المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الحد الأدنى للترخيص

متطلبات أخرى

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

لماذا xFSU؟

البروتوكولات المدعومة

القيود

الأجهزة المستقلة والمكدسة

الأجهزة المكدسة

قيود أخرى

التكوينات المطلوبة

مصفوفة دعم الإصدار

داخل إصدار EM / من EM إلى إصدار EM

ضمن نفس إصدار SM أو EM

الإجراء

إعادة التحميل بسرعة

التحقق من الصحة

أوامر show الأساسية

سجلات xFSU ذات الصلة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الموسع سريع برمجية تحسين (xFSU) سمة يتوفر على مادة حفازة 9300 sery مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الحد الأدنى للترخيص

- مستوى الترخيص الأساسي للشبكة على المحول المستقل

- مستوى ترخيص ميزة الشبكة على المحولات المجمعة.

متطلبات أخرى

- هذه الميزة مدعومة فقط على محولات Access التي تعمل في وضع "التثبيت".

- يجب تكوين الجهاز باستخدام بروتوكول الشجرة المتفرعة السريعة (RSTP) أو بروتوكول الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTP).

- يجب ألا يكون الجهاز جسرا رئيسيا: بالنسبة للجهاز، الذي يتم تكوين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) به وعدم تعريفه كجهاز جذري، يتم دعم xFSU فقط إذا كان عدد المنافذ في حالة إعادة التوجيه المتصلة بنظير بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) أقل من أو يساوي 1.

- مؤقتات NSF: مثال: عند تكوين "إعادة تشغيل BGP بشكل رائع"، يوصى بتكوين وقت إحتجاز BGP إلى 10 ثوان.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المحولات من السلسلة Catalyst 9300 و Catalyst 9300L و Catalyst 9300X

- برنامج Cisco IOS® XE 17.3.2a والإصدارات الأحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

الترقية الموسعة للبرامج السريعة (xFSU) هي عملية تحسين للبرامج تهدف إلى تقليل وقت التوقف عن العمل أثناء عمليات إعادة تحميل البرامج أو ترقيتها. تستند xFSU إلى مبادئ ميزة إعادة التشغيل بسلاسة تامة (المعروفة أيضا باسم Cisco NSF).

إن الفكرة العامة وراء هذه الميزة هي الحفاظ على مستوى البيانات (إعادة التوجيه) للاستمرار في العمل، بينما يتم إعادة تحميل مستوى التحكم كجزء من ترقية البرنامج. يتمثل دور xFSU في تسوية حالة إعادة التوجيه في ASIC مع مستوى التحكم الجديد واستعادة حالة إعادة التوجيه بعد إعادة تعيين سريعة ل ASIC كما هو موضح أدناه.

تظهر هذه الصورة تقليل وقت توقف حركة المرور المفاجئ مقارنة بإعادة التحميل العادية.

تقوم xFSU بتقديم هذه الأوامر:

تثبيت ملف الإضافة <URL للصورة>تنشيط التزام xfsu

- متاح في الإصدار Cisco IOS XE 17.8 والإصدارات الأحدث

تثبيت ملف الإضافة <URL للصورة>تنشيط تنفيذ إعادة التحميل السريع

- متوفر في إصدارات Cisco IOS XE 17.3 و 17.6

- ترقية إصدار البرنامج مع تقليل وقت التوقف عن العمل

إعادة التحميل بسرعة

- إعادة تحميل البرنامج الحالي مع تقليل وقت التوقف عن العمل.

لماذا xFSU؟

بالنسبة لأنظمة مثل محولات Catalyst 9300 بدون مستوى تحكم وإعادة توجيه إحتياطي حقيقي، يكون وقت/فقدان حركة مرور البيانات أثناء عمليات إعادة التحميل والترقيات أكثر من 3 إلى 4 دقائق.

- يعتبر وقت التعطل هذا أمرا حيويا بالنسبة لشبكات الوصول مثل نقاط الوصول اللاسلكية والروبوتات وما إلى ذلك.

