المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

القيود والقيود

المصطلح

مزامنة فشل ساعة PTP

بسبب:

نقاط الفشل المحددة

الإجراء (الإجراءات) المطلوب إتخاذها

أوامر عرض واجهة سطر أوامر PTP

فحص موارد النظام الأساسي

أدوات المنصات

تنفيذ التقاط حزمة مضمن (EPC)

تجميع تصحيح أخطاء PTP

تنفيذ عرض منصة العمل الأمامية (SPF)

تنفيذ متتبع الحزم (PT)

تحذير PTP على Catalyst 9000

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى ال precision وقت بروتوكول (PTP) على مادة حفازة 9000 مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالموضوع التالي:

- بروتوكول وقت الدقة (PTP)

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على مادة حفازة 9300، 9400، 9500، و 9600 مفتاح.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى تلميحات واتفاقيات Cisco التقنية.

القيود والقيود

- لا يساند PTP على مادة حفازة 9200 مفتاح، غير أن يكون ساندت على c9200cx مفتاح بداية 17.14.01.

- لا يساند PTP على مادة حفازة 9300 مفتاح أن يكون في نشر StackWise حتى 17.06.01.

- لا يساند PTP على مادة حفازة 9400، 9500، أو 9600 مفتاح في Stackwise-Virtual حتى 17.10.01

دعم بروتوكول وقت Precision على الأسئلة المتداولة حول محولات Cisco Catalyst

للحصول على قائمة شاملة من القيود والحدود ل PTP لمادة حفازة 9000، راجع قسم PTP من الطبقة 2 تشكيل مرشد للمنصة المحددة والإصدار.

المصطلح

مدة

التعريف

ساعة كبيرة (GMC)

ضمن مجال PTP، تمثل ساعة المخطط الكبير المصدر الأساسي للوقت لمزامنة الساعة باستخدام PTP. عادة ما يكون للساعة الكبيرة مصدر وقت دقيق جدا، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو الساعة الذرية. عندما لا تتطلب الشبكة أي مرجع وقت خارجي وتحتاج فقط إلى المزامنة داخليا، يمكن للساعة الرئيسية الكبيرة التشغيل مجانا.

الساعة العادية (OC)

الساعة العادية هي ساعة PTP بمنفذ PTP واحد. ويعمل كعقدة في شبكة PTP ويمكن تحديده بواسطة BMCA كمدير أو تابع ضمن مجال فرعي. تعد الساعات العادية أكثر أنواع الساعة شيوعا على شبكة PTP لأنها تستخدم كعقد نهاية على شبكة متصلة بأجهزة تتطلب المزامنة. تتميز الساعات العادية بواجهة مختلفة للأجهزة الخارجية.

ساعة الحدود (BC)

تعمل ساعة الحد في شبكة PTP بدلا من محول شبكة قياسي أو موجه. تحتوي الساعات الحدية على أكثر من منفذ PTP واحد، ويوفر كل منفذ الوصول إلى مسار اتصال PTP منفصل. توفر ساعات الحدود واجهة بين مجالات PTP. وهم يعترضون ويعالجون جميع رسائل PTP، ويمررون جميع حركة مرور الشبكة الأخرى. تستخدم ساعة الحد BMCA لتحديد أفضل ساعة يمكن رؤيتها من قبل أي منفذ. يتم بعد ذلك تعيين المنفذ المحدد كتابع. يقوم المنفذ الرئيسي بمزامنة الساعات المتصلة بالمسار البعيد، بينما يتزامن المنفذ التابع مع الساعة الرئيسية للتدفق.

