المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أجهزة الإرسال والاستقبال الصغيرة المتوافقة مع Cisco القابلة للتوصيل (SFP)

SFP قياسي

إمكانات السرعة

نوع الموصل

نوع بولندي

ألياف أحادية الوضع (SMF) مقابل ألياف متعددة الأوضاع (MMF)

كابلات متوازية/أحادية الشريط/مزدوجة الإتجاه

طول الموجة

قوة الإرسال/الاستقبال

الجهد والتيار

عدم العودة إلى الصفر (NRZ) مقابل تعديل سعة النبضة المستوى 4 (PAM4)

تصحيح الخطأ في إعادة التوجيه (FEC)

النطاق الترددي للكابل وطوله

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء واجهات الألياف الضوئية وإصلاحها من خلال معالجة بعض مواصفات وحدة الألياف الضوئية والكابلات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على كل مادة حفازة 9000 sery مفتاح. وهذا يشمل المحولات القائمة على الطراز Doppler ومحولات Silicon One (S1) القائمة على السليكون.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

عادة ما يكون تقدير تعقيدات التعامل مع الألياف الضوئية أقل مما ينبغي، وبالتالي يمكن إرتكاب أخطاء أثناء تنفيذ وصلات ألياف جديدة؛ قد ينتج عن إختيار كبل الألياف غير الصحيح انخفاض في الأداء وأخطاء في الواجهة ومشاكل في الاتصال.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الغرض من هذا المستند هو شرح بعض المواصفات التي تظهر في مصفوفة التوافق مع الأجهزة الضوئية من Cisco وأهمية إيلاء اهتمام خاص لمواصفات جهاز الإرسال والاستقبال أثناء تنفيذ إرتباط الألياف الضوئية واستكشاف أخطائه وإصلاحها.

تحذير: يمكن أن يؤدي الاحتكاك البصري بأشعة ليزر الألياف الضوئية إلى تلف العينين. يجب إتخاذ تدابير أمان أمان عند العمل بالليزر الضوئي للألياف. يرجى الرجوع إلى قسم التذكيرات والتحذيرات العامة في مستند إجراءات الفحص والتنظيف لاتصالات الألياف الضوئية للحصول على مزيد من المعلومات.

أجهزة الإرسال والاستقبال الصغيرة المتوافقة مع Cisco القابلة للتوصيل (SFP)

قد يؤدي إدخال أجهزة الإرسال والاستقبال غير المتوافقة و/أو التابعة لجهات خارجية SFP إلى سلوك غير متوقع، وبالتالي لا يتم ضمان إستقرار الارتباط في غياب أجهزة الإرسال والاستقبال الأصلية المتوافقة من Cisco. وبالتالي، يوصى بتوصيل أجهزة الإرسال والاستقبال المتوافقة مع Cisco فقط بمعدات Cisco. يمكنك الحصول على قائمة أجهزة الإرسال والاستقبال المتوافقة من خلال زيارة مصفوفة التوافق مع أجهزة Cisco Optics إلى جهاز أو تشغيل الأمر show interfaceshow interface transceiver supported-list.

Switch#show interfaces transceiver supported-list

Transceiver Type           Cisco p/n min version

supporting DOM

------------------       -------------------------

GLC-T                    NONE

GLC-TE                   NONE

GLC-SX-MM                NONE

GLC-LH-SM                NONE

GLC-ZX-SM                NONE

GLC-SX-MM-RGD            CPN 2274-02

GLC-LX-SM-RGD            CPN 10-2293-02

GLC-ZX-SM-RGD            CPN 10-2366-02

GLC-SX-MMD               ALL

GLC-LH-SMD               ALL

!----Lines omitted for summarization---

لاستشارة نموذج SPF المتصل بواجهة، قم بتشغيل show idprom interface

الأمر.

Switch#show idprom interface twentyFiveGigE 1/0/24 | include PID

Product Identifier (PID)                  = SFP-10G-LR-S

Switch#

تلميح: الحد الأدنى لإصدار Cisco IOS® XE المطلوب لعمل SFP مدرج في مصفوفة التوافق.

