المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المصطلح

نماذج مبدّل PoE (الطاقة عبر الإيثرنت)

المعيار IEEE 802.3at

المعيار IEEE 802.3bt

التحقق

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند الفرق بين معايير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) 802.3 at و 803.bt.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (Power Over Ethernet)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- بطاقات العائلة والخط Catalyst 9000 التي تدعم PoE.

- برنامج Cisco IOS-XE®

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

المصطلح

- IEEE - معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات

- التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت - التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

- التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+) - ميزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE) القياسية تزيد الحد الأقصى من الطاقة التي يمكن سحبها بواسطة جهاز يتم تشغيله من 15. 4 إلى 30 وات لكل منفذ

- تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (UPoE) - تقنية التزويد بالطاقة العالمية. تقنية خاصة من Cisco تعمل على توسيع معيار IEEE 802.3 PoE لتوفير إمكانية توفير مصدر طاقة يصل إلى 60 وات عبر كل منفذ.

- CDP - بروتوكول أستكشاف Cisco، المستخدم للتفاوض على الطاقة بين أجهزة Cisco.

- LLDP - بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط المستخدم للتفاوض على الطاقة بين أجهزة Cisco والأجهزة غير التابعة لها

يمكن لمنفذ المحول القادر على تشغيل تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) توفير الطاقة لأحد الأجهزة المتصلة إذا شعر الجهاز بعدم وجود طاقة على الدائرة. ولهذا الغرض، تم إنشاء ثلاثة معايير مختلفة لإنجاز مهام مختلفة:

- جهاز مشغل متوافق مع معيار IEEE 802.3af

- جهاز مشغل متوافق مع معيار IEEE 802.3at

- جهاز مشغل متوافق مع معيار IEEE 802.3bt

في عام 1999، عملت تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (POe) القياسية وفقا لمعيار IEEE على إنشاء قابلية التشغيل البيني في مجموعة كبيرة من الأجهزة المتصلة التي تعمل بالطاقة ومعدات موفري الطاقة. يحدد المعيار الأول 802.3af أن الطاقة يجب أن تكون قابلة للتزويد إما بواسطة أزواج إحتياطية (الشريطان 4 و 5 أو الشوطان 7 و أو أزواج البيانات (السنون 1 و 2 أو السنون 3 و 6). وبعد ذلك، في عام 2009، تم إنشاء IEEE 802.3at (التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE) أو النوع 2)، وهو ما يسمح لنا بزيادة الطاقة إلى 30 وات. وأخيرا، في عام 2011، تم الحصول على معيار جديد خاص بشركة Cisco يتيح لنا إستخدام جميع الأزواج الأربعة المجدولة، وهو معيار IEEE 802.3bt الذي يحدد 4PPoE النوع 3 (UPOE)، كما يتيح لنا إمكانية توفير ما يصل إلى 60 وات. وفي وقت لاحق، في عام 2018، يسمح لنا هذا المعيار بزيادة الحد الأقصى للطاقة إلى 90 وات من مصدر الطاقة المعروف باسم 4POE النوع 4 (UPOE+).

TU تلخيص:

بو إي

التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE)

UPoE

تقنية UPoE+

معيار IEEE

802٫3af

802٫3 درجة

Cisco خاص

(802. 3bt based)

802.3bt

نوع تعيين

النوع 1

النوع 2

النوع 3

النوع 4

الحد الأقصى للطاقة لكل واجهة

15.4 وات

30 واط

60 واط

90 واط

عدد الأزواج الملتوية المستخدمة

2

2

4

4

يركز القسم التالي على وضع 802.3at (PoE+) و 802.3bt (UPoe+).

نماذج مبدّل PoE (الطاقة عبر الإيثرنت)

- مادة حفازة 9000 مفتاح وبطاقات خط مع P في هم منتوج id دعم PoE+ على مجموعة من ميناء أو كل ميناء. على سبيل المثال، C9200L-48P-4G و C9200-24P و C9300-48P و C9400-LC-48P وما إلى ذلك.

- مادة حفازة 9000 مفتاح وبطاقات خط مع u في هم منتوج دعم UPoE على مجموعة الميناء أو كل ميناء. على سبيل المثال، C9300-24U و C9400-LC-48UX وما إلى ذلك.