الساعة الشفافة (TC)

دور الساعات الشفافة في شبكة PTP هو تحديث حقل الفاصل الزمني الذي هو جزء من رسالة حدث PTP. يقوم هذا التحديث بتعويض تأخر المحول ويتوفر عليه دقة من خلال بيكو ثانية واحدة.يوجد نوعان من الساعات الشفافة:

شفاف من نهاية إلى نهاية (E2E)

يقيس وقت نقل رسالة حدث PTP (المعروف أيضا باسم وقت الإقامة) لرسائل المزامنة و DELAY_REQUEST. تتم إضافة وقت النقل المقاس هذا إلى حقل بيانات (حقل تصحيح) في الرسائل المقابلة:

- تتم إضافة وقت النقل الذي تم قياسه لرسالة المزامنة إلى حقل التصحيح الخاص بالمزامنة المقابلة أو رسالة متابعة_متابعة.

- تتم إضافة وقت النقل المقاس لرسالة DELAY_REQUEST إلى حقل تصحيح رسالة DELAY_RESPONSE المقابلة.

نظير إلى نظير (P2P) شفاف

يقيس وقت عبور رسالة حدث PTP بنفس الطريقة التي تستخدمها الساعات الشفافة للفئة E2E، كما هو موضح أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، تقيس الساعات الشفافة ل P2P تأخير إرتباط البث. تأخير إرتباط الخادم هو تأخير نشر الحزمة المقدر بين الساعة الشفافة ل P2P المجاور للتدفق والساعة الشفافة ل P2P قيد النظر. وتتم إضافة هاتين المرتين (وقت نقل الرسالة ووقت تأخير إرتباط الخادم) إلى حقل تصحيح رسالة حدث PTP، ويحتوي حقل تصحيح الرسالة التي تم استقبالها من قبل العبد على مجموع جميع تأخيرات الارتباط. من الناحية النظرية، هذا هو إجمالي التأخير من نهاية إلى نهاية (من المدير إلى التابع) لحزمة المزامنة.

مزامنة فشل ساعة PTP

بسبب:

- إزدحام الشبكة الذي يؤدي إلى تخزين حزم PTP مؤقتا أو إسقاطها على الواجهة (أثناء النقل) أو بواسطة تنظيم مستوى التحكم (CoPP).

- جدران الحماية التي تمنع حزم PTP.

- إستهلاك موارد الأجهزة مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو الذاكرة أو TCAM.

- قيود على الأجهزة أو البرامج تمنع القياس الدقيق للوقت.

الإجراء المطلوب إتخاذه:

تحقق من صفحة الأسئلة المتداولة حول Cat9k PTP

مراجعة أمر show أستكشاف أخطاء التدفق وإصلاحها

نقاط الفشل المحددة

إعلان واكتشاف

العرض

السبب المحتمل

لا تقوم وحدة المعالجة المركزية (CPU) للساعة العادية بمعالجة الحزم المعلن عنها من GMC. لا تقوم الساعة العادية بإرسال حزمة طلب التأخير.فشل الساعات في المزامنة بعد تفاوض PTP.

لم يتم تكوين ساعة Grandmaster لإرسال حزم Announce.حزم PTP المفقودة أثناء النقل. حزم PTP التي يتم إسقاطها حسب الواجهة أو مستوى التحكم أو ASIC. تكوين خاطئ يتسبب في قيام GMC بإرسال مجال/ملف تعريف PTP غير صحيح أو أن الساعة العادية تم تكوين مجال/ملف تعريف غير صحيح.

الإجراء (الإجراءات) المطلوب إتخاذها:

التحقق من تكوينات PTP وحالتها:

قم بتنفيذ واجهة أو مستوى تحكم EPC للتحقق من تلقي الساعة لحزم PTP وإرسالها:

إذا لم يكن EPC موثوقا به، أستخدم البيانات التي تم تجميعها بواسطة تصحيح أخطاء PTP للتحقق من قيم PTP التي يتم إرسالها واستقبالها:

خوارزمية الساعة الرئيسية الأفضل (BMCA)

العرض

السبب المحتمل

فشل المزامنة

تجاهل أو رفض رسائل PTP الخاصة بالساعة من GMC

محاولات Resync لتسجيل الأخطاء

إصدارات PTP غير المتوافقة بين أجهزة الشبكة و GMC. بيانات ساعة غير دقيقة في الحزم المعلن عنها. عدم إستقرار الساعة بسبب ساعات رئيسية كبيرة متعددة داخل نفس المجال.