SFP قياسي

تميل معايير SFP إلى التوافق مع الإصدارات السابقة، ولكن لا يمكن دعم المعايير الأعلى من خلال واجهة معينة. يمكن أن تختلف معايير SFP من منفذ إلى منفذ، حتى على نفس اللوحة الأمامية للمحول. هذه هي حالة نموذج المحول C9500-32QC switch. لذلك، لا يضمن وجود SFP في مصفوفة التوافق توافق SFP مع واجهة معينة، لذلك يجب التحقق من صحته مقابل ملاحظات تثبيت الأجهزة. للحصول على معيار SFP الخاص بجهاز الإرسال والاستقبال، انتقل إلى مصفوفة التوافق بين الأجهزة الضوئية من Cisco أو قم بتشغيل الأمر show idprom interface

.

Switch#show idprom interface twentyFiveGigE 1/0/24 | include Transceiver Type

Transceiver Type:                         = SFP+ 10GBASE-LR (274)

Switch#

إمكانات السرعة

من المهم التأكد دائما من أن SFP المتصلة على كلا جانبي الرابط تدعم السرعة نفسها. يمكن التحقق من السرعات المدعومة باستخدام show interface

capabilities الأمر. يعتبر إعداد السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه لارتباطات جيجابت المتعددة أفضل ممارسة، وفي بعض السيناريوهات ضرورية لارتباطات التشغيل.

Switch#show interfaces twentyFiveGigE 1/0/24 capabilities | include Speed

Speed:                 10000

نوع الموصل

من الصعب فهم هذا الجانب بشكل خاطئ، نظرا لأن إستخدام نوع الموصل الخاطئ لا يسمح بتوصيل الكبل بفتحة SFP المقابلة. ومع ذلك، لا يزال من المهم التفكير عند إختيار جهاز الإرسال والاستقبال والكابلات. لاستشارة نوع الموصل الخاص بتنقل جهاز الإرسال والاستقبال إلى مصفوفة التوافق بين أجهزة Cisco Optics والجهاز أو لتشغيل الأمرshow idprom interface

.

Switch#show idprom interface twentyFiveGigE 1/0/24 | include Connector type

Connector type                            = LC

نوع بولندي

يعتبر النمط البولندي أحد أكثر الجوانب تجاهلا عند الحصول على SFPs، ولكنه واحد من أهم الجوانب التي يجب مراعاتها. هذا هو شكل إنهاء مركز الكبل، الوسيط الفعلي الذي يحمل الإشارة. تم تصميم النوع البولندي لتوفير مستويات مقبولة من فقدان الإرجاع البصري (ORL)؛ ينعكس الضوء على جهاز إرسال الليزر/LED.

نوع بولندي

انعكاس راجع

مسطح

-30 ديسيبل

موصل جهة الاتصال المادية (PC)

-35 ديسيبل

موصل جهة الاتصال المادية الفائقة (UPC)

-55 ديسيبل

موصل الاتصال المادي بزاوية (APC)

-65 ديسيبل

ملاحظة: وبالنظر إلى أن جهاز الإرسال والاستقبال هو جهاز لوغاريتم الحجم، فإن ربط كبل جهاز كمبيوتر بجهاز إرسال واستقبال لا يدعم إلا UPC يعرض جهاز الإرسال والاستقبال بالفعل مستويات من الانعكاس الخلفي تزيد بمقدار 100 مرة عما يفترض أن يتلقاه.

إختيار النوع البولندي الخاطئ يمكن أن يتلف جهاز الإرسال والاستقبال بسبب مستوى ORL، وفي أفضل الأحوال، يمكن أن يؤدي إلى عدم إستقرار رابط وأخطاء من الطبقة 1. لاسترداد النوع البولندي للكابل، انتقل إلى مصفوفة توافق Cisco Optics-to-Device. تأكد من تطابق أجهزة SFP والكابلات مع نوع اللباس المركزي المطلوب.

لا يمكن دائما تعريف موصلات UPC و PC و FLAT ضوئيا، لذلك ارجع إلى المواصفات المقدمة من مورد الكبل.

ألياف أحادية الوضع (SMF) مقابل ألياف متعددة الأوضاع (MMF)

في كبلات الألياف متعددة الأوضاع، توجد مسارات مختلفة للضوء ليصل إلى وجهته. من ناحية أخرى، تتيح الكبلات أحادية الوضع مسارا واحدا فقط لضوء الليزر.

