المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

دعم برامج Cisco IOS XE

توصيات

الأسئلة المتداولة حول توصيات البرامج

ترقية صيانة البرامج (SMU) والهندسة الخاصة (ES)

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يجد ثابت برمجية إطلاق لمادة حفازة 9000 sery مشروع تحويل منصة.

معلومات أساسية

ليس المقصود من المعلومات الواردة في هذا المستند أن تكون شاملة، كما أنها تهدف إلى أن تكون بمثابة دليل عام لك، لا سيما في حالات النشر/الترقيات الكبيرة. بالإضافة إلى هذه التوصيات، إذا كان مطلوبا منك تشغيل إصدار لاستخدام ميزات برامج أو أجهزة أحدث، فالتوصية هي تحديد قطارات الإصدار (EM) للصيانة الممتدة حيثما كان ذلك ممكنا.

- إذا كنت تستخدم "الوصول المعرف بالبرامج" (SDA)، فيرجى الرجوع إلى مصفوفة توافق المنتجات المتوفرة هنا.

- لتوصيات البرامج حول محولات Cisco Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500 و Catalyst 3650/3850 و Catalyst 6500/6800 Series Switches، يرجى الرجوع إلى هذه الصفحة.

- للحصول على توصيات البرامج حول وحدات التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 Series، يرجى الرجوع إلى هذه الصفحة.

دعم برامج Cisco IOS XE

يتم تصنيف كل إصدار من برنامج Cisco IOS® XE على أنه إصدار يدعم المعايير أو إصدار يدعم دعما ممتدا.

إصدار خدمة الدعم القياسي - دعم دائم مدى الحياة لمدة 12 شهرا من أول عملية شحن للعملاء (FCS) مع عمليات إعادة الإنشاء المجدولة. الأمثلة هي برنامج Cisco IOS XE الإصدارات 17.7 و 17.8 و 17.10 و 17.11

إصدار الدعم الممتد - عمر دعم دائم يبلغ 48 شهرا من أول شحنة عملاء (FCS) مع عمليات إعادة الإنشاء المجدولة. الأمثلة هي برنامج Cisco IOS XE الإصدار 17.9 و 17.12

ملاحظة: كل إصدار ثالث لاحق (على سبيل المثال، الإصدار 17.3 من برنامج Cisco IOS XE Software، و 17.6 و 17.9 و 17.12 و 17.15) هو إصدار مزود بدعم موسع.

ونظرا لأن إصدارات الدعم القياسي تحتوي على فترات دعم أقل بكثير في حين تتمتع إصدارات الدعم الممتد بدعم أطول مع عمليات إعادة الإنشاء/إصلاح الأخطاء المجدولة بشكل أكبر، يوصى بالبقاء على إصدارات الدعم الممتد حيثما كان ذلك ممكنا.

توصيات

والتوصيات المذكورة هنا هي الآن اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024، ويتم استكمالها دوريا عند الاقتضاء.

مجموعة المنتج

تفاصيل المنتج

إصدار IOS XE الموصى به من Cisco

Catalyst 9200

C9200CX(كافة الطرز)

17.9.5

17.12.4

C9200L (جميع الطرز)

17.9.5

17.12.4

C9200 (كافة الطرز)

17.9.5

17.12.4

Catalyst 9300

9300L (جميع الطُرز)

17.9.5

17.12.4

الطراز C9300X (كافة الطرز)

17.9.5

17.12.4

C9300LM (جميع الطرز)

17.9.5

17.12.4

C9300 (كافة الطرز)

17.9.5

17.12.4

Catalyst 9400

C9400-SUP-1 وC9400-SUP-1XL وC9400-SUP-1XL-Y

17.9.5

17.12.4

C9400X-SUP2(XL)

17.9.5

17.12.4

Catalyst 9500

C9500 (كافة الطرز)

17.9.5

17.12.4

C9500X (C9500X-28C8D)

17.9.5

17.12.4

Catalyst 9600

C9600 (C9600-SUP-1)

17.9.5

17.12.4

C9600X-SUP2

17.9.5*

17.12.4

ملاحظة: * للأجهزة الأحدث، يرجى تحديد إصدار البرامج المتوافقة المدرج في صفحة تنزيل برامج Cisco.