الإجراء (الإجراءات) المطلوب إتخاذها:

استبعدوا اية ساعات عبور أو ساعات حدية يمكن ان تساهم في الكمون أو في حفظ الوقت غير الدقيق.

إستبعاد أي قيود متعلقة بالأجهزة أو البرامج على النظام الأساسي والتي تمنع الحفاظ على الوقت بدقة.

قم بتجميع تصحيح أخطاء PTP وفحص بحثا عن أي أخطاء.

تحديد الساعة الرئيسية الكبرى

العرض

السبب المحتمل

لا تقوم خوارزمية أفضل ساعة رئيسية (BMCA) بتحديد أكثر GMC دقة. لا تقوم BMCA بحساب تأخر الشبكة.إعدادات الأولوية غير متطابقة.

الإجراء (الإجراءات) المطلوب إتخاذها:

مزامنة تبادل الرسائل

العرض

السبب المحتمل

تكوين غير صحيح للساعة الشفافة (TC) مثل ملف تعريف PTP أو الوضع غير الصحيح. أخطاء في حساب التأخير.تم إسقاط حزمة رسالة المزامنة أثناء النقل أو على مستوى التحكم ل OC.

الإجراء (الإجراءات) المطلوب إتخاذها:

تأخير الطلب والاستجابة

العرض

السبب المحتمل

الساعات الشفافة غير قادرة على حساب الطوابع الزمنية الدقيقة التي تؤدي إلى حساب تأخير غير دقيق. حزم طلب التأخير أو الاستجابة التي تم تلقيها بترتيب غير صحيح أو فقدت أثناء النقل أو تم إسقاطها قبل مستوى التحكم

الإجراء (الإجراءات) المطلوب إتخاذها:

التصحيح والمزامنة

العرض

السبب المحتمل

تصحيحات غير دقيقة للوقت وتعويضات التأخير تحسب بالساعات. قيود على الأجهزة أو البرامج تؤدي إلى ضبط غير صحيح لساعة النظام مما يؤدي إلى فشل المزامنة.

الإجراء (الإجراءات) المطلوب إتخاذها

أوامر عرض واجهة سطر أوامر PTP

دققت ال PTP أسلوب، توصيف، هوية، مجال، PTP-enabled قارن، و PTP قارن دولة:

Cat9300#show ptp clock

PTP CLOCK INFO

PTP Device Type: Unknown

PTP Device Profile: Default Profile

Clock Identity: 0x70:B:4F:FF:FE:A8:52:80

Clock Domain: 0

Network Transport Protocol: 802.3

Number of PTP ports: 0

Cat9300#

يبقى قارن بدون تكوينات PTP في المجال 0 وفي حالة التهيئة.

Cat9300#show ptp brief

Interface                       Domain    PTP State

GigabitEthernet1/0/1            0         INITIALIZING

هذه هي المراحل الانتقالية للساعة في وضع شفاف شامل.

Cat9300#configuration terminal

Cat9300(config)#interface twe1/0/1

Cat9300(config-if)#shut

Cat9300(config-if)#no shut

Cat9300(config-if)#end

%LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         FAULTY

%LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         LISTENING

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         UNCALIBRATED

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         SLAVE

Cat9300#show platform software fed switch active ptp debugs interface twe1/0/1

Offload Monitor Data:

=======================================

Ofld sig cnt: 0, Ofld ts cnt: 0, Ofld miss cnt: 0, Ofld issue hit: 0

Sig (rd,wr)ptr: (0,0), Nif (rd,wr)ptr: (0,0)

Drop counters:

=======================================

ptp messages dropped due to qos drain count : 0

Cat9300#show platform software fed switch active ifm mappings

Interface                 IF_ID    Inst Asic Core Port SubPort Mac  Cntx LPN  GPN  Type Active