ألياف أحادية الوضع (SMF) مقابل ألياف متعددة الأوضاع (MMF)

هناك مخطط تفصيلي واضح في البنية الأساسية المطلوبة لدعم الألياف متعددة الأوضاع مقابل ألياف أحادية الوضع. على سبيل المثال، تستخدم كبلات SMF عرض لب 9-ميكرون، والذي يسمح بانتقال الضوء عبر مسار واحد، ويتم تحسين طول الموجة إلى نطاق بين 1300 نانومتر و 1500 نانومتر. لذلك، تأكد من أن كل من SFPs والكابلات هي مكونات ليفية MMF أو SMF. للاستشارة في وضع MMF/SMF، انتقل إلى مصفوفة التوافق مع الأجهزة من Cisco Optics إلى جهاز.

كابلات متوازية/أحادية الشريط/مزدوجة الإتجاه

نوع الكبل

الشرح

وحيد الخيط

يسمح بإرسال البيانات واستقبالها عبر نفس المركز.

الإرسال ثنائي الاتجاه

يسمح بإرسال البيانات عبر مركز واحد والاستقبال عبر مركز ثانوي.

متواز

يرسل بيانات عبر عدة أنوية متوازية ويستلمها عبر عدد متماثل من النوى.

.

يجب إيلاء اهتمام خاص لكبلات الإرسال ثنائي الإتجاه. تأكد من اتصال جهاز الإرسال المرسل بجهاز الاستقبال على الجانب الآخر من الارتباط للاستقطاب السليم. أسوأ سيناريو؛ تم توصيل فتحة المرسل بمرسل جهاز الاقتران وبالتالي لا يتم الوصول.

وضع الإرسال المزدوج

يزداد تعقيد إستقطاب الاتصال مع الارتباطات المتوازية نظرا لوجود حلول متعددة لمعالجة هذه المشكلة وفقا لمعيار "التشغيل عبر الألياف المتعددة" (MPO). لذلك، يرجى إعتبار الاستفسار في وثائق مخصصة عند أستكشاف أخطاء الارتباطات الليفية المتوازية وإصلاحها.

طول الموجة

وتتم معايرة أجهزة الكشف عن الصور من أجهزة الإرسال والاستقبال لترجمة طول الموجة دون الأحمر من الحقول الكهرومغناطيسية. وتتراوح أطوال الموجات هذه بين 850 نانومتر و 1300 نانومتر للروابط الليفية MMF، وبين 1300 نانومتر و 1500 نانومتر للوصلات الليفية SMF.

وكما ان أعيننا قادرة فقط على رؤية نطاق معين من الطيف الكهرمغنطيسي، ولا شيء آخر، تجري معايرة مستقبلات الضوء لاكتشاف أطوال موجات معينة من الطيف تحت الاحمر. يؤدي إختيار طول الموجة غير الصحيح من أشعة الليزر/مؤشر LED إلى سوء الاتصال بين أجهزة الإرسال والاستقبال، إذا كان الاتصال ممكنا حتى. كلا ال SFPs ينبغي كنت قادر أن يقرأ، يبث على ال نفسه طول موجي. in order to راجعت طول الموجة أن يكون استعملت تصفح إلى cisco optics منتوج معلومة أو ركضت الأمر show idprom interface

detail .

Switch#show idprom interface twentyFiveGigE 1/0/24 detail | include laser wave

Nominal laser wavelength                  = 1310 nm

يجب إيلاء اهتمام خاص لأجهزة الإرسال والاستقبال غير المتماثل (RX)/الإرسال (TX) حيث تختلف قيم tx و rx عن بعضها البعض، ويجب مطابقتها عكسيا في الجانب الآخر من الرابط.

قوة الإرسال/الاستقبال

لضمان فهم إشارة SFP من قبل الجانب الآخر من الرابط، فإن قوة الإشارة الإلكترومغناطيسية يجب أن تقع ضمن عتبات معينة. وتقاس هذه الإشارة بالديسيبل مليواط (dBM)، بينما تعتمد العتبات التي توجد فيها القيم التشغيلية على SFP قيد الاستخدام. للحصول على قيم TX و RX dBm الحالية وحدتيها العليا والسفلى تقوم بتشغيلshow interfaces

transceiver detail الأمر.

Switch#show interfaces twentyFiveGigE 1/0/24 transceiver detail

ITU Channel not available (Wavelength not available),

Transceiver is internally calibrated.

mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.

++ : high alarm, +  : high warning, -  : low warning, -- : low alarm.

A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.

The threshold values are calibrated.