- بإمكان وحدة xFSU المساعدة على تقليل وقت التوقف عن العمل على الرغم من تطبيق قيود حيث لا يتم دعم جميع عمليات التهيئة.

ملاحظة: بالنسبة للنظام المكدس الذي يقوم بتوزيع الوصلات عبر المحولات النشطة أو الاحتياطية أو النشطة ومحولات الأعضاء في مكدس كأفضل ممارسة لتقليل وقت التوقف عن العمل بشكل أكبر

البروتوكولات المدعومة

ملاحظة: بالنسبة لجميع البروتوكولات غير المدرجة هنا، سيكون وقت توقف حركة المرور عن العمل مماثلا لذلك في عملية إعادة تحميل/ترقية عادية

- التبديل من المستوى الثاني

- الشجرة الممتدة لكل شبكة VLan (PVST)

- STP مع RSTP أو MSTP

- قنوات المنفذ الثابتة (وضع التشغيل)

- اكتشاف الرابط أحادي الاتجاه (UDLD)

- بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP)

- BGP (مجموعات عناوين IPv4 و IPv6)

- بروتوكول فتح أقصر مسار أولا (OSPF) أو الإصدار الثاني من بروتوكول فتح أقصر مسار أو الإصدار الثالث من بروتوكول فتح أقصر مسار

- IS-IS

- التوجيه وإعادة التوجيه الظاهري (VRF)

- تقنية Flexible NetFlow

- جودة الخدمة

- مصادقة قائمة على المنافذ وفقا لمعيار IEEE 802.1x

- تجاوز مصادقة MAC

- مصادقة الويب

- تطفل بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP)

- تطفل اكتشاف مستمع البث المتعدد (MLD)

القيود

تحذير: لا يتم دعم xFSU مع أي من هذه السيناريوهات. الرجاء عدم محاولة xFSU إذا كان أي من هذه العناصر موجودا على الجهاز.

الأجهزة المستقلة والمكدسة

- بالنسبة لجهاز جذر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، إذا تم توصيل أي من منافذ الجهاز في حالة إعادة التوجيه بنظير بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) (جهاز به بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) تم تكوينه وتوصيله مباشرة بالجهاز الجذري)

- تم تكوين الجهاز باستخدام اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه (BFD)

- تم تكوين الجهاز باستخدام LISP/VXLAN.

- تم تكوين الجهاز باستخدام MacSec

- تم تكوين الجهاز في بنية SDA و EVPN.

- تم تكوين الجهاز كوضع Meraki أو DNAC

- إذا قام نظير BGP بإرسال مؤقت إحتجاز غير مدعوم في رسالة BGP المفتوحة، يتم قبول مؤقت التعليق المقترح، ولكن BGP غير مدعوم على حدث xFSU.

الأجهزة المكدسة

- يتم تكوين الجهاز المكدس باستخدام حالة نصف الحلقة.

- يتم تكوين الجهاز المكدس باستخدام إتفاقية مفتاح MacSec (MKA) أو Cisco TrustSec (CTS)

- تم تكوين الجهاز المكدس باستخدام البث المتعدد نظرا لعدم وجود PIM على المكدس بعد.

قيود أخرى

- قد لا يتم إعادة تشغيل إستضافة التطبيقات تلقائيا بعد إجراء ترقية موسعة للبرامج السريعة. قد تحتاج إلى تعطيل Cisco IOx وإعادة تمكينه وتكوين إستضافة التطبيق وتثبيته وتنشيطهبدء تشغيل تطبيق مرة أخرى.

- يتم تجاهل الفواصل بين رسائل اكتشاف الروابط أحادي الإتجاه التي تم تكوينها (UDLD) أثناء xFSU. يتم إستعادة الفواصل إلى القيم التي تم تكوينها بعد اكتمال xFSU.