- مادة حفازة 9000 مفتاح وبطاقات خط مع H في معرف المنتج دعم UPoE+ على مجموعة من الميناء أو كل ميناء. على سبيل المثال، C9300-48H و C9400-LC-48H وما إلى ذلك.

ملاحظة: لا تضمن إمكانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وحدها تعيين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت. يصف القسم التالي متى تكون هناك حاجة إلى بروتوكول CDP أو بروتوكول LLDP للتفاوض حول الطاقة المناسبة.

يوضح هذا الجدول الأجهزة التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE) وتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (UPOE) وتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+UPOE):

9200

9300

9400

عدم دعم التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

الطراز C9200-24T

الطراز C9200-48T

C9200CX-12T

الطراز C9300-24T

الطراز C9300-48T

الطراز C9300-24S

الطراز C9300-48S

C9300L-24T

C9300L-48T

الطراز C9300X-48TX

C9300X-12Y

C9300X-24Y

الطراز C9300-24S

الطراز C9300-48S

الطراز C9300LM-48T

الطراز C9400-LC-48T

الطراز C9400-LC-48XS

الطراز C9400-LC-48XS

الطراز C9400-LC-24XS

الطراز C9400-LC-24S

الطراز C9400-LC-48S

دعم التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت+

الطراز C9200-24P

الطراز C9200-24PB

الطراز C9200-24PXG

الطراز C9200-48P

C9200-48PL

C9200-48PB

الطراز C9200-48PXG

الطراز C9200CX-12P

C9200CX-8P

الطراز C9300-24P

الطراز C9300-48P

C9300L-24P

C9300L-48P

الطراز C9400-LC-48P

دعم UPoE

C9200CX-8UXG

الطراز C9300-24U

C9300-48U

الطراز C9300-24UX

C9300-48UXM

C9300-48UN

C9300-24UB

C9300-24UXB

C9300-48UB

C9300L-24UXG

C9300L-48UXG

C9300LM-48UX

C9300LM-48U

الطراز C9300LM-24U

الطراز C9300-24U

C9300-48U

الطراز C9300-24UX

C9300-48UXM

C9300-48UN

C9300-24UB

C9300-24UXB

C9300-48UB

C9300L-24UXG

C9300L-48UXG

C9300LM-48UX

C9300LM-48U

الطراز C9300LM-24U

C9400-LC-48UX

الطراز C9400-LC-48U

دعم UPoE+

C9300X-48HX

C9300X-48HXN

الطراز C9300X-24HX

الطراز C9300-24H

الطراز C9300-48H

الطراز C9400-LC-48HX

الطراز C9400-LC-48HN

الطراز C9400-LC-48H

ملاحظة: تكون محولات Cisco Catalyst 9300 UPOE التي تدعم معيار IEEE 802.3bt للأجهزة التي يتم تشغيلها من النوع 3 في وضع 802.3at، بشكل افتراضي.

ملاحظة: تكون محولات Cisco Catalyst 9300 UPOE+ التي تدعم معيار IEEE 802.3bt للأجهزة التي يتم تشغيلها من النوع 4 في وضع 802.3bt، بشكل افتراضي.

يقوم المحول بتصنيف جهاز التزويد بالطاقة (PoE) المتوافق مع معيار IEEE تحت فئة إستهلاك الطاقة ويوفر الطاقة بمجرد اكتشاف جهاز الطاقة.

الفئة

الحد الأقصى لمستوى الطاقة المطلوب من الجهاز

0 (درجة الفئة

15.4 واط

1

4 واط

2

7 واط

3

15.4 واط

4

30 واط

5

45 واط

6

60 واط

7

75 واط

8

90 واط

المعيار IEEE 802.3at

- يزيد مقياس التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE) الحد الأقصى للطاقة التي يمكن سحبها بواسطة جهاز يتم تشغيله من 15.4 وات لكل منفذ إلى 30 وات لكل منفذ.

- والتخصيص الأولي للأجهزة التي يتم تشغيلها من الفئة 0 والفئة 3 والفئة 4 هو 15.4 وات. عند بدء تشغيل جهاز ما واستخدامه لبروتوكول CDP أو بروتوكول LLDP لإرسال طلب بقوة تزيد عن 15.4 وات، يمكن توزيعه حتى الحد الأقصى الذي يبلغ 30 وات.