High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Temperature        Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port         (Celsius)          (Celsius)   (Celsius)  (Celsius)  (Celsius)

---------    -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24    20.6                   75.0       70.0        0.0       -5.0

High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port         (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)

---------    -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24    3.30                   3.63       3.46       3.13       2.97

High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Current          Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port       Lane  (milliamperes)   (mA)        (mA)       (mA)       (mA)

---------  ----  ---------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24  N/A   26.7                 75.0       70.0       18.0       15.0

Optical          High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Transmit Power   Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port       Lane  (dBm)            (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)

---------  ----  ---------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24  N/A   -2.2                  3.5        0.5       -8.2      -12.2

Optical          High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Receive Power    Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port       Lane  (dBm)            (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)

---------  ----  ---------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24  N/A   -2.0                  3.5        0.5      -14.1      -18.4

في هذا السيناريو، تساوي قوة الاستلام الحالية -2.0 ديسيبل لكل ميللي وات، وهي قيمة مقبولة استنادا إلى الحدود إلى اليمين. يجب إعتبار أي قيمة أقل من -14.1 ديسيبل لكل ميللي وات أو أكثر من 0.5 ديسيبل لكل ميللي وات (عتبات التحذير) مشكلة، حيث أنها قد تؤثر على جودة البيانات وتسبب قفزات ربط.

Optical          High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Receive Power    Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port       Lane  (dBm)            (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)

---------  ----  ---------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24  N/A   -2.0                  3.5        0.5      -14.1      -18.4

تشير قيم الطاقة المستلمة أسفل عتبة التحذير المنخفض في معظم الوقت إلى وجود مشكلة في جهاز الإرسال والاستقبال على الجانب الآخر، أو الجهاز الذي يستضيف جهاز الإرسال والاستقبال في الطرف المقابل من الارتباط، أو الكبل الذي يربط أجهزة الإرسال والاستقبال معا. وينطبق نفس الشيء على قيم الطاقة عالية الاستقبال التي تتجاوز عتبة التحذير العالي. وهناك خلل في القيم التي توفرها أجهزة إستشعار المراقبة الضوئية الرقمية (DOM) أيضا محتمل.

في المقابل، تشير المشاكل المتعلقة بقياسات قوة الإرسال إلى وجود مشكلة في توفير جهاز الإرسال والاستقبال لهذه القيم أو المحول الذي يستضيف جهاز الإرسال والاستقبال. كما أن وجود عيب في القيم التي توفرها أجهزة إستشعار DOM ممكن أيضا.

ملاحظة: يتم توفير هذه القيم بواسطة الوحدة النمطية لمستشعر المراقبة الرقمية (DOM). لا يتم دمج DOM في جميع أجهزة الإرسال والاستقبال، ويختلف الحد الأدنى لإصدار Cisco IOS® XE المطلوب حسب المحول الذي يستضيف جهاز الإرسال والاستقبال. للتحقق من توافق جهاز الإرسال والاستقبال DOM والحد الأدنى المطلوب لإصدار Cisco IOS® XE، انتقل إلى مصفوفة توافق Cisco Optics-to-Device.

عند أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تذكر أن إخراج جهاز الإرسال والاستقبال يمكن أن يوفر قيما مقبولة عندما تكون الواجهة في حالة تشغيل، ومع ذلك يوفر قيما مختلفة بشكل كبير عندما تنخفض الواجهة بشكل غير متوقع، وتحديدا بسبب التغيير المفاجئ في هذه القيم فوق أو تحت العتبات المقبولة. حتى عندما يمكن للمحول الإعلام حول انتهاك هذه الحدود، فإن هذه ليست الحالة دائما، مما يجعل المشكلة أصعب في الكشف. للتحايل على ذلك، فإن إنشاء نص تنفيذي لإدارة الأحداث (EEM) مضمن لمراقبة هذه القيم في الوقت الذي يتم فيه تعطل الواجهة هو أحد طرق معالجة هذه المشكلة. يرجى ملاحظة أن الاشتراك في بنية الشبكة الرقمية (Cisco DNA) مطلوب لتكوين برامج IM النصية على محولات Catalyst 9000 Series Switches.

إن IM هو مكون برمجي من Cisco IOS® XE يجعل الحياة أسهل للمسؤولين عن طريق تعقب الأحداث التي تحدث على المحول وتصنيفها وتوفير خيارات الإعلام لتلك الأحداث. يسمح لك EEM بأتمتة المهام وإجراء التحسينات الطفيفة وإنشاء الحلول البديلة.