التكوينات المطلوبة

يسرد هذا الجدول التكوينات اللازمة قبل إجراء xFSU لتحقيق وقت توقف عن العمل لحركة المرور أقل من 30 ثانية في البروتوكولات المقابلة.

ملاحظة: لا تنطبق هذه الميزة وهذه الوظيفة على جميع التكوينات. حتى إذا تم إدراج بروتوكول ما على أنه مدعوم ب xFSU، استنادا إلى تفاعله مع المكونات الأخرى والتكوينات الحساسة للوقت (البروتوكولات المعبرة عن الحالة)، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة أكبر لحركة مرور البيانات. يوصى باختبار التكوين المحدد قبل إستخدام هذه الميزة.

تكوين المبدّل

البروتوكول

تهيئة إضافية

جهاز مستقل

IPv6

تعيين الحد الزمني لعقدة IPv6 البعيدة التي يمكن الوصول إليها بعد حدوث حدث تأكيد إمكانية الوصول.

device(config)#ipV6 and reachable-time 360000

IPv6 مع MLD

تمكين التطفل على IPv6 MLD

device(config)#ipV6 mld يتطفل

بروتوكول أقصر مسار أولاً (OSPF)

قم بزيادة المزيد من عمليات إعادة الإرسال في المكدس.

device(config-router)# ip ospf retransmit-interval 10

OSPFv3

قم بزيادة المزيد من عمليات إعادة الإرسال في المكدس.

device(config-router)# ospfv3 retransmit-interval 10

OSPFv3

- تمكين إستمرارية SNMP IfIndex بشكل عام

- قم بتعيين معرف موجه ثابت لمثيل OSPFv3.

- تمكين إستمرارية SNMP IfIndex

device(config)# snmp ifmib ifindex مستمر

device(config)# router ospfv3 1

device(config-router)# router-id 192.0.2.5

device(config-router)#

interface-id snmp-if-index

BGP

تمكين توعية NSF على جهاز

device(config-router)# bgp p إعادة تشغيل تتسم بالهدوء

جهاز مكدس

بروتوكول أقصر مسار أولاً (OSPF)

قم بزيادة المزيد من عمليات إعادة الإرسال في المكدس.

device(config-router)# ip ospf retransmit-interval 10

OSPFv3

قم بزيادة المزيد من عمليات إعادة الإرسال في المكدس.

device(config-router)# ospfv3 retransmit-interval 10

BGP

تمكين توعية NSF على جميع الأجهزة الموجودة في المكدس.

device(config-router)#bgp Easy-restart all

IS-IS

قم بتمكين عملية NSF ل IS-IS.

device(config-router)# nsf ietf

أو

device(config-router)# nsf cisco

مصفوفة دعم الإصدار

دعم ترقية البرامج السريعة الموسعة بين الإصدارات

داخل إصدار EM / من EM إلى إصدار EM

من/إلى

17.3.x (em)*

17.4.x (SM)

17.5.x (SM)

17.6.x (em)

17.7.x (SM)

17.8.x (SM)

17.9.x (em)

17.3.x (em)*

✓

X

X

✓

X

X

✓

17.4.x (SM)

—

—

X

X

X

X

X

17.5.x (SM)

—

—

—

X

X

X

X

17.6.x (em)

—

—

—

✓

X

X

✓

17.7.x (SM)

—

—

—

—

—

X

X

17.8.x (SM)

—

—

—

—

—

—

X

17.9.x (em)

—

—

—

—

—

—

✓

* في قطار Cisco IOS XE 17.3.x، يتم دعم xFSU فقط بدءا من الإصدار 17.3.2.

