المحتويات

تسرب محتمل للذاكرة

ICSeverity

التأثير

الوصف

SyslogMessage

MessageSample

عائلة المنتجات

ريغيكس

التوصية

الأوامر

تسرب محتمل للذاكرة

ICSeverity

4 - تحذير

التأثير

يمكن أن يؤدي تسريب الذاكرة إلى تعطل الجهاز.

الوصف

مع مرور الوقت، يزداد إستخدام الذاكرة للعملية ولا يتم إطلاقها، مما يؤدي بالنهاية إلى نفاد ذاكرة نظام التشغيل. في حالة نفاد ذاكرة النظام، يمكن أن يتعطل. مراجعة خلل Cisco بق id CSCsw33723 للحصول على معلومات إضافية وأمثلة على الأوامر ذات المخرجات الكبيرة التي تساهم في هذا الوضع. عتبة التحذير هي 90٪.

SyslogMessage

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

MessageSample

Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

عائلة المنتجات

- المحولات Cisco Catalyst 9200 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9300 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9400 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9500 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9600 Series Switches

- سلسلة مبدلات Cisco Catalyst 9500H

- وحدات التحكم اللاسلكية للسلسلة Cisco Catalyst 9800 Series

- وحدة التحكم اللاسلكية Cisco Catalyst 9800 في السحابة

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 4000 Series

- سلسلة موجهات خدمات التجميع طراز ASR 1000 من Cisco

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

تجنب تشغيل الأوامر ذات المخرجات الطويلة. من الآمن إعادة تشغيل الإصدار بشكل دوري باستخدام برنامج إختبار النظام الأساسي لمعالجة خروج shell-manager RP نشط عديم الحالة. إذا لم يوفر ذلك راحة مؤقتة، فقد تحتاج إلى إعادة تحميل الجهاز. ومع ذلك، نظرا لأن الحالة الأساسية لا تزال موجودة، فإن الحل الدائم الوحيد هو ترقية البرنامج إلى إصدار ثابت.

الأوامر

#show version

#show platform software process list RP active name smand