TwentyFiveGigE1/0/1       0x9        0   0   0    0      0      7    8    1    1    NRU  Y

<>

Cat9300#show platform software fed switch active ptp if-id 0x009

Displaying port data for if_id 9

=======================================

Port Mac Address 9C:54:16:AE:4C:81

Port Clock Identity 9C:54:16:FF:FE:AE:4C:80

Port number 1

PTP Version 2

domain_value 8

Profile Type: : DEFAULT

Clock Mode : TRANSPARENT CLOCK E2E

Delay mechanism: End-to-End

port_enabled: TRUE

ptt_port_enabled: TRUE

Port state: : SLAVE

sync_seq_num 52439

delay_req_seq_num 0

ptp vlan is valid : TRUE

ptp vlan id 10

port mode 2

tag native vlan : FALSE

num sync messages transmitted  0

num followup messages transmitted  0

num sync messages received  4434

num followup messages received  4434

num delay requests transmitted  0

num delay responses received 0

num delay requests received  0

num delay responses transmitted  0

Cat9300#show platform software fed switch active ptp domain

Displaying data for domain number 8

=======================================

Profile Type : DEFAULT

Profile State: enabled

Clock Mode : TRANSPARENT CLOCK E2E

Delay Mechanism: : END-TO-END

PTP clock : 1970-1-1 1:45:13

mean_path_delay 0 nanoseconds

Transport Method : 802.3

Message general ip dscp  : 59

Message event ip dscp    : 47

Cat9300#show platform software fed switch active  ptp auto-calibrate

PTP Auto Calibration:

PTP auto_calibration status : FALSE

C9300-4c80#ptp calibrate interface twe1/0/1 speed all

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process PTP protocol engine from console as vty0

%PTP_RP_MODULE-6-PTP_AUTO_CALIBRATION_COMPLETE: PTP auto calibration on the interface TwentyFiveGigE1/0/1 is complete

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process PTP protocol engine from console as vty0

فحص موارد النظام الأساسي

التحقق من الواجهات

تؤدي القيمة غير الصفرية لعمليات إسقاط الإدخال أو إسقاط الإخراج أو أخطاء CRC في مسار حزم PTP إلى حدوث حالات فشل.

Cat9300#show interfaces twe1/0/1 human-readable

TwentyFiveGigE1/0/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Twenty Five Gigabit Ethernet, address is 9c54.16ae.4c81 (bia 9c54.16ae.4c81)

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Full-duplex, 10Gb/s, link type is auto, media type is SFP-10GBase-CX1

input flow-control is on, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 3.0 kilobits , 5 pps

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

26,497 packets input, 1,955,114 bytes, 0 no buffer

Received 26,477 broadcasts (26,476 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 26,476 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

947 packets output, 124,533 bytes, 0 underruns

Output 17 broadcasts (917 multicasts)

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

2 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

التحقق من تنظيم مستوى التحكم

تتم معالجة حزم PTP من خلال قائمة انتظار تقليل التأخير. تقوم حركة مرور PTP بمشاركة فهرس السياسة مع أنواع حركة مرور الشبكة الأخرى لذلك فمن الأفضل التحقق من عدم وجود حالات سقوط متزايدة على مستوى التحكم.

Cat9300#show platform hardware fed switch active qos queue stats internal cpu policier

CPU Queue Statistics

============================================================================================

(default) (set)     Queue        Queue

QId PlcIdx  Queue Name                Enabled   Rate     Rate      Drop(Bytes)  Drop(Frames)

--------------------------------------------------------------------------------------------

0    11     DOT1X Auth                  Yes     1000      1000     0            0

1    1      L2 Control                  Yes     2000      2000     0            0

2    14     Forus traffic               Yes     4000      4000     0            0

3    0      ICMP GEN                    Yes     600       600      0            0

4    2      Routing Control             Yes     5400      5400     0            0

5    14     Forus Address resolution    Yes     4000      4000     0            0

6    0      ICMP Redirect               Yes     600       600      0            0