ضمن نفس إصدار SM أو EM

من/إلى

17.3.x (em)*

17.4.x (SM)

17.5.x (SM)

17.6.x (em)

17.7.x (SM)

17.8.x (SM)

17.9.x (em)

17.3.x (em)*

✓

—

—

—

—

—

—

17.4.x (SM)

—

✓

—

—

—

—

—

17.5.x (SM)

—

—

✓

—

—

—

—

17.6.x (em)

—

—

—

✓

—

—

—

17.7.x (SM)

—

—

—

—

✓

—

—

17.8.x (SM)

—

—

—

—

—

✓

—

17.9.x (em)

—

—

—

—

—

—

✓

* في قطار Cisco IOS XE 17.3.x، يتم دعم xFSU فقط بدءا من الإصدار 17.3.2.

ملاحظة: تخطط الشركة لإطلاق ثلاثة إصدارات في كل عام - إثنان للصيانة القياسية (SM) وآخر للصيانة الممتدة (EM). يتمتع إصدار الدعم القياسي بدعم دائم لمدة 12 شهرا بدءا من أول شحنة عملاء (FCS) مع عمليتي إعادة بناء مجدولة. يوفر إصدار دعم ممتد دعما مستداما لمدة 48 شهرا من تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) مع عشر عمليات إعادة بناء مجدولة.

الإجراء

تثبيت ملف الإضافة <عنوان URL للصورة>تنشيط التزام xfsu

ملاحظة: تتوفر واجهة سطر الأوامر هذه فقط في الإصدار 17.8 من Cisco IOS XE والإصدارات الأحدث. بالنسبة للإصدارات 17.3 و 17.6، أستخدم تثبيت ملف الإضافة <URL للصورة>تنشيط تنفيذ إعادة التحميل السريع

- يقوم هذا الأمر بترقية إصدار البرنامج مع تقليل وقت التوقف عن العمل.

- فيما يلي الخطوات التي تحدث تلقائيا عند تشغيل واجهة سطر الأوامر.

- تثبيت إضافة: تنزيل الصورة من خادم TFTP، والنسخ إلى جميع المحولات وتوسيع الحزم على كل محول

- فحص xFSU: توفير تحقق متعلق ب xFSU بما في ذلك التحقق من التقييد

- تثبيت التنشيط/الالتزام: تنشيط الحزم المثبتة والتزامها

- تثبيت ما قبل الترقية: صور MCU و ROMMON قبل الترقية

- إعادة تحميل سريعة: إعادة تحميل المحولات السريعة

C9300_Switch#install add file flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin activate xfsu commit

install_add_activate_commit: START Tue Apr 19 21:54:03 UTC 2022

STACK_GR: Inside xFSU check if switch stack

Checking STP eligibility: Eligible

[1]: Performing xFSU-pre-check

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.196216 s, 1.6 MB/s

SUCCESS: xFSU-pre-check finished

[1]: xFSU-pre-check package(s) on switch 1

For all other than the below protocols, the traffic downtime is longer than 30 seconds.

1) Layer 2 Switching, 2) Per VLAN Spanning Tree (PVST), 3) STP with RSTP or MSTP

4) Static Port-channels (Mode on), 5) UDLD, 6) LACP, 7) BGP (IPv4 and IPv6)

Open Shortest Path First (OSPF) or OSPFv2 or OSPFv3, 9) IS-IS,

10) Virtual routing and forwarding (VRF), 11) Flexible NetFlow, 12) QoS

SUCCESS: xFSU requirement pre-check

Downloading file flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin

Finished downloading file flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin to flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin

install_add_activate_commit: Adding PACKAGE

install_add_activate_commit: Checking whether new add is allowed ....