في هذا المثال، يتم تشغيل البرنامج النصي عندما تنزل الواجهة 1/0/24 إلى أسفل. هو يسجل الطابع الزمني وقيم DOM في الوقت أن القارن سقطت، بعد ذلك يحفظ أن معلومة إلى ال log.txt مبرد يتواجد في البرق ذاكرة من المفتاح.

event manager applet connection_monitoring authorization bypass

event syslog pattern "Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/24, changed state to down" maxrun 10 ratelimit 600

action 010 syslog msg "EEM trigger event received: Int Twe1/0/24 is down. EEM INIT"

action 020 file open logs flash:logs.txt a+

action 030 cli command "enable"

action 040 cli command "terminal length 0"

action 050 cli command "terminal exec prompt expand"

action 060 comment "Capturing time stamp"

action 062 cli command "show clock"

action 064 file write logs "$_cli_result"

action 070 comment "capturing DOM values"

action 080 cli command "show interfaces twentyFiveGigE 1/0/24 transceiver detail"

action 090 file write logs "$_cli_result"

action 100 file close logs

action 120 syslog msg "EEM Successfully executed: DOM values for int Twe1/0/24 captured. EEM FIN"

الجهد والتيار

هذه هي الخصائص المترابطة أسيا للمدخلات الكهربائية المطلوبة للديود لدفع الإلكترونات إلى مراحل الطاقة المنخفضة التي تحول هذه الطاقة إلى فوتونات تستخدم كخرج ليزر/مؤشر LED في شكل موجات كهرومغناطيسية بالأشعة تحت الحمراء. هذا مدخل كهربائي ينبغي أن يقع في حدود معينة in order to ضمنت قابلية التشغيل ال SFP.  ومن أجل الحصول على القيم الحالية وقيم الجهد الكهربي وحدودها العليا والسفلى تشغل الأمرshow interfaces

transceiver detail .

Switch#show interfaces twentyFiveGigE 1/0/24 transceiver detail

ITU Channel not available (Wavelength not available),

Transceiver is internally calibrated.

mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.

++ : high alarm, +  : high warning, -  : low warning, -- : low alarm.

A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.

The threshold values are calibrated.

High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Temperature        Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port         (Celsius)          (Celsius)   (Celsius)  (Celsius)  (Celsius)

---------    -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24    20.6                   75.0       70.0        0.0       -5.0

High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port         (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)

---------    -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24    3.30                   3.63       3.46       3.13       2.97

High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Current          Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port       Lane  (milliamperes)   (mA)        (mA)       (mA)       (mA)

---------  ----  ---------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24  N/A   26.7                 75.0       70.0       18.0       15.0

Optical          High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Transmit Power   Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port       Lane  (dBm)            (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)

---------  ----  ---------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24  N/A   -2.2                  3.5        0.5       -8.2      -12.2

Optical          High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Receive Power    Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port       Lane  (dBm)            (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)

---------  ----  ---------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24  N/A   -2.0                  3.5        0.5      -14.1      -18.4

في هذا المخرج، التيار حاليا هو 26.7 مللي أمبير، والفولتية حاليا 3.30 فولت. في هذا السيناريو، أي قيمة حالية تزيد عن 70 مللي أمبير أو أقل من 18 مللي أمبير، بناء على حدود التحذير إلى اليمين، تعتبر مشكلة.

High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Current          Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port       Lane  (milliamperes)   (mA)        (mA)       (mA)       (mA)

---------  ----  ---------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24  N/A   26.7                 75.0       70.0       18.0       15.0

ومن جهة أخرى، أي قيمة تزيد على 3.46 فولت أو أقل من 3.13 فولت، بناء على حدود التحذير إلى اليمين، تعتبر مشكلة.

High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm

Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold

Port         (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)

---------    -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------

Twe1/0/24    3.30                   3.63       3.46       3.13       2.97

تتصل القياسات المنخفضة أو العالية لهذه القيم بمشكلة إما في SFP أو المحول الذي يستضيف SFP.