- تتوفر ميزة Cisco 9500X و 9600X Stackwise Virtual في الإصدار 17.10.1 والإصدارات الأحدث.

- بالنسبة للأجهزة الأحدث، قد يكون التفضيل هو تحديد إصدار Extended-Support إذا كان متوفرا.

الأسئلة المتداولة حول توصيات البرامج

السؤال: ماذا لو رأيت إصدارا موصى به من التعليمات البرمجية في هذه الصفحة، ولكنه غير متوفر للتنزيل لطراز المحول المحدد هذا؟

الإجابة:

- عند تشغيل محولات Catalyst، فقد لا تدعم الإصدارات السابقة من البرامج التي تم إصدارها قبل تشغيل الأجهزة. تأكد دائما من البرامج المتوفرة بالفعل للتنزيل لهذه المنصة المحددة.

- لا تقم بتنزيل إصدار من التعليمات البرمجية من صفحة نظام أساسي أخرى وحاول التثبيت على جهازك. وتأخذ البرامج المتوفرة على صفحة المنتج المحددة السابقة في هذه الصفحة الخاصة بتوصيات الإصدار

- وفي حالة كهذه، إستعملوا ميزة الملاحظات في الجانب الايمن من المقالة لتبلغنا! نبذل كل جهد ممكن لتحديث هذه الصفحة، ولكن في بعض الحالات (مثل إصدار نظام أساسي جديد) قد تكون هذه التوصية في الصفحة متأخرة بعض الشيء.

ترقية صيانة البرامج (SMU) والهندسة الخاصة (ES)

في حالات معينة، يمكن توفير إصلاح الأخطاء الهامة من خلال إصدارات ترقية صيانة البرامج (SMU) أو الهندسة الخاصة (ES).

- ترقية صيانة البرامج (SMU) هي حزمة يمكن تثبيتها على النظام لتوفير إصلاح تصحيح أو حل أمان لصورة تم إصدارها. يتم توفير حزمة SMU على أساس كل إصدار وكل مكون، وهي خاصة بالنظام الأساسي. يتم دعم وحدات SMU فقط في إصدارات الصيانة الممتدة ولدورة الحياة الكاملة لإصدار البرنامج الأصلي.

- الهندسة الخاصة (ES) بنيت قصدت أن يكون نشرت لفترة محدودة إطار زمني ولا يتوفر على CCO (cisco.com). ينصح بالانتقال إلى إعادة بناء الصيانة التالية بمجرد توفرها على Cisco.com.  تدعم كل من تجربة العميل (CX) ووحدة الأعمال (BU) من Cisco التحديثات الهندسية الخاصة.

إذا واجهت أي مشاكل خاصة ببيئتك لم يتم إصلاحها بالفعل في إصدارات cisco.com الموجودة، فيرجى الاتصال بتجربة عملاء Cisco (CX) لاستكشاف إمكانية وجود وحدة إدارة مستوى الإدارة (SMU) أو نظام إدارة قطاعات (ES).

معلومات ذات صلة

الدعم والتنزيلات من Cisco

Cisco IOS XE 16 - ملاحظات الإصدار - Cisco

Cisco IOS XE 17 - ملاحظات الإصدار - Cisco

إعلان نهاية البيع ونهاية العمر الافتراضي لـ Cisco IOS XE 16.6.x.

إعلان نهاية البيع ونهاية العمر الافتراضي لـ Cisco IOS XE 16.9.x.

إعلان نهاية البيع ونهاية العمر الافتراضي لـ Cisco IOS XE 16.12.x.

إعلان نهاية البيع ونهاية العمر ل Cisco IOS XE 17.3.x

إعلان نهاية البيع ونهاية العمر ل Cisco IOS XE 17.6.x

إعلان نهاية البيع ونهاية العمر ل Cisco IOS XE 17.9.x