- يكون المحول في وضع الاستعداد حتى تطلب أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الطاقة ولا تمنح الطاقة إلا عند توفرها. ثم يتحقق المحول من توفر الطاقة (المقدار الإجمالي للطاقة المتوفرة على الجهاز الخاص ب PoE) ويقوم بإجراء حساب عند توفير منفذ أو رفضه من الطاقة من أجل الحفاظ على الموازنة محدثة. بمجرد أن يوفر الجهاز الطاقة، يتم إشراك CDP أو LLDP للتفاوض حول المقدار الإجمالي للقوة التي يمكن منحها:

إذا كان CDP مشاركا أثناء التفاوض لتحديد متطلبات إستهلاك الطاقة للأجهزة التي تعمل بالطاقة من Cisco المتصلة، وهو مقدار الطاقة التي سيتم تخصيصها استنادا إلى رسائل CDP. يقوم المحول بضبط موازنة الطاقة وفقا لذلك. لاحظ أن بروتوكول CDP لا ينطبق على أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) من إنتاج جهات خارجية. يعالج المحول طلبا ما ويمنح السلطة أو يرفضها. في حالة الموافقة على الطلب، يقوم المحول بتحديث موازنة الطاقة. إن رفضت الطلب يكون، المفتاح يضمن أن الطاقة إلى الميناء يكون أوقفت، يلد syslog رسالة، ويحدث ال LED. كما يمكن للأجهزة التي يتم تشغيلها التفاوض مع المحول للحصول على مزيد من الطاقة.

باستخدام بروتوكول LLDP، تستخدم الأجهزة التي يتم تشغيلها الواجهة المعتمدة على الوسائط (MDI) من حيث النوع والطول وأوصاف القيمة (TLVs) وتقنية Power-via-MDI TLVs، للحصول على طاقة التفاوض حتى 30 وات. يمكن للأجهزة القياسية من Cisco والأجهزة التي يتم تشغيلها باستخدام IEEE من Cisco إستخدام بروتوكول CDP أو آلية تفاوض الطاقة عبر منفذ MDI وفقا للمعيار IEEE 802.3at لطلب مستويات طاقة تصل إلى 30 وات.

- إذا لم يتم دعم أي بروتوكول CDP/LLDP على جهاز التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت، يمكن إستخدام الأمر power inline port 2-event لطلب ما يزيد عن 15.4 وات:

Switch(config)# interface Te1/0/1

Switch(config-if)# power inline port 2-event

المعيار IEEE 802.3bt

- عند إستخدام وضع IEEE 802.3bt، تعمل أجهزة Cisco التي تعمل عبر شبكة إيثرنت كأجهزة 802.3bt من النوع 3 أو من النوع 4، وتدعم ما يصل إلى الفئتين 6 و 8 على التوالي (ارجع إلى جدول تصنيف طاقة IEEE في المستند) على كل منفذ.

- هذا هو الإجراء الذي ينص عليه هذا المعيار لتخصيص الطاقة:

1. بعد اكتشاف الجهاز، يحدد المحول متطلبات طاقة الجهاز استنادا إلى نوعه.

2. التخصيص الأولي للطاقة هو الحد الأقصى من الطاقة التي يحتاجها الجهاز الذي يتم تشغيله. يقوم المحول في البداية بتخصيص هذه الكمية من الطاقة عند اكتشاف الجهاز الذي يتم تشغيله وتشغيله.

3. إذا كان المحول يتلقى رسائل CDP من الجهاز الذي تم تشغيله وبما أن الجهاز الذي تم تشغيله يتفاوض مع المحول على مستويات الطاقة من خلال رسائل تفاوض الطاقة من CDP، فيمكن ضبط التخصيص الأولي للطاقة. ومع ذلك، لا تكون هناك حاجة إلى هذا المحول حيث يقوم المحول في البداية بتخصيص الحد الأقصى من الطاقة المطلوبة، استنادا إلى فئته.

يقوم المحول بتصنيف جهاز IEEE الذي تم اكتشافه داخل فئة إستهلاك الطاقة. استنادا إلى الطاقة المتوفرة في موازنة الطاقة، يحدد المحول ما إذا كان يمكن تشغيل منفذ ما.