عدم العودة إلى الصفر (NRZ) مقابل تعديل سعة النبضة المستوى 4 (PAM4)

ومن أجل الاتصال بالأصفار والآحاد عبر الكهرمغنطيسية، يغير جهاز الإرسال والاستقبال قوة الإشارة، مما يزيد أو يقلل نطاق الموجات الإلكترومغناطيسية. وبالتالي، تقسيم النطاق بشكل ثنائي. وهذا يعرف باسم إرسال إشارات عدم العودة إلى الصفر (NRZ).

إرسال إشارات عدم العودة إلى الصفر (NRZ)

للروابط عالية الأداء (على سبيل المثال: 100G في الثانية)، يمكن إهمال طريقة الاتصال هذه لصالح PAM4 المحسن (راجع هذا الجدول القابل للتنزيل)، والذي يعبر عن رقمين ثنائيين بدلا من واحد، مما يؤدي إلى تقسيم نطاق القوة إلى 4 أجزاء. وبالتالي فإن عدم التطابق بين هاتين الطريقتين يمكن أن يؤدي إلى سوء الاتصال بين أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية من الألياف. تأكد من أن كلا الجانبين يتوفر على طريقة إرسال الإشارات المناسبة المطبقة على الروابط عالية الأداء.

تصحيح الخطأ في إعادة التوجيه (FEC)

FEC هو تقنية تستخدم للكشف عن عدد معين من الأخطاء في تدفق البت وتذييلها وحدات بت متكررة ورمز تصحيح الأخطاء (ECC) إلى كتلة الرسالة قبل الإرسال لارتباطات ليفية عالية السرعة (على سبيل المثال: 25G و 100G و 400G). بكونها شركة مصنعة للوحدة النمطية، تصمم Cisco أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتتوافق مع المواصفات. عندما يعمل جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي في نظام Cisco الأساسي المضيف، يتم تمكين FEC بشكل افتراضي استنادا إلى نوع الوحدة النمطية الضوئية الذي اكتشفه البرنامج المضيف (راجع هذا الجدول القابل للتنزيل). وفي الغالبية العظمى من الحالات، يملي تطبيق معيار الصناعة الذي يدعمه النوع البصري تطبيق معيار "FEC".

تقوم أجهزة الإرسال والاستقبال القادرة على FEC بسرد حقل خاص لتعريف هذه السمة في مخرجات show interface

capabilities الأمر

Switch#show interfaces hundredGigE 1/0/26 capabilities | in FEC

FEC:                   auto/off/cl91

Switch#

يوضح المثال كيفية تكوين FEC وبعض الخيارات المتاحة:

switch(config-if)#fec?

auto Enable FEC Auto-Neg

cl108 Enable clause108 with 25G

cl74 Enable clause74 with 25G

off Turn FEC off

<p/re>

أستخدم show interface الأمر للتحقق من تكوين FEC:

TwentyFiveGigE1/0/13 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Twenty Five Gigabit Ethernet, address is xxxx.xxxx.xxxx (bia xxxx.xxxx.xxxx)

MTU 9170 bytes, BW 25000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 25Gb/s, link type is force-up, media type is SFP-25GBase-SR

Fec is auto

input flow-control is on, output flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

!----Lines omitted for summarization---

توجد تعقيدات FEC خارج نطاق هذا المستند. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى فهم FEC وتنفيذه في Cisco Optics.

النطاق الترددي للكابل وطوله

يمثل الهيرتز دورات كل ثانية الموجات الكهرومغناطيسية، المعروفة أيضا بالتردد. كلما زاد التردد، زادت سرعة جهاز الإرسال والاستقبال. يقيس النطاق الترددي المشروط تردد الكبل/SFP المدعوم لكل كيلومتر دون انخفاض الإشارة، وهذا يحد من طول الكبل بين الأجهزة. في هذه الحالة، من الأسهل بكثير مراجعة الطول المدعوم من قبل مجموعة الكبل/SFP، لأن هذا لا يتطلب تفسير علاقة جودة التردد/الطول. للحصول على الطول الذي يدعمه جهاز الإرسال والاستقبال، انتقل إلى مصفوفة التوافق بين أجهزة Cisco Optics و الجهاز.

معلومات ذات صلة

أستكشاف أخطاء المنفذ وإصلاحها على محولات Catalyst 9000 Series Switches

مصفوفة التوافق مع الأجهزة الضوئية من Cisco

إجراءات الفحص والتنظيف لوصلات الألياف الضوئية

فهم FEC وتنفيذه في Cisco Optics.