7    16     Inter FED Traffic           Yes     2000      2000     0            0

8    4      L2 LVX Cont Pack            Yes     1000      1000     0            0

9    19     EWLC Control                Yes     13000     13000    0            0

10   16     EWLC Data                   Yes     2000      2000     0            0

11   13     L2 LVX Data Pack            Yes     1000      1000     0            0

12   0      BROADCAST                   Yes     600       600      0            0

13   10     Openflow                    Yes     200       200      0            0

14   13     Sw forwarding               Yes     1000      1000     0            0

15   8      Topology Control            Yes     13000     13000    0            0

16   12     Proto Snooping              Yes     2000      2000     0            0

17   6      DHCP Snooping               Yes     400       400      0            0

18   13     Transit Traffic             Yes     1000      1000     0            0

19   10     RPF Failed                  Yes     200       200      0            0

20   15     MCAST END STATION           Yes     2000      2000     0            0

21   13     LOGGING                     Yes     1000      1000     0            0

22   7      Punt Webauth                Yes     1000      1000     0            0

23   18     High Rate App               Yes     13000     13000    0            0

24   10     Exception                   Yes     200       200      0            0

25   3      System Critical             Yes     1000      1000     0            0

26   10     NFL SAMPLED DATA            Yes     200       200      0            0

27   2      Low Latency                 Yes     5400      5400     0            0  <<< Queue for PTP traffic.

28   10     EGR Exception               Yes     200       200      0            0

29   5      Stackwise Virtual OOB       Yes     8000      8000     0            0

30   9      MCAST Data                  Yes     400       400      0            0

31   3      Gold Pkt                    Yes     1000      1000     0            0

* NOTE: CPU queue policer rates are configured to the closest hardware supported value

CPU Queue Policer Statistics

====================================================================

Policer    Policer Accept   Policer Accept  Policer Drop  Policer Drop

Index         Bytes          Frames        Bytes          Frames

-------------------------------------------------------------------

0          4052             48              0             0

1          3520420          10686           0             0

2          1966076          16634           0             0     <<< PTP packets share this Policier Index w/other network traffic.

3          0                0               0             0

4          0                0               0             0

5          0                0               0             0

6          0                0               0             0

7          0                0               0             0

8          2937088          45892           0             0

9          0                0               0             0

10         1770             15              0             0

11         0                0               0             0

12         0                0               0             0

13         20246            191             0             0

14         24918            252             0             0

15         0                0               0             0

16         0                0               0             0

17         0                0               0             0

18         0                0               0             0

19         0                0               0             0

Second Level Policer Statistics

====================================================================

20         8423584          73212           0             0

21         50986            506             0             0

Policer Index Mapping and Settings

--------------------------------------------------------------------

level-2   :   level-1                      (default)   (set)