- يتم تكوين أجهزة UPOE لاستخدام 802.3في الوضع، بشكل افتراضي. لتغيير معيار التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت إلى وضع 803.bt، فإن الأمر محول Hw-Module switch_nouPoE-plusيمكن إستخدام الأمر في وضع التكوين العام. يلزم إعادة تحميل:

Device# conf t

Device(config)#hw-module switch 1upoe-plus !!!WARNING!!!This configuration will power cycle the switch to make it effective. Would you like to continue y/n? Device# y

يمكنك الرجوع إلى صيغة 802.3at باستخدام الصيغة التالية من الأمر:لا يوجد محول Hw-Module switch_nouPoE-plus. ينطبق هذا الأمر على كل من معياري Type 3 و 4 802.3bt.

التحقق

يمكن إستخدام أوامر العرض هذه لمراقبة تكوين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت والتحقق من صحته:

الأوامر

الغرض

عرض النظام الأساسي

يعرض ال PID من المفتاح أن يدقق إن 803.bt ساندت

إظهار تفاصيل Gix/y/z المضمنة للطاقة

يعرض تفاصيل الطاقة (وضع الطاقة وفئة IEEE ونوع الجهاز وتفاوض الطاقة ودعم زوج أربعة/زوج إحتياطي)

show power inline upoe-plus

يعرض حالة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت لواجهة يتم تمكينها لوضع متوافق مع 802.3bt أو 802.3at.

Device# show platform

Switch Ports   Model     Serial No.  MAC address    Hw Ver.  Sw Ver.

------ ----- ---------  ----------- -------------- -------  --------

1        41  C9300-24UX FJB2318A04T 7802.b107.bf00   V02    17.03.05

Switch/Stack Mac Address : 7802.b107.bf00 - Local Mac Address

! Output omitted for brevity

Device# show power inline Te1/0/24 detail

Interface: Te1/0/24

Inline Power Mode: auto

Operational status: on

Device Detected: yes

Device Type: Cisco IP Phone 7940

IEEE Class: n/a   <-- Type of class

Police: off

Power Allocated

Admin Value: 60.0

Power drawn from the source: 6.3

Power available to the device: 6.3

Actual consumption

Measured at the port: 1.9

Maximum Power drawn by the device since powered on: 1.9

Absent Counter: 0

Over Current Counter: 0

Short Current Counter: 0

Invalid Signature Counter: 0

Power Denied Counter: 0

Power Negotiation Used: CDP   <-- Protocol used to negotiate power

LLDP Power Negotiation --Sent to PD-- --Rcvd from PD--

Power Type: - -

Power Source: - -

Power Priority: - -

Requested Power(W): - -

Allocated Power(W): - -

Four-Pair PoE Supported: Yes   <-- Four pair copper support

Spare Pair Power Enabled: No   <-- Spair pair enabled

Four-Pair PD Architecture: N/A

Device# show power inline upoe-plus

Module Available Used Remaining

(Watts) (Watts) (Watts)

------ --------- -------- ---------

1 595.0 0.0 595.0

Device IEEE Mode - AT   <-- PoE standard used in the device

Codes: DS - Dual Signature device, SS - Single Signature device

SP - Single Pairset device

Interface Admin Type Oper-State Power(Watts) Class Device Name

State Alt-A,B Allocated Utilized Alt-A,B

----------- ------ ---- ------------- --------- --------- ------- -----------

Te1/0/1 auto n/a off 0.0 0.0 n/a

Te1/0/2 auto n/a off 0.0 0.0 n/a

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- ما المقصود بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)؟

- ورقة بيانات بطاقات خط المبدّل للسلسلة Cisco Catalyst 9400 Series

- ورقة بيانات مبدّلات السلسلة Cisco Catalyst 9200 Series Switches

- ورقة بيانات مبدّلات السلسلة Cisco Catalyst 9300 Series Switches

- ورقة بيانات مبدّلات السلسلة Cisco Catalyst 9400 Series Switches

- دليل تكوين الواجهة ومكونات الأجهزة (محولات Catalyst 9300)

- دليل تكوين الواجهة ومكونات الأجهزة (محولات Catalyst 9400)