--- Starting initial file syncing ---

Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin to the selected switch(es)

Finished initial file syncing

--- Starting Add ---

Performing Add on all members

[1] Add package(s) on switch 1

[1] Finished Add on switch 1

Checking status of Add on [1]

Add: Passed on [1]

Finished Add

Image added. Version: 17.08.01.0.1516

install_add_activate_commit: Activating PACKAGE

Following packages shall be activated:

/flash/cat9k-wlc.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-webui.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-srdriver.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-sipspa.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-sipbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-rpboot.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-rpbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-lni.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-guestshell.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-espbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-cc_srdriver.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

--- Verifying Platform specific xFSU admission criteria ---

SUCCESS: xFSU image pre-check

This operation requires a fast reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y <-- answer y to continue

--- Starting Activate ---

Performing Activate on all members

[1] Activate package(s) on switch 1

--- Starting list of software package changes ---

Old files list:

Modified cat9k-cc_srdriver.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-espbase.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-guestshell.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-lni.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-rpbase.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-rpboot.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-sipbase.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-sipspa.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-srdriver.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-webui.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-wlc.17.08.01a.SPA.pkg

New files list:

Added cat9k-cc_srdriver.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-espbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-guestshell.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-lni.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-rpbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-rpboot.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-sipbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-sipspa.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-srdriver.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-webui.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-wlc.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Finished list of software package changes

[1] Finished Activate on switch 1

Checking status of Activate on [1]

Activate: Passed on [1]

Finished Activate

--- Starting Commit ---

Performing Commit on all members

[1] Commit package(s) on switch 1

[1] Finished Commit on switch 1

Checking status of Commit on [1]

Commit: Passed on [1]

Finished Commit

Send model notification for install_add_activate_commit before reload

Check xFSU support and verification on switch

[1]: xFSU-Verify-Package package(s) on switch 1

Finished preverifying before xFSU

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before xFSU

[1]: Finished xFSU-Verify-Package successful on switch 1

(-2) SUCCESS: Finished xFSU-Verify-Package: Success on [1]

[1]: Performing Upgrade_Service

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.196891 s, 1.6 MB/s

SUCCESS: Upgrade_Service finished

PID TTY TIME CMD

Starting GR:#

Waiting for UDLD processing:UDLD processing complete

cat: /: Is a directory

Wait for ifm backup: Ifm backup is completeApr 19 22:05:04.843: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested

Apr 19 22:05:08.099: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: rp processes exit with reload switch code

Initializing Hardware......

Reload Fast Detected

System Bootstrap, Version 17.9.0.4r, DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2022 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 03/22/2022 10:39:31.69 by mjagatap

Current ROMMON image : Primary

Last reset cause : SoftwareReload

C9300-24T platform with 8388608 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 0

boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]

boot: reading file packages.conf

#

##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################

Loading image in Verbose mode: 0

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is 1

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software [Cupertino], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.8.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2022 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Apr-22 18:59 by mcpre

This software version supports only Smart Licensing as the software licensing mechanism.

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR

LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO SOFTWARE PRODUCT, PRODUCT FEATURE,

AND/OR SUBSEQUENTLY PROVIDED SOFTWARE FEATURES (COLLECTIVELY, THE

"SOFTWARE"), AND/OR USING SUCH SOFTWARE CONSTITUTES YOUR FULL

ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU

ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

Your use of the Software is subject to the Cisco End User License Agreement

(EULA) and any relevant supplemental terms (SEULA) found at

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html.

You hereby acknowledge and agree that certain Software and/or features are

licensed for a particular term, that the license to such Software and/or

features is valid only for the applicable term and that such Software and/or

features may be shut down or otherwise terminated by Cisco after expiration

of the applicable license term (e.g., 90-day trial period). Cisco reserves

the right to terminate any such Software feature electronically or by any

other means available. While Cisco may provide alerts, it is your sole

responsibility to monitor your usage of any such term Software feature to

ensure that your systems and networks are prepared for a shutdown of the

Software feature.

FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled

cisco C9300-24T (X86) processor with 1310600K/6147K bytes of memory.

Processor board ID FJC2327E0UB

2048K bytes of non-volatile configuration memory.

8388608K bytes of physical memory.

1638400K bytes of Crash Files at crashinfo:.

11264000K bytes of Flash at flash:.

Base Ethernet MAC Address : d4:ad:bd:f0:38:80

Motherboard Assembly Number : 73-18270-03

Motherboard Serial Number : FJZ23271DDG

Model Revision Number : E0

Motherboard Revision Number : B0

Model Number : C9300-24T

System Serial Number : FJC2327E0UB

CLEI Code Number :

WARNING: Command has been added to the configuration using a type 7 password. However, recommended to migrate to strong type-6 encryption

Press RETURN to get started!

C9300_Switch#sh log | inc FAST

*Apr 19 22:10:05.943: %FED_IPC_MSG-5-FAST_RELOAD_COMPLETE: Switch 1 F0/0: fed: Fast reload operation complete

إعادة التحميل بسرعة

- يقوم هذا الأمر بإعادة تحميل البرنامج الحالي مع تقليل وقت التوقف عن العمل.

- فيما يلي الخطوات التي تحدث تلقائيا عند تشغيل واجهة سطر الأوامر.

- فحص xFSU: توفير تحقق متعلق ب xFSU بما في ذلك التحقق من التقييد

- إعادة تحميل سريعة: إعادة تحميل المحولات السريعة

C9300_Switch#reload fast

Reload fast command is being issued on Active unit, this will reload fast the whole stack

Proceed with reload fast? [confirm]

STACK_GR: Inside xFSU check if switch stack

Checking STP eligibility: Eligible

[1]: Performing xFSU-pre-check

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.196405 s, 1.6 MB/s

SUCCESS: xFSU-pre-check finished

[1]: xFSU-pre-check package(s) on switch 1

For all other than the below protocols, the traffic downtime will be longer than 30 seconds.

1) Layer 2 Switching, 2) Per VLAN Spanning Tree (PVST), 3) STP with RSTP or MSTP

4) Static Port-channels (Mode on), 5) UDLD, 6) LACP, 7) BGP (IPv4 and IPv6)

Open Shortest Path First (OSPF) or OSPFv2 or OSPFv3, 9) IS-IS,

10) Virtual routing and forwarding (VRF), 11) Flexible NetFlow, 12) QoS

SUCCESS: xFSU requirement pre-check

--- Verifying Platform specific xFSU admission criteria ---

SUCCESS: xFSU image pre-check

Check xFSU support and verification on switch

[1]: xFSU-Verify-Package package(s) on switch 1

Finished preverifying before xFSU

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before xFSU

[1]: Finished xFSU-Verify-Package successful on switch 1

(-2) SUCCESS: Finished xFSU-Verify-Package: Success on [1]

[1]: Performing Upgrade_Service

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.196099 s, 1.6 MB/s

mount: /tmp/microcode_update/boot_pkg: WARNING: source write-protected, mounted read-only.

SUCCESS: Upgrade_Service finished

PID TTY TIME CMD

Starting GR:#

Waiting for UDLD processing:UDLD processing complete

cat: /: Is a directory

Wait for ifm backup: Ifm backup is completeApr 19 21:43:03.283: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested

Apr 19 21:43:05.337: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process ger is exiting: rp processes exit with reload switch code

Initializing Hardware......

Reload Fast Detected

System Bootstrap, Version 17.9.0.4r, DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2022 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 03/22/2022 10:39:31.69 by mjagatap

Current ROMMON image : Primary

Last reset cause : SoftwareReload

C9300-24T platform with 8388608 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 0

boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]

boot: reading file packages.conf

#

##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################

Loading image in Verbose mode: 0

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is 1

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software [Cupertino], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.8.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Copyright (c) 1986-2022 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Apr-22 18:59 by mcpre

This software version supports only Smart Licensing as the software licensing mechanism.

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR

LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO SOFTWARE PRODUCT, PRODUCT FEATURE,

AND/OR SUBSEQUENTLY PROVIDED SOFTWARE FEATURES (COLLECTIVELY, THE

"SOFTWARE"), AND/OR USING SUCH SOFTWARE CONSTITUTES YOUR FULL

ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU

ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

Your use of the Software is subject to the Cisco End User License Agreement

(EULA) and any relevant supplemental terms (SEULA) found at

http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html.

You hereby acknowledge and agree that certain Software and/or features are

licensed for a particular term, that the license to such Software and/or

features is valid only for the applicable term and that such Software and/or

features may be shut down or otherwise terminated by Cisco after expiration

of the applicable license term (e.g., 90-day trial period). Cisco reserves

the right to terminate any such Software feature electronically or by any

other means available. While Cisco may provide alerts, it is your sole

responsibility to monitor your usage of any such term Software feature to

ensure that your systems and networks are prepared for a shutdown of the

Software feature.

FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled

cisco C9300-24T (X86) processor with 1310600K/6147K bytes of memory.

Processor board ID FJC2327E0UB

2048K bytes of non-volatile configuration memory.

8388608K bytes of physical memory.

1638400K bytes of Crash Files at crashinfo:.

11264000K bytes of Flash at flash:.

Base Ethernet MAC Address : d4:ad:bd:f0:38:80

Motherboard Assembly Number : 73-18270-03

Motherboard Serial Number : FJZ23271DDG

Model Revision Number : E0

Motherboard Revision Number : B0

Model Number : C9300-24T

System Serial Number : FJC2327E0UB

CLEI Code Number :

WARNING: Command has been added to the configuration using a type 7 password. However, recommended to migrate to strong type-6 encryption

Press RETURN to get started!

C9300_Switch>

C9300_Switch>en

C9300_Switch#sh log | inc FAST

*Apr 19 21:48:01.667: %FED_IPC_MSG-5-FAST_RELOAD_COMPLETE: Switch 1 F0/0: fed: Fast reload operation complete

التحقق من الصحة

الأوامر/المخرجات التي سيتم تجميعها للتحقق من الصحة بعد اكتمال xFSU بنجاح.

أوامر show الأساسية

· إظهار تفاصيل المحول - لعرض معلومات تفاصيل المحول

· show version - لعرض إصدار المحول

.     show version | في السبب - عرض السبب ك "تثبيت الصورة باستخدام ReloadFast" أو "أمر إعادة التحميل السريع" على جميع المحولات.

· show running-config - لعرض التكوين الجاري تشغيله على المحول

· show logging - لعرض سجل وحدة تحكم المحول

· إظهار السجل | في FAST ( تجميع ما بعد xFSU) - لإعادة ضبط FAST_RELOAD_COMPLETE من سجل وحدة تحكم المحول

سجلات xFSU ذات الصلة

إظهار إعادة تحميل تتسم بالهدوء - لعرض سجل إعادة التحميل الأنيق ل xFSU

C9300_Switch#show graceful-reload

Graceful Reload Infra Status: Not running

Minimum required system uptime before fast reload can be supported is 10 seconds

Client OSPFV3 : (0x10203008) Status: Up

Client OSPF : (0x10203007) Status: Up

Client GR_CLIENT_BGP : (0x10203006) Status: Up

Client IS-IS : (0x10203005) Status: Up

Client LACP_xFSU : (0x10203004) Status: Up

Client GR_CLIENT_TOPO : (0x10203003) Status: Up

Client GR_CLIENT_VRF : (0x10203002) Status: Up

Client GR_CLIENT_RIB : (0x10203001) Status: Up

Client GR_CLIENT_FIB : (0x10203000) Status: Up

show xfsu status - لعرض حالة xFSU (تتوفر واجهة سطر الأوامر هذه فقط في إصدار Cisco IOS XE 17.8 والإصدارات الأحدث. بالنسبة للإصدارات 17.3 و 17.6، أستخدم show reloadFast status")

C9300_Switch#show xfsu status

Reload Fast PLATFORM Status: Dataplane update done

Graceful Reload Infra Status: Not running

Minimum required system uptime before fast reload can be supported is 10 seconds

Client OSPFV3 : (0x10203008) Status: Up

Client OSPF : (0x10203007) Status: Up

Client GR_CLIENT_BGP : (0x10203006) Status: Up

Client IS-IS : (0x10203005) Status: Up

Client LACP_xFSU : (0x10203004) Status: Up

Client GR_CLIENT_TOPO : (0x10203003) Status: Up

Client GR_CLIENT_VRF : (0x10203002) Status: Up

Client GR_CLIENT_RIB : (0x10203001) Status: Up

Client GR_CLIENT_FIB : (0x10203000) Status: Up

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المخرجات التي يتم جمعها في حالة فشل xFSU.

إصدار FPGA

show platform hardware fpga switch

| inc Version

- display FPGA version

مخطط كامل يتضمن تفاصيل SKU/FRU/الوصلات/الوصلات

show inventory - display switch inventory

show cdp neighbor - display switch CDP neighbor

show etherchannel summary - display switch etherchannel  summary

show spanning-tree - display switch spanning-tree configuration

show romvar switch all | in BOARD - display switch board ID

معلومات Btrace & Crash المتعلقة

show platform software trace message fed switch

- display switch fed trace configuration

request platform software trace rotate all - rotate switch trace logs to archive

Copy logs from crashinfo-

:/tracelogs/fed_F0*

If crash happens during xFSU, copy crashinfo-

:system-report*

If stack SSO not ready or archive trace generated during bootup, copy crashinfo-

:*archive*

معلومات الواجهة ذات الصلة

show interface status | inc connected - display switch connected interface status.

show ip interface brief | inc up - display switch those interfaces which stay up.

show interface

status -

display interface status for particular interface.

show interface

status err-disabled

- display interface err-disabled status for particular interface.

معلومات XCVR/PHY/Uplink ذات الصلة

show controllers ethernet-controller

phy detail

- To display switch phy detail for particular ethernet-controller interface.

show controllers ethernet-controller

mac

- To display switch mac information for particular ethernet-controller interface.

show controllers ethernet-controller

link-status

- To display switch link status for particular ethernet-controller interface.

show controllers ethernet-controller

- To display information for particular ethernet-controller interface.

xFSU show tech-support xfsu

show tech-support xfsu - display xFSU technical support information

ملاحظة: (تتوفر واجهة سطر الأوامر هذه فقط في الإصدار Cisco IOS XE 17.8 والإصدارات الأحدث. بالنسبة للإصدارين 17.3 و 17.6، أستخدم "show tech-support reloadFast")

إستحقاق xFSU

ملاحظة: show xfsu eligibility -لعرض معلومات إستحقاق xFSU (تتوفر واجهة سطر الأوامر هذه فقط في الإصدار Cisco IOS XE 17.8 والإصدارات الأحدث)

show xfsu eligibility (محول مستقل)

C9300_Switch#show xfsu eligibility

Reload fast supported: Yes

Reload Fast PLATFORM Status: Not started yet

Stack Configuration: No

Eligibility Check         Status

=================         ======

Autoboot Enabled          No

Install Mode              Yes

Check macsec eligibility  Eligible

<-- All the status must be Yes or eligible to continue xFSU

Spanning Tree             Eligible

<-- For STP status must be eligible to continue xFSU

إظهار أهلية xfsu (محولات المكدس)

Switch#show xfsu eligibility

Reload fast supported: Yes

Reload Fast PLATFORM Status: Not started yet

Stack Configuration: Yes

Eligibility Check         Status

=================         ======

Autoboot Enabled          Yes

Install Mode              Yes

Network Advantage License Yes

Full ring stack           Yes

Check macsec eligibility  Eligible

<-- All the status must be Yes or eligible to continue xFSU

Spanning Tree             Eligible

<-- For STP status must be eligible to continue xFSU

SSO Mode                  Yes

<-- If 'SSO mode' status is 'No', please wait until condition is met, then proceed

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- قائمة البروتوكولات غير المدعومة: ارجع إلى الرابط هنا

- قائمة البروتوكولات المدعومة: ارجع إلى الارتباط هنا