PlcIndex  :   PlcIndex                       rate      rate

--------------------------------------------------------------------

20        :   1  2  8                        13000     13000

21        :   0 4 7 9 10 11 12 13 14 15      6000      6000

====================================================================

Second Level Policer Config

====================================================================

level-1 level-2                            level-2

QId PlcIdx  PlcIdx  Queue Name                 Enabled

--------------------------------------------------------------------

0    11      21      DOT1X Auth                  Yes

1    1       20      L2 Control                  Yes

2    14      21      Forus traffic               Yes

3    0       21      ICMP GEN                    Yes

4    2       20      Routing Control             Yes

5    14      21      Forus Address resolution    Yes

6    0       21      ICMP Redirect               Yes

7    16      -       Inter FED Traffic           No

8    4       21      L2 LVX Cont Pack            Yes

9    19      -       EWLC Control                No

10   16      -       EWLC Data                   No

11   13      21      L2 LVX Data Pack            Yes

12   0       21      BROADCAST                   Yes

13   10      21      Openflow                    Yes

14   13      21      Sw forwarding               Yes

15   8       20      Topology Control            Yes

16   12      21      Proto Snooping              Yes

17   6       -       DHCP Snooping               No

18   13      21      Transit Traffic             Yes

19   10      21      RPF Failed                  Yes

20   15      21      MCAST END STATION           Yes

21   13      21      LOGGING                     Yes

22   7       21      Punt Webauth                Yes

23   18      -       High Rate App               No

24   10      21      Exception                   Yes

25   3       -       System Critical             No

26   10      21      NFL SAMPLED DATA            Yes

27   2       20      Low Latency                 Yes

28   10      21      EGR Exception               Yes

29   5       -       Stackwise Virtual OOB       No

30   9       21      MCAST Data                  Yes

31   3       -       Gold Pkt                    No

<>

فحص وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة

Cat9300#show platform resources

**State Acronym: H - Healthy, W - Warning, C - Critical

Resource                 Usage                 Max             Warning         Critical        State

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Control Processor       1.28%                 100%            90%             95%             H

DRAM                   3566MB(47%)           7575MB          85%             90%             H

TMPFS                  1001MB(13%)           7575MB          40%             50%             H

show processes cpu sorted | ex 0.00

show cpu history

show processes memory sorted

تحقق من TCAM

Cat9300#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC  [0]

Table                  Subtype      Dir      Max     Used    %Used       V4       V6     MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mac Address Table      EM           I       32768       20    0.06%        0        0        0       20

Mac Address Table      TCAM         I        1024       21    2.05%        0        0        0       21

L3 Multicast           EM           I        8192        0    0.00%        0        0        0        0

L3 Multicast           TCAM         I         512        9    1.76%        3        6        0        0

L2 Multicast           EM           I        8192        0    0.00%        0        0        0        0

L2 Multicast           TCAM         I         512       11    2.15%        3        8        0        0

IP Route Table         EM           I       24576       12    0.05%       11        0        1        0

IP Route Table         TCAM         I        8192       25    0.31%       12       10        2        1

QOS ACL                TCAM         IO       5120       85    1.66%       28       38        0       19

Security ACL           TCAM         IO       5120      129    2.52%       26       58        0       45

Netflow ACL            TCAM         I         256        6    2.34%        2        2        0        2

PBR ACL                TCAM         I        1024       22    2.15%       16        6        0        0

Netflow ACL            TCAM         O         768        6    0.78%        2        2        0        2

Flow SPAN ACL          TCAM         IO       1024       13    1.27%        3        6        0        4

Control Plane          TCAM         I         512      282   55.08%      130      106        0       46 <<< Expected to be at least 50%

Tunnel Termination     TCAM         I         512       18    3.52%        8       10        0        0

Lisp Inst Mapping      TCAM         I        2048        1    0.05%        0        0        0        1

Security Association   TCAM         I         256        4    1.56%        2        2        0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  EM           O        8192        0    0.00%        0        0        0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  TCAM         O         512        1    0.20%        0        0        0        1

Client Table           EM           I        4096        0    0.00%        0        0        0        0

Client Table           TCAM         I         256        0    0.00%        0        0        0        0

Input Group LE         TCAM         I        1024        0    0.00%        0        0        0        0

Output Group LE        TCAM         O        1024        0    0.00%        0        0        0        0

Macsec SPD             TCAM         I         256        2    0.78%        0        0        0        2

أدوات المنصات

تنفيذ التقاط حزمة مضمن (EPC)

تكوين EPC

Cat9300#monitor capture tac [interface | control-plane] [in | out | both] [match | access-list] buffer size 100

ملاحظة: تحقق من دليل تكوين إدارة الشبكة لنظام أساسي/إصدار محدد للحصول على مزيد من خيارات التكوين ل EPC.

التحقق من حزم Rx PTP على مستوى الواجهة

Cat9300#monitor capture tac interface twe1/0/1 in match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture tac start

Started capture point : tac

%BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point tac enabled.

C9300-4c80#monitor capture stop

Capture statistics collected at software:

Capture duration - 3 seconds

Packets received - 28

Packets dropped - 0

Packets oversized - 0

Bytes dropped in asic - 0

Capture buffer exists till exported or cleared

Stopped capture point : tac

%BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point tac disabled.

C9300-4c80#show monitor capture tac buffer brief | i PTP

2   0.032858 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

12   1.032894 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

15   2.032831 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

28   3.033414 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

التحقق من وصول حزم RX إلى مستوى التحكم

Cat9300#monitor capture cpu control-plane in match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture cpu start

Started capture point : cpu

Cat9300#

*Sep 28 14:05:28.375: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point cpu enabled.

Cat9300#

التحقق من حزم Tx PTP على مستوى التحكم

وهذا يشير إلى أن برنامج Cisco IOS® XE ووحدة المعالجة المركزية يعملان على إنشاء حزم Rx PTP.

ملاحظة: مدخل EPC على تالي جنجل مفتاح أو فسحة بين دعامتين/RSPAN يكون أكثر موثوقية أن يتحقق محلي عادي ساعة يرسل ربط PTP.

ملاحظة: لا يتم عرض الحزم التي يتم إنشاؤها بواسطة وحدة المعالجة المركزية مثل ' على مخرج باستخدام EPC تم تكوينه على واجهة مادية، وهو تقييد موثق لأداة EPC.

Cat9300#monitor capture cpu control-plane out match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture cpu start

تجميع تصحيح أخطاء PTP

تصحيح الأخطاء

الغرض

معايرة ذاتية

bmc

يعرض ما تم تحديد الواجهة له.

رسائل

تصحيح أخطاء المعايرة التلقائية

21:41:12.543: %LINK-5-CHANGED: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to administratively down

21:41:13.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:13.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

1:41:29.714: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface TwentyFiveGigE1/0/1 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:30.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:41:31.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:35.821: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface TwentyFiveGigE1/0/1 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:38.849: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface Vlan10 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:39.849: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

تصحيح أخطاء BMC

21:41:12.543: %LINK-5-CHANGED: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to administratively down

21:41:13.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:13.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

21:41:30.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:41:31.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:35.821: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:39.849: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

21:41:40.277:  Set  gmc interface: TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

تصحيح أخطاء الرسائل

Cat9300#clear logging

Cat9300#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Clear logging buffer [confirm]

Cat9300(config)#

Cat9300(config)#int twe1/0/1

Cat9300(config-if)#shut

Cat9300(config-if)#end

Cat9300#

Cat9300#debug ptp messages

PTP Messages debugging is on

Cat9300#

Cat9300#conf  t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat9300(config)#interface twe1/0/1

Cat9300(config-if)#no shut

Cat9300(config-if)#end

Cat9300#

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         FAULTY

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         LISTENING

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         UNCALIBRATED

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         SLAVE

Cat9300#undebug all

All possible debugging has been turned off

Cat9300#

Cat9300#show logging

<>

Log Buffer (131072 bytes):

21:59:06.980: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:59:07.826: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:59:11.271: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:59:12.976: Cisco IOS-FMAN-PTP:retrieve interface: Twe1/0/1 iif_id: 9(fmanrp_ptp_port_data_update)  ptp port data:  <<< local data sent by clock

if_hdl = 9

mac address = 9c54.16ae.4c81 <<< similar to local clock identity

domain_value = 8

port_number = 1

port_state = 4

port_enabled = 1

ptt_port_enabled = 1

delete_flag = False

21:59:13.273: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up <<<

21:59:13.846:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

21:59:13.846: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:14.846:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1

21:59:14.846: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:15.845:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1

21:59:15.845: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:15.976: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

21:59:16.775:  Set  gmc interface: TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

تنفيذ عرض منصة العمل الأمامية (SPF)

قم بتشغيل هذه الأداة إذا تم رؤية حزم PTP وهي تصل إلى الواجهة ولكن لا يتم تثبيتها على مستوى التحكم.

