المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

الطريقة 1: الوصول إلى معلومات موازنة طاقة المكدس

الطريقة 2: الوصول إلى تفاصيل خرج الطاقة البيئية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حساب إستهلاك الطاقة الفعلي على مكدس محول Catalyst 9300 switch.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- فهم بنية أجهزة المحول Cisco Catalyst 9300 Series وإمكانات التجميع

- واجهة سطر الأوامر (CLI) IOS XE من Cisco

- معرفة مفاهيم إدارة الطاقة للتحويل عبر الشبكة المحلية (LAN)، بما في ذلك إعداد ميزانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- السلسلة Cisco Catalyst 9300 Series.

- مخطط المحولات المكدسة.

- إصدار البرامج: Cisco IOS XE 17.12.4.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تدعم المحولات Cisco Catalyst 9300 switches التجميع، مما يتيح للمحولات المادية المتعددة العمل كوحدة منطقية واحدة. تعد الإدارة الفعالة للطاقة في بيئات المكدس أمرا بالغ الأهمية، وخاصة عند إستخدام ميزات مثل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لتوفير الطاقة للأجهزة المتصلة مثل هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) ونقاط الوصول اللاسلكية والكاميرات. تتيح مراقبة إستهلاك الطاقة لمهندسي الشبكات إمكانية ضمان عمل المكدس في نطاق ميزانيات طاقة آمنة وفعالة. كما يساعد هذا الطراز على التخطيط لتوفير الوحدات الاحتياطية ونقاط النهاية الإضافية لعمليات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت. يوفر المحول Catalyst 9300 أوامر CLI مضمنة لعرض إستخدام الطاقة وتخصيصها بشكل مفصل لكل مكدس ولكل عضو في المحول.

المشكلة

الهدف هو تحديد إجمالي إستهلاك الطاقة بواسطة مكدس محول Cisco Catalyst 9300 switch. يلزم مهندسو الشبكة للحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي حول كمية الطاقة (بالواط أو الميليوات) التي يستخدمها النظام ككل، وكذلك أعضاء المكدس الأفراد، بما في ذلك أحمال كل من النظام وبطاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

الحل

الطريقة 1: الوصول إلى معلومات موازنة طاقة المكدس

أستخدم هذا الأمر لعرض بيانات الطاقة التفصيلية للمكدس، بما في ذلك الطاقة الإجمالية والطاقة المحجوزة والطاقة المخصصة والطاقة المتوفرة لكل مكدس وعضو.

Device#show stack-power budgeting

Power Stack                      Stack   Stack    Total   Rsvd    Alloc   Sw_Avail Num  Num

Name                             Mode    Topolgy  Pwr(W)  Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  SW   PS

--------------------             ------  -------  ------  ------  ------  ------  ----- -----

Powerstack-1                     SP-PS   Ring     2145    30      729     1386      3    3

Powerstack-2                     SP-PS   Stndaln  715     0       333     382       1    1

Power Stack                      PS-A   PS-B   Power     Alloc     Poe_Avail   Consumd Pwr

SW  Name                             (W)    (W)    Budgt(W)  Power(W)    Pwr(W)    Sys/PoE(W)

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

1   Powerstack-1                     0      715    693       243.0      450.0     74.1/0.0

2   Powerstack-2                     0      715    715       333.0      382.0     74.4/33.6

3   Powerstack-1                     0      715    712       243.0      469.0     68.9/0.0

4   Powerstack-1                     0      715    710       243.0      467.0     68.9/0.0

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

Totals:                                                      1062.0     1768.0    286.4/33.6   <<< The sum of these 2 values is the total power consumed

يوضح هذا الإخراج إجمالي إستهلاك النظام للطاقة: إجمالي الطاقة المستخدمة بواسطة النظام (286. 4 وات) وأجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (33. 6 وات).

يوفر تجميع هذه القيم الاستهلاك الفعلي للطاقة لجميع المحولات في المكدس بالإضافة إلى أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

في هذه الحالة، 320 وات.

الطريقة 2: الوصول إلى تفاصيل خرج الطاقة البيئية

قم بتشغيل هذا الأمر لعرض طاقة الإخراج لكل وحدة (PSU) في المكدس.

Device#show environment all | include POWout

PS2 POWout      1               GOOD               84000 mW          na

PS2 POWout      2               GOOD              108000 mW          na

PS2 POWout      3               GOOD               62000 mW          na

PS2 POWout      4               GOOD               66000 mW          na

يسرد هذا الإخراج الإخراج الإخراج الحالي المباشر للطاقة (بالمللي وات) لكل وحدة تزويد بالطاقة يتم اكتشافها. يوفر تجميع هذه القيم الاستهلاك الفعلي للطاقة عبر جميع مصادر الطاقة في المكدس.

في هذه الحالة، 320000 مللي واط أو 320 واط.

ملاحظة: يتم قياس القيم الموضحة في هذه المقالة بعد تحويل الحالي من بالتناوب إلى المباشر. إذا فجميع القيم تظهر إستهلاك الطاقة الحالي المباشر. إذا كنت تقوم بقياس إستهلاك الطاقة قبل التحويل، فإن القيمة تختلف.

ملاحظة: تستخدم هاتان الطريقتان بيانات الوقت الفعلي للحصول على إستهلاك الطاقة. إذا كنت تريد إستخدام كليهما، يمكنك الحصول على مخرجات مختلفة حسب إذا قمت بتشغيل الأوامر في أوقات مختلفة.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco