد تحميل السجلات المطلوبة، تحلل Cisco السجلات وتوفر تقرير تحقق من الصحة (بتنسيق PDF)، والذي يتم إرفاقه ببريد إلكتروني يرسل إلى المستخدم. يحتوي التقرير على قائمة بالمشكلات التي تم اكتشافها والخطوات ذات الصلة لاستكشاف المشاكل وإصلاحها وخطة الإجراءات الموصى بها.

إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بفشل الفحص الصحي، فينصح بفتح SR منفصل باستخدام كلمات أساسية مناسبة للحصول على مزيد من مساعدة الخبراء. يوصى بشدة بإحالة رقم SR الأصلي الذي تم فتحه للتحقق التلقائي من الصحة والتكوين مع التقرير الذي تم إنشاؤه لتسريع التحقيق.

الوحدات النمطية للتحقق من الصحة والتكوين

يقوم التحقق التلقائي من صحة وتكوين Catalyst الإصدار 1 بتنفيذ عمليات التحقق المدرجة في الجدول 1.

الجدول 1: وحدات التحقق من الصحة وأوامر CLI المرتبطة المستخدمة بواسطة الوحدات النمطية.

فهرس

الوحدة النمطية لفحص الصحة

وصف موجز للوحدة النمطية

أمر (أوامر) واجهة سطر الأوامر (CLI) المستخدم لإجراء التحقق من السلامة

1

فحص وحدة المعالجة المركزية والذاكرة

للتحقق مما إذا كانت وحدات المعالجة المركزية (CPU) واستخدامات الذاكرة تتجاوز حدود النظام

إظهار موارد منصة العمل

2

فحص صحة TCAM

للتحقق مما إذا كانت TCAM بها أي بنوك TCAM التي تقترب من الاستخدام الكامل أو يتم إستخدامها بشكل زائد حاليا

show platform hardware fed switch active fwd-asic مورد إستخدام*

3

التحقق من سلامة مدير الكائنات

التحقق مما إذا كانت إدارة الكائنات تحتوي على أي كائنات معلقة أو معلقة

show platform software object-manager switch active f0 statistics*

4

فحص صحة ASIC

التحقق من أن أي مورد ASIC قريب من الاستخدام الكامل أو أنه مستخدم بالكامل حاليا

show platform hardware fed switch active fwd-asic إستخدام الموارد*

5

التحقق من منظم مستوى التحكم

التحقق من وجود قيم إسقاط مفرطة في أي قائمة انتظار لتنظيم مستوى التحكم

show platform hardware fed switch active QoS queue stats داخلي cpu واضع السياسات*

6

وحدة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PSU) ووحدة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) والمروحة

للتحقق من الحالة البيئية لمصادر الطاقة والمراوح وإمكانات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

إظهار البيئة الكل

7

التحقق من التشخيص العام عبر الإنترنت (GOLD)

التحقق من نتائج التشخيص لاكتشاف أي حالات فشل

show diagnostic result module all detail*

8

فحص الاختبار الذاتي عند التشغيل

للتحقق مما إذا كان قد تم ملاحظة أي عطل في مادة النشر بالنظام

show post

9

التحقق من صحة الواجهة

التحقق من عدادات الواجهة بحثا عن الأخطاء (CRC، Giants، عمليات إسقاط الإخراج)

show interfaces

10

خطأ يعجز التحقق

يتحقق ما إذا أي قارن حاليا خطأ يعجز

عرض الواجهات التي تعرض حالة Err-disabled

11

التحقق من سلامة SFP

التحقق من وجود بصريات الطرف الثالث

إظهار المخزون

12

فحص الإصدار المقترح

التحقق مما إذا كان النظام يقوم بتشغيل البرنامج الحالي الموصى به

show version

13

التحقق من الصحة الظاهرية ل StackWise

التحقق من تنفيذ أفضل ممارسات SVL إذا كان النظام قيد التشغيل في وضع HA

show stackWise-virtual

إظهار الارتباط الظاهري StackWise

show stackWise-virtual dual-active-detection

14

التحقق من تكوين الشجرة الممتدة

التحقق من تنفيذ أفضل ممارسات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)

show spanning-tree

إظهار مثيلات الشجرة المتفرعة

إظهار ملخص الشجرة المتفرعة

إظهار تفاصيل الشجرة الممتدة

عرض عدم اتساق الشجرة المتفرعة

show running-config

15

فحص الاستشارة الأمنية

التحقق من التكوينات مقابل إرشادات الأمان المعروفة

إظهار حالة نقطة الوصول

إظهار قائمة إستضافة التطبيقات

إظهار معلومات AVC SD-service التفصيلية

إظهار المخزون

خدمة show ioX

show ip nat statistics

إظهار مقابس IP

show ip ssh

إظهار ملخص mdns-sd

show module

إظهار التكرار

عرض subsys

show udld

show udp

إظهار ملخص التنقل اللاسلكي

show ip interface ip موجز

إظهار تشغيل الكل

إظهار مستخدم SNMP

*تختلف الأوامر بشكل طفيف حسب طراز المحول وإذا كان جزءا من إعداد StackWise أو StackWise-Virtual

التحميل اليدوي للملفات

لتحسين سهولة إستخدام التحميل اليدوي للملفات يتم سرد الأوامر المطلوبة استنادا إلى نوع تكوين الأجهزة. انسخ قائمة الأوامر ولصقها في ملف وتحميلها عند طلبها.

Catalyst 9200 Standalone أو Catalyst 9200 StackWise

Catalyst 9300 Standalone أو Catalyst 9200 StackWise

مادة حفازة 9500 في StackWise-Virtual

term exec prompt expand

show version

show running-config

show redundancy

show platform resources

show wireless mobility summary

show run all

show ap status

show snmp user

show ip ssh

show spanning-tree inconsistentports

show platform hardware fed switch active qos queue stats internal cpu policer

show app-hosting list

show ip sockets

show udld

show environment all

show avc sd-service info detailed

show iox-service

show spanning-tree detail

show spanning-tree instances

show platform hardware fed switch active fwd-asic resource utilization

show spanning-tree

show interfaces

show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

show udp

show mdns-sd summary

show post

show process cpu sorted | exclude 0.00

show module

show ip interface brief

show process cpu platform sorted | exclude 0% 0% 0%

show inventory

show interfaces status err-disabled

show platform hardware fed switch active fwd-asic resource rewrite utilzation

show logging

show diagnostic result module all detail

show platform software object-manager switch active f0 statistics

show spanning-tree summary

show subsys

show ip nat statistics

مادة حفازة 9500 مستقلة

term exec prompt expand

show version

show running-config

show module

show inventory

show iox-service

show spanning-tree instances

show run all

show platform resources

show subsys

show ip nat statistics

show udld

show interfaces

show platform hardware fed active fwd-asic resource rewrite utilzation

show spanning-tree detail

show wireless mobility summary

show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

show snmp user

show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer

show spanning-tree inconsistentports

show diagnostic result module all detail

show ip sockets

show mdns-sd summary

show ap status

show process cpu sorted | exclude 0.00

show avc sd-service info detailed

show udp

show ip ssh

show spanning-tree

show redundancy

show post

show logging

show process cpu platform sorted | exclude 0% 0% 0%

show app-hosting list

show platform software object-manager f0 statistics

show ip interface brief

show platform hardware fed active fwd-asic resource utilization

show interfaces status err-disabled

show spanning-tree summary

show environment all

مستقلة عن Catalyst 9400 و Catalyst 9600 مستقلة

term exec prompt expand

show version

show running-config

show ip sockets

show ip interface brief

show ap status

show ip nat statistics

show diagnostic result module all detail

show ip ssh

show iox-service

show snmp user

show interfaces status err-disabled

show run all

show wireless mobility summary

show logging

show redundancy

show spanning-tree detail

show module

show mdns-sd summary

show spanning-tree

show app-hosting list

show udld

show process cpu sorted | exclude 0.00

show udp

show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer

show spanning-tree instances

show platform resources

show inventory

show avc sd-service info detailed

show process cpu platform sorted | exclude 0% 0% 0%

show platform hardware fed active fwd-asic resource utilization

show post

show interfaces

show platform software object-manager f0 statistics

show platform hardware fed active fwd-asic resource rewrite utilzation

show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

show environment all

show spanning-tree summary

show spanning-tree inconsistentports

show subsys

مادة حفازة 9400 في StackWise-virtual و Catalyst 9600 في StackWise-Virtual

term exec prompt expand

show version

show running-config

show stackwise-virtual

show spanning-tree summary

show spanning-tree

show platform software object-manager switch active f0 statistics

show platform hardware fed switch active fwd-asic resource rewrite utilization

show inventory

show ap status

show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

show avc sd-service info detailed

show run all

show udp

show interfaces status err-disabled

show subsys

show stackwise-virtual dual-active-detection

show environment all

show platform resources

show logging

show ip sockets

show stackwise-virtual link

show platform hardware fed switch active qos queue stats internal cpu policer

show platform hardware fed switch active fwd-asic resource utilization

show app-hosting list

show ip interface brief

show post

show diagnostic result switch all all detail

show process cpu sorted | exclude 0.00

show spanning-tree instances

show udld

show snmp user

show iox-service

show process cpu platform sorted | exclude 0% 0% 0%

show spanning-tree detail

show ip nat statistics

show mdns-sd summary

show wireless mobility summary

show redundancy

show module

show interfaces

show spanning-tree inconsistentports

show ip ssh

التقارير والتحذيرات

- يتم أتمتة التحقق من الصحة والتكوين SR ومعالجته بواسطة مهندس TAC الظاهري.

- يتم إنشاء التقرير (بتنسيق PDF) عادة في غضون 24 ساعة عمل بعد إرفاق جميع السجلات الضرورية ب SR.

- تتم مشاركة التقرير تلقائيا عبر البريد الإلكتروني (المصدر من jhwatson@cisco.com) مع جميع جهات الاتصال (الأساسية والثانوية) المقترنة ب SR.

- ويرفق التقرير أيضا بالمكتب للسماح بوجوده في أي وقت لاحق.

- ويرجى التنويه بأن المسائل المدرجة في التقرير تستند إلى السجلات المقدمة وفي نطاق وحدات التحقق من الصحة المدرجة سابقا في الجدول 1.

- إن قائمة فحوصات الصحة والتكوين التي يتم إجراؤها ليست شاملة، ويتم نصح المستخدمين بإجراء مزيد من فحوصات الحماية حسب الحاجة.

الأسئلة المتداولة

الربع الأول: هل يمكنني تحميل إخراج الأمر يدويا بدلا من إستخدام Cisco RADKit؟

A1: نعم — في حالة عدم تثبيت Cisco RADKit، يتوفر خيار تحميل ملف يدويا.

الربع الثاني: ما الذي يمكنني فعله إذا كانت لدي أسئلة حول أحد حالات فشل الفحص الصحي التي تم الإبلاغ عنها؟

A2: يرجى فتح طلب خدمة TAC منفصل للحصول على مزيد من المساعدة حول نتيجة الفحص الصحي المحدد. يوصى بشدة بإرفاق تقرير التحقق من الصحة وإحالة رقم حالة طلب الخدمة (SR) المفتوح للتحقق من الصحة والتكوين المؤتمتين.

الربع الثالث: هل يمكنني إستخدام SR نفسه الذي تم فتحه للتحقق من الصحة والتكوين المؤتمتين لاستكشاف المشاكل التي تم العثور عليها وإصلاحها؟

A3 لا. نظرا لأن التحقق الاستباقي الصحي يتم تلقائيا، يرجى فتح طلب خدمة جديد لاستكشاف المشكلات التي تم الإبلاغ عنها وإصلاحها. الرجاء إعلامك بأن SR الذي تم فتحه لفحص الصحة تم إغلاقه بعد 24 ساعة من نشر التقرير الصحي.

الربع الرابع: كيف يمكنني إغلاق SR الذي تم فتحه لفحص الصحة الآلي؟

A4: يتم إغلاق SR في غضون 24 ساعة بعد إرسال تقرير الفحص الصحي الأول. لا يلزم إتخاذ أي إجراء من المستخدم حول إغلاق SR.

الملاحظات

إن أي ملاحظات على عمليات هذه الأداة موضع تقدير كبير. إذا كان لديك أية ملاحظات أو اقتراحات (على سبيل المثال، عن سهولة إستخدام التقارير التي تم إنشاؤها ونطاقها وجودتها) يرجى مشاركتها مع الآخرين atCatalyst-HealthCheck-Feedback@cisco.com.