المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المراجع

المقدمة

هناك نموذج مختلف من cisco مادة حفازة 9200 و 9200l مفتاح. ويمكن تصنيف هذه النماذج إلى ثلاث فئات رئيسية:

(أ) تدعم نماذج التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) التي تحتوي على أي عدد من المنافذ مصادر الطاقة بقوة 125 وات فقط في أي من الفتحتين. يمكن تعريف هذه النماذج ب "T" في اسم الطراز الخاص بها.

(ب) تدعم نماذج التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) التي يبلغ عددها 24 منفذا وحدات تزويد بالطاقة بقوة 600 وات فقط في أي من الفتحتين. يمكن تعريف هذه الطرز ب "24P" في اسم الطراز الخاص بها.

(ج) تدعم نماذج التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) التي تحتوي على 48 منفذا وحدات تزويد بالطاقة بقوة 1000 وات (1 كيلووات) فقط في أي من الفتحتين. يمكن تعريف هذه النماذج ب "48P" في اسم الطراز الخاص بها.

بمعنى آخر، يدعم كل محول Catalyst 9200 أو Catalyst 9200L مصدر الطاقة بقيمة إستهلاك طاقة واحدة بالضبط.

المشكلة

تدعم كل من الفئات الثلاث المذكورة أعلاه من محولات Catalyst 9200 و 9200L وحدة إمداد الطاقة بقيمة إستهلاك طاقة فريدة. إن لا يساند مصدر طاقة يكون من غير قصد أدخلت، هناك syslog مماثل إلى-

%PLATFORM_FEP-1-FRU_PS_INCOMPATIBLE: Switch 1: power supply A is incompatible and will be turned off

الحل

من الممكن أن يقوم المستخدم من غير قصد بخلط ومطابقة مصادر الطاقة المخصصة لهذه الفئات الثلاث من المحولات C9200/C9200L. بما أن محولات Catalyst 9200 و 9200L لا تسمح بالاستخدام المتبادل لمصادر الطاقة لأكثر من ساعة واحدة في أي من الفتحتين الخاصتين بها، فسيتم طرح syslog أعلاه. يوضح هذا syslog رقم المحول (إذا كان في المكدس) وفتحة وحدة إمداد الطاقة (A أو B) حيث تم إدخال وحدة إمداد الطاقة غير المتوافقة. قم بإزالته واستبداله بوحدة تزويد بالطاقة مدعومة.

المرجع السريع هنا هو مصفوفة توافق وحدة إمداد الطاقة لمحولات Catalyst 9200 و Catalyst 9200L.

المحولات C9200 Series Switches

طراز وحدة التزويد بالطاقة المدعومة

التعليقات

C9200-24T و C9200-48T

PWR-C6-125WAC أو PWR-C5-125WAC

هذان النوعان من الفئتين C5 و C6 ليس لهما أي فرق وظيفي. يمكن خلطها ومطابقتها في الفتحتين A و B

C9200-24P و C9200-24PB و C9200-24PXG

PWR-C6-600WAC أو PWR-C5-600WAC

هذان النوعان من الفئتين C5 و C6 ليس لهما أي فرق وظيفي. يمكن خلطها ومطابقتها في الفتحتين A و B

C9200-48P و C9200-48PB و C9200-48PXG

PWR-C6-1KWAC أو PWR-C5-1KWAC

هذان النوعان من الفئتين C5 و C6 ليس لهما أي فرق وظيفي. يمكن خلطها ومطابقتها في الفتحتين A و B

سلسلة المحولات C9200L

C9200L-24T-4G و C9200L-48T-4G و C9200L-24T-4X و C9200L-48T-4X

PWR-C5-125WAC

المتغير C6 غير مدعوم في C9200L. هذا هو مصدر الطاقة الوحيد الذي يمكن إستخدامه في الفتحتين (أ) و(ب)

C9200L-24P-4G و C9200L-24P-4X و C9200L-24PXG-4X و C9200L-24PXG-2Y

PWR-C5-600WAC

المتغير C6 غير مدعوم في C9200L. هذا هو مصدر الطاقة الوحيد الذي يمكن إستخدامه في الفتحتين (أ) و(ب)

C9200L-48P-4G و C9200L-48P-4X و C9200L-48PXG-4X و C9200L-48PXG-2Y

PWR-C5-1KWAC

المتغير C6 غير مدعوم في C9200L. هذا هو مصدر الطاقة الوحيد الذي يمكن إستخدامه في الفتحتين (أ) و(ب)

المراجع

ورقة بيانات Catalyst 9200