1. Configure ingress EPC on PTP enabled interface.

2. View buffer output and filter for PTP and make note of PTP packet number.

Cat9300#show monitor capture tac buffer brief | i PTP

2   0.032858 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message <<<

12   1.032894 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

15   2.032831 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

28   3.033414 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

3. Export buffer to .pcap on Switch's flash.

Cat9300-4c80#monitor capture tac export location flash:/ptp-cpu.pcap

4. Execute the SPF command and make note of interface where PTP packets are expected to ingress and reference the packet number from buffer brief command.

Cat9300#show platform hardware fed switch active forward interface twe1/0/1 pcap flash:ptp-cpu.pcap number 2 data

Show forward is running in the background. After completion, syslog can be generated.

4. View Forward/Drop decision

Cat9300#show platform hardware fed switch active forward last summary

Input Packet Details:

###[ Ethernet ]###

dst       = 01:1b:19:00:00:00

src=74:8f:c2:dc:b0:63

type      = 0x8100

###[ 802.1Q ]###

prio      = 0

id        = 0

vlan      = 10

type      = 0x88f7

###[ Raw ]###

load      = '0B 02 00 40 08 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 8F C2 FF FE DC B0 60 00 03 0B 11 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 F8 FE 43 6A 80 74 8F C2 FF FE DC B0 60 00 00 A0'

Ingress:

Port                      : TwentyFiveGigE1/0/1

Global Port Number        : 1

Local Port Number         : 1

Asic Port Number          : 0

Asic Instance             : 0

Vlan                      : 10

Mapped Vlan ID            : 5

STP Instance              : 3

BlockForward              : 0

BlockLearn                : 0

L3 Interface              : 38

IPv4 Routing          : enabled

IPv6 Routing          : enabled

Vrf Id                : 0

Adjacency:

Station Index         : 172

Destination Index     : 21151

Rewrite Index         : 1

Replication Bit Map   : 0xa    ['localCpu', 'remoteCpu']

Decision:

Destination Index     : 21151  [DI_CPUQ_LOW_LATENCY]

Rewrite Index         : 1      [RI_CPU]

Dest Mod Index        : 0      [IGR_FIXED_DMI_NULL_VALUE]

CPU Map Index         : 0      [CMI_NULL]

Forwarding Mode       : 0      [Bridging]

Replication Bit Map   :        ['localCpu', 'remoteCpu']

Winner                :        CPPMAC LOOKUP2

Qos Label             : 65

SGT                   : 0

DGTID                 : 0

Egress:

Possible Replication      :

Port                  : CPU_Q_LOW_LATENCY <<< This should be the forwarding decision to this CPU queue. Any drops are unexpected and should be investigated.

Output Port Data          :

Port                    : CPU

Asic Instance         : 0

CPU Queue             :     27 [CPU_Q_LOW_LATENCY]

Unique RI             : 0

Rewrite Type          : 0      [Unknown]

Mapped Rewrite Type   : 17     [CPU_ENCAP]

Vlan                  : 10

Mapped Vlan ID        : 5

********************************************************************************

C9300-4c80#

تنفيذ متتبع الحزم (PT)

تحذير PTP على Catalyst 9000

معرف الخطأ من Cisco

عنوان معرف خطأ Cisco

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvg24999

يتعطل المحول على وضع PTP p2ptransparent.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwf81913

يتوقف PTP عن العمل على محولات Catalyst، المنافذ التي تمر بحالة غير معايرة.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwa49052

إزاحة PTP ومتوسط تأخير المسار يمكن أن يلتصق بالمحولات غير الصحيحة ولا يمكن أن يزيد أبدا.معرف تصحيح الأخطاء من Cisco

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvu73652

C9300 - تم إسقاط رسائل حدث PTP ذات منفذ مصدر غير متكافئ 319.  معرف الخطأ من Cisco

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwc35946

خيارات CLI غير متناسقة عند التغيير بين 8275.1 و 802.1AS وتوصيف PTP الافتراضي.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwc00050

تعذر تغيير وضع PTP عبر واجهة مستخدم ويب

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco